en	Save Failed. Remote Data Collectors in Sync Mode are not allowed to Save Rules. Save from the Main Cacti Server instead.
bg	Запазването не бе успешно. Отдалечените колектори на данни в режим на синхронизиране нямат право да записват правила. Вместо това запишете от главния сървър на кактуси.

en	Please use an HTML Email Client
bg	Моля, използвайте HTML имейл клиент

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s' and Host '%s'
bg	Сигнал за праг на плагина на Cacti Syslog „ %s“

en	Cacti Syslog Threshold Alert '%s'
bg	Сигнал за праг на плагина на Cacti Syslog „ %s“

en	Alert Name
bg	Име на сигнала

en	Match String
bg	Съвпадение на низ

en	Cacti Syslog Alert '%s'
bg	Сигнал за добавката на Cacti Syslog „ %s“

en	WARNING: A Syslog Instance Count Alert has Been Triggered for Host '%s'
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сигналът за брояч на приставката за Syslog е бил задействан

en	WARNING: A Syslog Instance Count Alert has Been Triggered
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Сигналът за брояч на приставката за Syslog е бил задействан

en	Severity:
bg	Суровост

en	Threshold:
bg	Предел

en	Message String:
bg	Поредица от съобщения:

en	Level:
bg	Ниво

en	, Host:
bg	Хост

en	, URL:
bg	URL

en	Sev:
bg	Сев:

en	Event Alert - %s
bg	Сигнал за събитие - %s

en	, Count:
bg	Брой:

en	Event Report - %s
bg	Отчет за събитието - %s

en	Please rename either your config.php.dist or config_local.php.dist files in the syslog directory, and change setup your database before installing.
bg	Моля, преименувайте файла config.php.dist в директорията syslog и променете настройката на базата данни, преди да я инсталирате.

en	Syslog 2.0 Requires an Entire Reinstall. Please uninstall Syslog and Remove all Data before Installing. Migration is possible, but you must plan this in advance. No automatic migration is supported.
bg	Syslog 2.0 изисква цялото преинсталиране. Моля, деинсталирайте Syslog и Премахнете всички данни преди инсталиране. Миграцията е възможна, но трябва да планирате това предварително. Не се поддържа автоматична миграция.

en	What upgrade/install type do you wish to use
bg	Какъв тип ъпгрейд / инсталация искате да използвате

en	When you have very large tables, performing a Truncate will be much quicker. If you are concerned about archive data, you can choose either Inline, which will freeze your browser for the period of this upgrade, or background, which will create a background process to bring your old syslog data from a backup table to the new syslog format. Again this process can take several hours.
bg	Когато имате много големи маси, изпълнението на Truncate ще бъде много по-бързо. Ако сте загрижени за архивните данни, можете да изберете или Inline, който ще замрази браузъра ви за периода на това надграждане, или фон, който ще създаде фонов процес, който да доведе старите ви данни от syslog от резервна таблица в новия формат на syslog , Отново този процес може да отнеме няколко часа.

en	Truncate Syslog Table
bg	Отрежете таблицата на Syslog

en	Inline Upgrade

en	Background Upgrade
bg	Обновяване на фона

en	Database Storage Engine
bg	Двигател за съхранение на база данни

en	In MySQL 5.1.6 and above, you have the option to make this a partitioned table by days. Prior to this release, you only have the traditional table structure available.
bg	В MySQL 5.1.6 и по-горе имате опцията да направите тази разделена таблица по дни. Преди това издание имате само традиционната структура на таблицата.

en	MyISAM Storage
bg	Съхранение на MyISAM

en	InnoDB Storage
bg	InnoDB съхранение

en	Database Architecture
bg	Архитектура на базата данни

en	In MySQL 5.1.6 and above, you have the option to make this a partitioned table by days. In MySQL 5.5 and above, you can create multiple partitions per day. Prior to MySQL 5.1.6, you only have the traditional table structure available.
bg	В MySQL 5.1.6 и по-горе имате опцията да направите тази разделена таблица по дни. В MySQL 5.5 и по-горе можете да създавате няколко дяла на ден. Преди MySQL 5.1.6 имате достъпна само традиционната таблична структура.

en	Traditional Table
bg	Традиционна маса

en	Partitioned Table
bg	Разделена таблица

en	Retention Policy
bg	Правила за запазване

en	Choose how many days of Syslog values you wish to maintain in the database.
bg	Изберете колко дни Syslog стойности искате да поддържате в базата данни.

en	Partitions per Day
bg	Дялове на ден

en	Select the number of partitions per day that you wish to create.
bg	Изберете броя на дяловете на ден, които искате да създадете.

en	%d Per Day
bg	% d на ден

en	Syslog %s Advisor
bg	Syslog %s съветник

en	WARNING: Syslog Upgrade is Time Consuming!!!
bg	ВНИМАНИЕ: Syslog Upgrade е време, което консумира !!!

en	The upgrade of the 'main' syslog table can be a very time consuming process. As such, it is recommended that you either reduce the size of your syslog table prior to upgrading, or choose the background option</p> <p>If you choose the background option, your legacy syslog table will be renamed, and a new syslog table will be created. Then, an upgrade process will be launched in the background. Again, this background process can quite a bit of time to complete. However, your data will be preserved</p> <p>Regardless of your choice, all existing removal and alert rules will be maintained during the upgrade process.</p> <p>Press <b>'Upgrade'</b> to proceed with the upgrade, or <b>'Cancel'</b> to return to the Plugins menu.
bg	Ъпгрейдването на таблицата на 'main' syslog може да отнеме много време. Поради това се препоръчва да намалите размера на таблицата на системния журнал преди надстройването или да изберете опцията за фон </p><p> Ако изберете опцията фон, вашата наследена таблица на системния журнал ще бъде преименувана и ще бъде създадена нова таблица на системния журнал. След това процесът на надстройка ще се стартира във фонов режим. Отново този процес може да завърши доста време. Вашите данни обаче ще бъдат запазени </p><p> Независимо от вашия избор, всички съществуващи правила за премахване и предупреждение ще бъдат запазени по време на процеса на надграждане. </p><p> Натиснете <b>'Upgrade', за</b> да продължите с надстройката, или <b>'Cancel', за</b> да се върнете в менюто Plugins.

en	You can also select the retention duration. Please keep in mind that if you have several hosts logging to syslog, this table can become quite large. So, if not using partitioning, you might want to keep the size smaller.
bg	Можете също да изберете продължителността на запазване. Моля, имайте предвид, че ако имате няколко хоста, които влизат в syslog, тази таблица може да стане доста голяма. Така че, ако не използвате разделяне, може да искате да запазите размера си по-малък.

en	You can also set the MySQL storage engine. If you have not tuned you system for InnoDB storage properties, it is strongly recommended that you utilize the MyISAM storage engine.
bg	Можете също да настроите механизма за съхранение на MySQL. Ако не сте настроили системата си за свойствата за съхранение на InnoDB, силно се препоръчва да използвате механизма за съхранение MyISAM.

en	You have several options to choose from when installing Syslog. The first is the Database Architecture. Starting with MySQL 5.1.6, you can elect to utilize Table Partitioning to prevent the size of the tables from becoming excessive thus slowing queries.
bg	Имате няколко възможности за избор, когато инсталирате Syslog. Първата е архитектурата на базата данни. Започвайки с MySQL 5.1.6, можете да изберете да използвате Table Partitioning, за да предотвратите прекомерния размер на таблиците, като по този начин забавите заявките.

en	Syslog %s Settings
bg	Syslog %s Настройки

en	What uninstall method do you want to use?
bg	Какъв метод за деинсталиране искате да използвате?

en	When uninstalling syslog, you can remove everything, or only components, just in case you plan on re-installing in the future.
bg	Когато деинсталирате syslog, можете да премахнете всичко или само компоненти, в случай, че планирате да инсталирате отново в бъдеще.

en	Remove Everything (Logs, Tables, Settings)
bg	Премахване на всичко (регистрационни файлове, таблици, настройки)

en	Syslog Data Only
bg	Само данни от системния журнал

en	Syslog Uninstall Preferences
bg	Предпочитания за деинсталиране на Syslog

en	Syslog

en	Syslog Enabled
bg	Syslog е активирано

en	If this checkbox is set, records will be transferred from the Syslog Incoming table to the main syslog table and Alerts and Reports will be enabled. Please keep in mind that if the system is disabled log entries will still accumulate into the Syslog Incoming table as this is defined by the rsyslog or syslog-ng process.
bg	Ако е поставена тази отметка, записите ще бъдат прехвърлени от таблицата за входящи Syslog в главната таблица на системния журнал и ще бъдат активирани сигналите и отчетите. Моля, имайте предвид, че ако системата е забранена, записите в дневника ще се натрупват в таблицата за входящи Syslog, тъй като това се дефинира от процеса rsyslog или syslog-ng.

en	Enable Statistics Gathering
bg	Активиране на събирането на статистически данни

en	If this checkbox is set, statistics on where syslog messages are arriving from will be maintained. This statistical information can be used to render things such as heat maps.
bg	Ако това квадратче е поставено, ще се запази статистиката за това от къде пристигат съобщения от системния журнал. Тази статистическа информация може да се използва за представяне на неща като топлинни карти.

en	Strip Domains
bg	Домейни с ленти

en	A comma delimited list of domains that you wish to remove from the syslog hostname, Examples would be 'mydomain.com, otherdomain.com'
bg	Списък с домейни, разделени със запетая, които искате да премахнете от името на хоста на syslog, като примери ще бъдат „mydomain.com, otherdomain.com“

en	Validate Hostnames
bg	Потвърдете имената на хостовете

en	If this checkbox is set, all hostnames are validated. If the hostname is not valid. All records are assigned to a special host called 'invalidhost'. This setting can impact syslog processing time on large systems. Therefore, use of this setting should only be used when other means are not in place to prevent this from happening.
bg	Ако това квадратче е поставено, всички имена на хостове се проверяват. Ако името на хоста не е валидно. Всички записи се възлагат на специален хост, наречен 'invalidhost'. Тази настройка може да повлияе на времето за обработка на системния журнал на големи системи. Следователно, използването на тази настройка трябва да се използва само когато не съществуват други средства, за да се предотврати това.

en	This is the time in seconds before the page refreshes.
bg	Това е времето в секунди, преди страницата да се освежи.

en	Max Report Records
bg	Макс отчети за отчета

en	For Threshold based Alerts, what is the maximum number that you wish to show in the report. This is used to limit the size of the html log and Email.
bg	За предупреждения, базирани на праг, какъв е максималният брой, който искате да се показва в отчета. Това се използва за ограничаване на размера на html дневника и имейла.

en	%d Records
bg	% d записи

en	Command for Opening Tickets
bg	Команда за отваряне на билети

en	This command will be executed for opening Help Desk Tickets. The command will be required to parse multiple input parameters as follows: --alert-name, --severity, --hostlist, --message. The hostlist will be a comma delimited list of hosts impacted by the alert.
bg	Тази команда ще бъде изпълнена за отваряне на билети за Help Desk. Командата ще трябва да анализира множество входни параметри, както следва: - име на име , --северност , --hostlist , - съобщение . Списъкът с хостове ще бъде списък с хостове, разделени със запетая, които са засегнати от сигнала.

en	HTML Notification Settings
bg	Списък с уведомления

en	Enable HTML Based Email
bg	Имейл на базата на HTML

en	If this checkbox is set, all Emails will be sent in HTML format. Otherwise, Emails will be sent in plain text.
bg	Ако това квадратче е поставено, всички имейли ще бъдат изпратени в HTML формат. В противен случай имейлите ще се изпращат в обикновен текст.

en	Format File to Use
bg	Нормален потребител

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
bg	Изберете персонализираната html обвивка и CSS файл, който да използвате. Този файл съдържа както html, така и CSS, за да обвиете вашия отчет. Ако съдържа повече от просто CSS, трябва да поставите специален<REPORT> таг вътре във файла. Този маркер за формат ще бъде заменен от съдържанието на отчета. Тези файлове се намират в директорията 'formats'.

en	Data Retention Settings
bg	Настройки за запазване на данни

en	Syslog Retention
bg	Задържане в Syslog

en	This is the number of days to keep events.
bg	Това е броят на дните за запазване на събитията.

en	Syslog Alert Retention
bg	Задържане на сигнала в Syslog

en	This is the number of days to keep alert logs.
bg	Това е броят дни, в които се водят дневници за предупреждения.

en	Remote Message Processing
bg	Поредица от съобщения:

en	Enable Remote Data Collector Message Processing
bg	Активирайте обработката на съобщения от колектора на отдалечени данни

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process their messages independently, check this checkbox. By checking this Checkbox, your Remote Data Collectors will need to maintain their own 'config_local.php' file in order to inform Syslog to use an independent database for message display and processing. Please use the template file 'config_local.php.dist' for this purpose. WARNING: Syslog tables will be automatically created as soon as this option is enabled.
bg	Ако вашите отдалечени колектори на данни имат свои собствени бази данни на Syslog и обработват съобщенията си независимо, поставете отметка в това квадратче. Като поставите отметка в това квадратче, вашите отдалечени събирачи на данни ще трябва да поддържат свой собствен файл 'config_local.php', за да информират Syslog да използва независима база данни за показване и обработка на съобщения. Моля, използвайте шаблонния файл 'config_local.php.dist' за тази цел. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Таблиците на системния журнал ще бъдат създадени автоматично веднага щом тази опция бъде активирана.

en	Remote Data Collector Rules Sync
bg	Синхронизиране на правилата за отдалечен колектор на данни

en	If your Remote Data Collectors have their own Syslog databases and process thrie messages independently, check this checkbox if you wish the Main Cacti databases Alerts, Removal and Report rules to be sent to the Remote Cacti System.
bg	Ако вашите отдалечени колектори на данни имат свои собствени бази данни на Syslog и обработват три съобщения независимо, поставете отметка в това квадратче, ако желаете правилата за предупреждения, премахване и отчети на основните бази данни за кактуси да се изпращат до системата за отдалечени кактуси.

en	Indefinite
bg	неопределен

en	%d Day
bg	% d ден

en	%d Days
bg	% d дни

en	%d Week
bg	% d Седмица

en	%d Weeks
bg	% d седмици

en	%d Month
bg	% d Месец

en	%d Months
bg	% d Месеци

en	%d Year
bg	% d Година

en	Ends with
bg	завършва с

en	Hostname is
bg	Име на хост:

en	Program is
bg	програма

en	Facility is
bg	Условие

en	SQL Expression
bg	SQL израз

en	Alert Rules
bg	Правила за предупреждение

en	Syslog Settings
bg	Настройки на Syslog

en	Removal Rules
bg	Правила за премахване

en	Report Rules
bg	Съобщете за правилата

en	Normal User
bg	Нормален потребител

en	Syslog Removals
bg	Отстраняване на системния журнал

en	(Actions)
bg	Действия

en	Syslog Alerts
bg	Сигнали в Syslog

en	Syslog Reports
bg	Отчети в Syslog

en	Display Syslog in Range
bg	Показване на Syslog в обхват

en	There were %s Device records removed from the Syslog database
bg	От базата данни на Syslog бяха премахнати записи %s

en	Syslog Utilities

en	Purge Syslog Devices
bg	Изчистете Syslog устройства

en	This menu pick provides a means to remove Devices that are no longer reporting into Cacti's syslog server.
bg	Този избор на меню осигурява средство за премахване на устройства, които вече не се отчитат в сървъра на Cacti's syslog.

en	Syslog Viewer

en	All Text
bg	Всички текстове

en	%d Chars
bg	% d символа

en	System Logs
bg	Системни дневници

en	Alert Logs
bg	Журнали с предупреждения

en	Selected Alert
bg	Избрано предупреждение

en	Syslog Alert View
bg	Изглед на сигнала в Syslog

en	Syslog Statistics Filter
bg	Филтър на Syslog Statistics

en	Program
bg	програма

en	No Syslog Statistics Found
bg	Няма намерена статистика за системния журнал

en	Time Range
bg	Времеви интервал

en	[ Start: '%s' to End: '%s', Unprocessed Messages: %s ]
bg	[Старт: ' %s' до края: ' %s', Необработени съобщения: %s]

en	[ Unprocessed Messages: %s ]
bg	[Необработени съобщения: %s]

en	Enter a search term
bg	Въведете дума за търсене

en	Select Device(s)
bg	Избиране на устройства

en	Devices Selected
bg	Избрани устройства

en	All Devices Selected
bg	Всички избрани устройства

en	Syslog Message Filter %s
bg	Филтър за съобщения в Syslog %s

en	Start Date Selector
bg	Стартирайте Селектора за дата

en	End Date Selector
bg	Селектор за крайна дата

en	Shift Time Backward
bg	Време на преместване назад

en	Define Shifting Interval
bg	Дефинирайте интервал на преместване

en	Shift Time Forward
bg	Време на преместване напред

en	Return filter values to their user defined defaults
bg	Върнете стойностите на филтъра на техните потребителски настройки

en	Export Records to CSV
bg	Експортирайте записи в CSV

en	Save Default Settings
bg	Запазване на настройките по подразбиране

en	View Syslog Alert Rules
bg	Преглед на правилата за сигнали в Syslog

en	Removals
bg	Преместване

en	View Syslog Removal Rules
bg	Преглед на правилата за отстраняване на системния журнал

en	View Syslog Reports
bg	Преглед на отчетите на Syslog

en	Show All Devices
bg	Показване на всички устройства

en	Show All Logs
bg	Покажи всички дневници

en	Threshold Logs
bg	Журнали за прагове

en	Display Rows
bg	Показване на редове

en	Trim
bg	Подстригване

en	Message Trim
bg	Съкращение на съобщенията

en	Facilities to filter on
bg	Съоръжения за филтриране

en	All Facilities
bg	Всички съоръжения

en	Priority Levels
bg	Приоритетни нива

en	All Priorities
bg	Всички приоритети

en	Alert++
bg	Предупреждение

en	Critical++
bg	Критичен

en	Error++
bg	Грешка: Файлът не може да бъде изтрит

en	Warning++
bg	Внимание

en	Notice++
bg	Известие

en	Info++
bg	Информация

en	Removal Handling
bg	Работа по премахване

en	Main Records
bg	Основни записи

en	Removed Records
bg	Премахнати записи

en	Informational
bg	Информационна

en	No Syslog Messages
bg	Няма съобщения в Syslog

en	Alert Log Rows
bg	Редове на сигналите за тревога

en	Alert Removed
bg	Сигналът е премахнат

en	No Alert Log Messages
bg	Няма съобщения в регистъра на сигналите

en	All Programs
bg	Всички програми

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Alert Rule(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните правила за сигнали в Syslog.

en	Delete Syslog Alert Rule(s)
bg	Изтриване на правилата за сигналите в Syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Alert Rule(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните правила за сигнали в Syslog.

en	Disable Syslog Alert Rule(s)
bg	Деактивиране на правилата за сигналите от системния регистър

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Alert Rule(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните правила за сигнали в Syslog

en	Enable Syslog Alert Rule(s)
bg	Активиране на правилата за сигналите на Syslog

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Alert Rule(s).
bg	Кликнете върху „Продължи“, за да експортирате следните правила за сигнали в Syslog.

en	Export Syslog Alert Rule(s)
bg	Експортиране на правила за сигнали от системния регистър

en	1 Minute
bg	% d Минута

en	Alert Edit [edit: %s]
bg	Редактиране на сигнала [редактиране: %s]

en	Alert Edit [new]
bg	Редактиране на сигнала [ново]

en	New Alert Rule
bg	Ново правило за предупреждение

en	Please describe this Alert.
bg	Моля, опишете това предупреждение.

en	What is the Severity Level of this Alert?
bg	Какво е нивото на сериозност на това предупреждение?

en	Reporting Level
bg	Метод на докладване

en	For recording Re-Alert Cycles, should the Alert be tracked at the System or Device level.
bg	За записване на цикли на повторно предупреждение, трябва ли предупреждението да бъде проследено на ниво система или устройство.

en	Reporting Method
bg	Метод на докладване

en	Define how to Alert on the syslog messages.
bg	Определете как да предупреждавате за съобщенията в syslog.

en	For the 'Threshold' method, If the number seen is above this value an Alert will be triggered.
bg	За метода "Праг", Ако видяното число е над тази стойност, ще се задейства Сигнал.

en	Match Type
bg	Тип съвпадение

en	Define how you would like this string matched. If using the SQL Expression type you may use any valid SQL expression to generate the alarm. Available fields include 'message', 'facility', 'priority', and 'host'.
bg	Определете как искате този низ да съответства. Ако използвате SQL Expression тип, можете да използвате всеки валиден SQL израз за генериране на алармата. Наличните полета включват „съобщение“, „съоръжение“, „приоритет“ и „домакин“.

en	Message Match String
bg	Syslog Съобщение String за съвпадение

en	Enter the matching component of the syslog message, the facility or host name, or the SQL where clause if using the SQL Expression Match Type.
bg	Въведете съответстващия компонент на съобщението на syslog, името на съоръжението или хоста, или клауза SQL, ако използвате SQL Matching Type Type.

en	Is this Alert Enabled?
bg	Това предупреждение е активирано?

en	Re-Alert Cycle
bg	Цикъл на повторно предупреждение

en	Do not resend this alert again for the same host, until this amount of time has elapsed. For threshold based alarms, this applies to all hosts.
bg	Не изпращайте отново този сигнал за същия хост, докато не изтече това време. За аларми, базирани на праг, това се отнася за всички хостове.

en	Space for Notes on the Alert
bg	Пространство за бележки за сигнала

en	Notification List
bg	Списък с уведомления

en	Use the contents of this Notification List to dictate who should be notified and how.
bg	Използвайте съдържанието на този списък с уведомления, за да диктувате кой трябва да бъде уведомен и как.

en	Emails to Notify
bg	Имейли за известяване

en	Please enter a comma delimited list of Email addresses to inform. If you wish to send out Email to a recipient in SMS format, please prefix that recipient's Email address with 'sms@'. For example, if the recipients SMS address is '2485551212@mycarrier.net', you would enter it as 'sms@2485551212@mycarrier.net' and it will be formatted as an SMS message.
bg	Моля, въведете списък с имейл адреси, разделени със запетая, за да ги информирате. Ако искате да изпратите имейл до получател във формат SMS, моля, посочете имейл адреса на получателя с „sms @“ . Например, ако SMS адресът на получателите е „2485551212@mycarrier.net“ , трябва да го въведете като „sms @ 2485551212 @ mycarrier.net“ и ще бъде форматиран като SMS съобщение.

en	Email Body Text
bg	Цвят на тялото

en	This information will appear in the body of the Alert just before the Alert details.
bg	Информацията, която ще се съдържа в текста на доклада.

en	Should a Help Desk Ticket be opened for this Alert. NOTE: The Ticket command script will be populated with several 'ALERT_' environment variables for convenience.
bg	Трябва ли да се отвори билет за помощно бюро за този сигнал. ЗАБЕЛЕЖКА: Командният скрипт на Ticket ще бъде попълнен с няколко променливи на средата „ALERT_“ за удобство.

en	When an Alert is triggered, run the following command. The following replacement variables are available '<HOSTNAME>', '<ALERTID>', '<MESSAGE>', '<FACILITY>', '<PRIORITY>', '<SEVERITY>'. Please note that '<HOSTNAME>' is only available on individual thresholds. These replacement values can appear on the command line, or be gathered from the environment of the script. When used from the environment, those variables will be prefixed with 'ALERT_'.
bg	Когато се активира предупреждение, изпълнете следната команда. Налични са следните променливи за замяна '<HOSTNAME>' , '<ALERTID>' , '<MESSAGE>' , '<FACILITY>' , '<PRIORITY>' , '<SEVERITY>' . Моля, обърнете внимание, че „<HOSTNAME>” е налице само на отделни прагове.

en	Syslog Alert Filters
bg	Филтри за сигнали в системния журнал

en	Threshold Count
bg	Брой на праговете

en	Search String

en	By User
bg	Потребител:

en	No Syslog Alerts Defined
bg	Няма зададени сигнали в системния журнал

en	Import Alert Rule from Local File
bg	Импортиране на правило за предупреждение от локален файл

en	If the XML file containing the Alert Rule definition data is located on your local machine, select it here.
bg	Ако XML файлът, съдържащ данните от дефиницията на правило за предупреждение, се намира на локалната ви машина, изберете го тук.

en	Import Alert Rule from Text
bg	Импортиране на правило за предупреждения от текст

en	If you have the XML file containing the Alert Ruledefinition data as text, you can paste it into this box to import it.
bg	Ако имате XML файл, съдържащ данните за дефиниране на предупреждение като текст, можете да го поставите в това поле, за да го импортирате.

en	Import Alert Rule
bg	Импортиране на правило за предупреждение

en	NOTE: Alert '%s' %s!
bg	ЗАБЕЛЕЖКА: Предупреждение " %s" %s!

en	ERROR: Alert '%s' %s Failed!
bg	ГРЕШКА: Сигналът „ %s“ %s е неуспешен!

en	Reprocess
bg	Повторно обработване

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Removal Rule(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните правила за премахване на системния журнал.

en	Delete Syslog Removal Rule(s)
bg	Изтриване на правилата за премахване на системния журнал

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Removal Rule(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следните правила за премахване на системния журнал.

en	Disable Syslog Removal Rule(s)
bg	Деактивиране на правилата за премахване на системния журнал

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Removal Rule(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните правила за премахване на системния журнал.

en	Enable Syslog Removal Rule(s)
bg	Активиране на правилата за премахване на системния журнал

en	Click 'Continue' to Re-process the following Syslog Removal Rule(s).
bg	Кликнете върху „Продължи“, за да преработите следните правила за премахване на системния журнал.

en	Retroactively Process Syslog Removal Rule(s)
bg	Ретроактивно обработване на правилата за премахване на системния журнал

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Removal Rule(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да експортирате следните правила за премахване на Syslog

en	Export Syslog Removal Rule(s)
bg	Експортиране на правилата за премахване на Syslog

en	Rule '%s' resulted in %s/%s messages removed/transferred
bg	Бяха премахнати %s съобщения и бяха прехвърлени %s съобщения

en	Removal Rule Edit [edit: %s]
bg	Правило за премахване Редактиране [редактиране: %s]

en	Removal Rule Edit [new]
bg	Редактиране на правилото за премахване [ново]

en	New Removal Record
bg	Нов запис за премахване

en	New Removal Rule
bg	Ново правило за премахване

en	Removal Rule Details
bg	Подробности за правилата за премахване

en	Removal Rule Name
bg	Име на правилото за премахване

en	Please describe this Removal Rule.
bg	Моля, опишете това правило за премахване.

en	Enabled?
bg	Разрешен

en	Is this Removal Rule Enabled?
bg	Разрешено ли е това правило за премахване?

en	String Match Type
bg	Тип съвпадение на низ

en	Syslog Message Match String
bg	Syslog Съобщение String за съвпадение

en	Method of Removal
bg	Метод на отстраняване

en	Deletion
bg	заличаване

en	Transferal
bg	Трансферът

en	Removal Rule Notes
bg	Правила за премахване

en	Space for Notes on the Removal rule
bg	Пространство за бележки относно правилото за премахване

en	Syslog Removal Rule Filters
bg	Филтри на правилата за премахване на системния журнал

en	Removal Name
bg	Име на премахване

en	No Syslog Removal Rules Defined
bg	Не са дефинирани правила за премахване на системния журнал

en	Import Removal Rule from Local File
bg	Импортиране на правило за премахване от локален файл

en	If the XML file containing the Removal Rule definition data is located on your local machine, select it here.
bg	Ако XML файлът, съдържащ данните за дефиниране на правило за премахване, се намира на локалната ви машина, изберете го тук.

en	Import Removal Rule from Text
bg	Импортиране на правило за премахване от текст

en	If you have the XML file containing the Removal Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
bg	Ако имате XML файл, съдържащ данните за дефиниране на правило за премахване като текст, можете да го поставите в това поле, за да го импортирате.

en	Import Removal Rule
bg	Правило за премахване на импортирането

en	NOTE: Removal Rule '%s' %s!
bg	ЗАБЕЛЕЖКА: Правилото за премахване „ %s“ %s!

en	ERROR: Removal Rule '%s' %s Failed!
bg	ГРЕШКА: Неуспешно правило за премахване „ %s“ %s!

en	Click 'Continue' to Delete the following Syslog Report(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следния Syslog отчет (и).

en	Delete Syslog Report(s)
bg	Изтриване на отчет (и) от Syslog

en	Click 'Continue' to Disable the following Syslog Report(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да деактивирате следния Syslog отчет (и).

en	Disable Syslog Report(s)
bg	Деактивиране на отчетите за системния журнал

en	Click 'Continue' to Enable the following Syslog Report(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следния Syslog отчет (и).

en	Enable Syslog Report(s)
bg	Активиране на отчетите за Syslog

en	Click 'Continue' to Export the following Syslog Report Rule(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да експортирате следните правила на Syslog Report.

en	Export Syslog Report Rule(s)
bg	Експортиране на правилата (ите) на отчета за Syslog

en	You must select at least one Syslog Report.
bg	Трябва да изберете поне един отчет на Syslog.

en	Report Edit [edit: %s]
bg	Редактиране на отчета [редактиране: %s]

en	Report Edit [new]
bg	Редактиране на отчета [нов]

en	New Report Record
bg	Нов отчет за отчет

en	Please describe this Report.
bg	Моля, опишете този доклад.

en	Is this Report Enabled?
bg	Този отчет е активиран?

en	Define how you would like this string matched.
bg	Определете как искате този низ да съответства.

en	The matching component of the syslog message.
bg	Съвпадащият компонент на съобщението в syslog.

en	How often should this Report be sent to the distribution list?
bg	Колко често трябва да се изпраща този отчет в списъка за разпространение?

en	Send Time
bg	Изпрати време

en	What time of day should this report be sent?
bg	По кое време на деня трябва да бъде изпратен този доклад?

en	The information that will be contained in the body of the Report.
bg	Информацията, която ще се съдържа в текста на доклада.

en	Comma delimited list of Email addresses to send the report to.
bg	Списък с имейл адреси, разделени със запетая, в който се изпраща отчетът.

en	Space for Notes on the Report
bg	Пространство за бележки по доклада

en	Syslog Report Filters
bg	Филтри за отчети в Syslog

en	Report Name
bg	Име на отчета

en	Last Sent
bg	Последно изпратено

en	No Syslog Reports Defined
bg	Не са определени отчети в Syslog

en	Import Report Rule from Local File
bg	Импортиране на правило за отчет от локален файл

en	If the XML file containing the Report Rule definition data is located on your local machine, select it here.
bg	Ако XML файлът, съдържащ данните от дефиницията на Правилото за отчетите, се намира на локалната ви машина, изберете го тук.

en	Import Report Rule from Text
bg	Импортиране на правилото за отчет от текста

en	If you have the XML file containing the Report Rule definition data as text, you can paste it into this box to import it.
bg	Ако имате XML файл, съдържащ данните от дефиницията за правило за отчета като текст, можете да го поставите в това поле, за да го импортирате.

en	Import Report Data
bg	Импортиране на отчетни данни

en	NOTE: Report Rule '%s' %s!
bg	ЗАБЕЛЕЖКА: Правило за отчет „ %s“ %s!

en	ERROR: Report Rule '%s' %s Failed!
bg	ГРЕШКА: Неуспешно правило за отчет „ %s“ %s!