en	Last hour
vi	1 giờ trước

en	Unable to Connect
vi	Kích hoạt máy chủ

en	Not Modified
vi	Sửa đổi lần cuối

en	Use Proxy
vi	Proxy mới

en	Temporary Redirect
vi	Chuyển hướng

en	Proxy Authentication Required
vi	Yêu cầu xác thực

en	Request Timeout
vi	Hết giờ

en	Gateway Timeout
vi	Hết giờ

en	%d Seconds
vi	% d Giây

en	A Useful Name for this CA chain.
vi	Tên hữu ích cho Proxy này.

en	A Useful Name for this Proxy.
vi	Tên hữu ích cho Proxy này.

en	New Proxy
vi	Proxy mới

en	The Proxy Hostname.
vi	Tên máy chủ proxy.

en	HTTP Port
vi	Mã HTTP

en	The HTTP Proxy Port.
vi	Cổng proxy HTTP.

en	HTTPS Port
vi	Mã HTTP

en	The HTTPS Proxy Port.
vi	Cổng Proxy HTTPS.

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
vi	Người dùng sử dụng để xác thực với Proxy nếu có.

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
vi	Mật khẩu người dùng sử dụng để xác thực với Proxy nếu có.

en	Service Check Name
vi	Tên kiểm tra dịch vụ

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
vi	Tên được hiển thị cho Kiểm tra dịch vụ này và được bao gồm trong mọi thông báo Thông báo.

en	Enable Service Check
vi	Cho phép kiểm tra dịch vụ

en	Uncheck this box to disabled this test from being checked.
vi	Bỏ chọn hộp này để vô hiệu hóa url này khỏi bị kiểm tra.

en	IP Address or DNS name of server
vi	Địa chỉ IP để kết nối với máy chủ này

en	LDAP Search
vi	Tìm kiếm

en	Requires Authentication
vi	Yêu cầu xác thực

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
vi	Chọn hộp này nếu trang web thường trả về Lỗi 401 vì nó yêu cầu tên người dùng và mật khẩu.

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
vi	Nếu văn bản kết nối này yêu cầu proxy, hãy chọn nó ở đây. Nếu không, hãy chọn 'Không có'.

en	Check Certificate
vi	Kiểm tra giấy chứng nhận

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
vi	Nếu sử dụng SSL, hãy chọn hộp này nếu bạn muốn xác thực chứng chỉ. Mặc định bật, tắt nếu trang web của bạn sử dụng chứng chỉ tự ký.

en	Check and notify Certificate expiration
vi	Kiểm tra giấy chứng nhận

en	If using SSL, check this box if you want to check the certificate expiration. You will be warn when last 10 days left.
vi	Nếu sử dụng SSL, hãy chọn hộp này nếu bạn muốn xác thực chứng chỉ. Mặc định bật, tắt nếu trang web của bạn sử dụng chứng chỉ tự ký.

en	Notification Timing
vi	Thời gian thông báo

en	How many poller cycles must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of poller cycles.
vi	URL phải ngừng hoạt động bao nhiêu phút trước khi nó gửi thông báo. Sau khi một cảnh báo được gửi, để gửi Email 'Phục hồi trang web', nó cũng phải lên số phút này.

en	Time Out
vi	Hết giờ

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
vi	Có bao nhiêu giây để cho phép trang hết thời gian chờ trước khi báo cáo xuống.

en	Verification Strings
vi	Chuỗi xác minh

en	Response Search String
vi	Chuỗi tìm kiếm phản hồi

en	This is the string to search for in the response for a live and working service.
vi	Đây là chuỗi để tìm kiếm trong phản hồi URL cho Dịch vụ web trực tiếp và đang hoạt động.

en	Response Search String - Maintenance
vi	Chuỗi tìm kiếm phản hồi - Trang bảo trì

en	This is the string to search for on the Maintenance . The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the service is under maintenance.
vi	Đây là chuỗi để tìm kiếm trên Trang Bảo trì. Kiểm tra dịch vụ sẽ kiểm tra chuỗi này nếu không tìm thấy chuỗi trên. Nếu được tìm thấy, điều đó có nghĩa là Dịch vụ Web đang được bảo trì.

en	Response Search String - Failed
vi	Chuỗi tìm kiếm phản hồi - Không thành công

en	This is the string to search for a known failure in the service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
vi	Đây là chuỗi để tìm kiếm một lỗi đã biết trong phản hồi của Dịch vụ web. Kiểm tra dịch vụ sẽ chỉ cảnh báo nếu chuỗi này được tìm thấy, bỏ qua mọi vấn đề về thời gian chờ và chuỗi tìm kiếm ở trên.

en	Notify Format
vi	Thông báo tài khoản

en	This is the format to use when sending the notification email
vi	Đây là định dạng để sử dụng khi gửi email thông báo

en	Notification List
vi	Thiết lập Thông báo

en	Use this Notification List for those to be notified when this service goes down.
vi	Đây là danh sách các tài khoản sẽ được thông báo khi trang web này bị sập.

en	Notify Accounts
vi	Thông báo tài khoản

en	This is a listing of accounts that will be notified when this service goes down.
vi	Đây là danh sách các tài khoản sẽ được thông báo khi trang web này bị sập.

en	Extra Alert Emails
vi	Email thông báo thêm

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this test (comma separated)
vi	Bạn có thể chỉ định ở đây thêm Email để nhận thông báo cho URL này (được phân tách bằng dấu phẩy)

en	LDAP search failed.
vi	Tìm kiếm

en	CA certificates
vi	Kiểm tra giấy chứng nhận

en	Proxies
vi	Proxy

en	Log History
vi	Xem lịch sử

en	Click 'Continue' to delete the following CA.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Proxy sau.

en	Delete CA
vi	Xóa

en	CA [edit: %s]
vi	Truy vấn [chỉnh sửa: %s]

en	CA [new]
vi	Truy vấn [mới]

en	No CAs Found
vi	Không tìm thấy máy chủ

en	Servcheck CA Management
vi	Quản lý máy chủ Webseer

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Proxy sau.

en	Delete Proxy
vi	Xóa

en	Proxy [edit: %s]
vi	Truy vấn [chỉnh sửa: %s]

en	Proxy [new]
vi	Truy vấn [mới]

en	Ports (http/https)
vi	Cổng (http / https)

en	No Servers Found
vi	Không tìm thấy máy chủ

en	Servcheck Proxy Management
vi	Quản lý máy chủ Webseer

en	Click 'Continue' to Delete the following tests.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Proxy sau.

en	Delete rest
vi	Máy chủ WebSeer

en	Click 'Continue' to Disable the following test.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Proxy sau.

en	Disable test
vi	Vô hiệu hóa

en	Click 'Continue' to Enable the following test.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Proxy sau.

en	Enable test
vi	Kích hoạt máy chủ

en	Click 'Continue' to Duplicate the following test.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa Proxy sau.

en	Duplicate test
vi	Bản sao

en	Query [edit: %s]
vi	Truy vấn [chỉnh sửa: %s]

en	Query [new]
vi	Truy vấn [mới]

en	No Users Selected
vi	Không có người dùng nào được chọn

en	Users Selected
vi	Người dùng đã chọn

en	All Users Selected
vi	Tất cả người dùng đã chọn

en	DNS

en	No Service Check Events in History
vi	Không có sự kiện trong lịch sử

en	Last Check
vi	Lần cuối kiểm tra vào

en	Trigerred
vi	Kích hoạt

en	Edit Service Check
vi	Cho phép kiểm tra dịch vụ

en	Disable Service Check
vi	Cho phép kiểm tra dịch vụ

en	View Service Check History
vi	Kiểm tra dịch vụ web

en	No Tests Found
vi	Không tìm thấy máy chủ

en	Service Checks
vi	Kiểm tra dịch vụ web

en	Service Check History
vi	Kiểm tra dịch vụ web

en	Date Search
vi	Tìm kiếm

en	Service Check Admin
vi	Quản trị dịch vụ web

en	Service Checker
vi	Tên kiểm tra dịch vụ

en	Service Check Edit
vi	Kiểm tra dịch vụ Chỉnh sửa

en	Service Check Save
vi	Tên kiểm tra dịch vụ

en	Web Proxies
vi	Máy chủ WebSeer

en	Web Proxie Edit
vi	Proxy

en	Save Web Proxy
vi	Proxy mới