en	String found
tr	Dize bulundu

en	String not found
tr	Dize bulunamadı

en	Failed string found
tr	Başarısız dize bulundu

en	Failed strint not found
tr	Başarısız strint bulunamadı

en	Maint string found
tr	Maint dizesi bulundu

en	Not tested yet
tr	Henüz test edilmedi

en	Search not performed
tr	Arama gerçekleştirilmedi

en	HTTP plaintext, default port 80
tr	HTTP düz metni, varsayılan bağlantı noktası 80

en	HTTP encrypted (HTTPS), default port 443
tr	HTTP şifreli (HTTPS), varsayılan bağlantı noktası 443

en	SMTP plaintext, default port 25 (or 587 for submission)
tr	SMTP düz metni, varsayılan bağlantı noktası 25 (veya gönderim için 587)

en	SMTP with STARTTLS, default port 25(or 587 for submission)
tr	STARTTLS ile SMTP, varsayılan bağlantı noktası 25 (veya gönderim için 587)

en	SMTP encrypted (SMTPS), default port 465
tr	SMTP şifreli (SMTPS), varsayılan bağlantı noktası 465

en	IMAP plaintext, default port 143
tr	IMAP düz metni, varsayılan bağlantı noktası 143

en	IMAP with STARTTLS, default port 143
tr	STARTTLS ile IMAP, varsayılan bağlantı noktası 143

en	IMAP encrypted (IMAPS), default port 993
tr	IMAP şifreli (IMAPS), varsayılan bağlantı noktası 993

en	POP3 plaintext, default port 110
tr	POP3 düz metin, varsayılan bağlantı noktası 110

en	POP3 with STARTTLS, default port 110
tr	STARTTLS ile POP3, varsayılan bağlantı noktası 110

en	POP3 encrypted (POP3S), default port 995
tr	POP3 şifreli (POP3S), varsayılan bağlantı noktası 995

en	DNS plaintext, default port 53
tr	DNS düz metni, varsayılan bağlantı noktası 53

en	LDAP plaintext, default port 389
tr	LDAP düz metni, varsayılan bağlantı noktası 389

en	LDAP encrypted (LDAPS), default port 636
tr	LDAP şifreli (LDAPS), varsayılan bağlantı noktası 636

en	FTP plaintext, default port 21
tr	FTP düz metni, varsayılan bağlantı noktası 21

en	FTP encrypted (FTPS), default port 990
tr	FTP şifreli (FTPS), varsayılan bağlantı noktası 990

en	SCP download file, default port 22
tr	SCP indirme dosyası, varsayılan bağlantı noktası 22

en	TFTP protocol - download file, default port 69
tr	TFTP protokolü - indirme dosyası, varsayılan bağlantı noktası 69

en	SMB plaintext download file, default port 445
tr	SMB düz metin indirme dosyası, varsayılan bağlantı noktası 445

en	SMB encrypted (SMBS) download file, default port 445
tr	SMB şifreli (SMBS) indirme dosyası, varsayılan bağlantı noktası 445

en	Last hour
tr	Son Saat

en	Last 6 hours
tr	Son 6 saat

en	Last day
tr	Son gün

en	Last week
tr	Geçen hafta

en	Unable to Connect
tr	Bağlantı kurulamadı

en	Continue
tr	Devam et

en	Switching Protocols
tr	Anahtarlama Protokolleri

en	OK
tr	Tamam

en	Created
tr	Oluşturuldu

en	Accepted
tr	Kabul edilmiş

en	Non-Authoritative Information
tr	Yetkisiz Bilgi

en	No Content
tr	İçerik yok

en	Reset Content
tr	İçeriği Sıfırla

en	Partial Content
tr	Kısmi İçerik

en	Multiple Choices
tr	Çoklu seçimler

en	Moved Permanently
tr	Kalıcı Olarak Taşındı

en	Found
tr	Bulundu

en	See Other
tr	Diğerleri gör

en	Not Modified
tr	Değiştirilmemiş

en	Use Proxy
tr	Vekil Sunucu Kullan

en	(Unused)
tr	(Kullanılmamış)

en	Temporary Redirect
tr	Geçici Yönlendirme

en	Bad Request
tr	Geçersiz istek

en	Unauthorized
tr	Yetkisiz

en	Payment Required
tr	Ödeme Gerekli

en	Forbidden
tr	Yasak

en	Not Found
tr	Bulunamadı

en	Method Not Allowed
tr	izin verilmeyen yöntem

en	Not Acceptable
tr	Kabul edilemez

en	Proxy Authentication Required
tr	Proxy Kimlik Doğrulaması Gerekli

en	Request Timeout
tr	İstek zaman aşımına uğradı

en	Conflict
tr	Çakışma

en	Gone
tr	Gitti

en	Length Required
tr	Gerekli Uzunluk

en	Precondition Failed
tr	Önkoşul Başarısız Oldu

en	Request Entity Too Large
tr	İstenilen Varlık Çok Büyük

en	Request-URI Too Long
tr	İstek-URI Çok Uzun

en	Unsupported Media Type
tr	Desteklenmeyen Medya Türü

en	Requested Range Not Satisfiable
tr	İstenen Aralık Karşılaşılamıyor

en	Expectation Failed
tr	Beklenti karşılanamadı

en	Internal Server Error
tr	İç Sunucu Hatası

en	Not Implemented
tr	Uygulanmadı

en	Bad Gateway
tr	Kötü Ağ Geçidi

en	Service Unavailable
tr	Hizmet kullanılamıyor

en	Gateway Timeout
tr	Ağ Geçidi Zaman Aşımı

en	HTTP Version Not Supported
tr	HTTP Sürümü Desteklenmiyor

en	%d Poller run
tr	%d Poller koşusu

en	%d Poller runs
tr	%d Poller koşuyor

en	%d Seconds
tr	%d saniye

en	Delete
tr	Sil

en	Disable
tr	Devre Dışı

en	Enable
tr	Etkinleştir

en	Duplicate
tr	Kopyala

en	Name
tr	İsim

en	A Useful Name for this CA chain.
tr	Bu Proxy için Kullanışlı Bir Ad.

en	New CA
tr	Yeni CA

en	CA Chain
tr	CA Zinciri

en	CA and intermediate certs, PEM encoded
tr	CA ve ara sertifikalar, PEM kodlu

en	A Useful Name for this Proxy.
tr	Bu Proxy için Kullanışlı Bir Ad.

en	New Proxy
tr	Yeni Proxy

en	Hostname
tr	Sunucu Adı

en	The Proxy Hostname.
tr	Proxy Ana Bilgisayar Adı.

en	HTTP Port
tr	HTTP bağlantı noktası

en	The HTTP Proxy Port.
tr	HTTP Proxy Bağlantı Noktası.

en	HTTPS Port
tr	HTTP Kodu

en	The HTTPS Proxy Port.
tr	HTTPS Proxy Bağlantı Noktası.

en	User Name
tr	Kullanıcı Adı

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
tr	Varsa, Proxy ile kimlik doğrulaması yapmak için kullanılacak kullanıcı.

en	Password
tr	Şifre

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
tr	Varsa, Proxy ile kimlik doğrulaması yapmak için kullanılacak kullanıcı parolası.

en	General Settings
tr	Genel Ayarlar

en	Service Check Name
tr	Servis Kontrol Adı

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
tr	Bu Servis Kontrolü için görüntülenen ad ve Uyarı bildirimlerine dahil edilir.

en	Enable Service Check
tr	Servis Kontrolünü Etkinleştir

en	Uncheck this box to disabled this test from being checked.
tr	Bu URL'nin denetlenmesini devre dışı bırakmak için bu kutunun işaretini kaldırın.

en	Poller

en	Poller on which the test will run
tr	Testin üzerinde çalışacağı Poller

en	Type of service
tr	Hizmet türü

en	What type of service?
tr	Ne tür bir hizmet?

en	IP Address or DNS name of server
tr	Bu sunucuya bağlanmak için IP Adresi

en	You can specify another port (example.com:5000) otherwise default will be used
tr	Başka bir bağlantı noktası (example.com:5000) belirtebilirsiniz, aksi takdirde varsayılan kullanılır

en	Service settings
tr	Genel Ayarlar

en	None
tr	Yok

en	Your own CA and intermediate certs
tr	Kendi CA ve ara sertifikalarınız

en	Username
tr	Kullanıcı Adı

en	With authentication the test gains more information. For LDAP something like cn=John Doe,OU=anygroup,DC=example,DC=com. For smb use DOMAIN/user
tr	Kimlik doğrulaması ile test daha fazla bilgi edinir. LDAP için cn=John Doe,OU=anygroup,DC=example,DC=com gibi bir şey. Smb için ETKİALANI/kullanıcı kullanın

en	For anonymous ftp insert email address here.
tr	Anonim ftp için buraya e-posta adresini girin.

en	LDAP Search
tr	Ara

en	LDAP search filter, it could be ,OU=anygroup,DC=example,DC=com
tr	LDAP arama filtresi, OU=anygroup,DC=örnek,DC=com olabilir

en	DNS Name for Query
tr	Sorgu için DNS Adı

en	DNS name for querying
tr	Sorgulama için DNS adı

en	Path Part of URL
tr	URL'nin Yol Bölümü

en	For web service insert at least "/" or something like "/any/path/". For FTP listing must end with char "/". For TFTP/SCP/SMB download test insert /path/file
tr	Web hizmeti için en az "/" veya "/any/path/" gibi bir şey ekleyin. FTP listesi için char "/" ile bitmelidir. TFTP/SCP/SMB indirme testi için /path/file ekleyin

en	Requires Authentication
tr	Kimlik Doğrulama Gerektirir

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
tr	Site normalde bir kullanıcı adı ve şifre gerektirdiği için 401 Hatası döndürecekse bu kutuyu işaretleyin.

en	Proxy Server
tr	Proxy Sunucusu

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
tr	Bu bağlantı metni bir proxy gerektiriyorsa, buradan seçin. Aksi takdirde 'Yok'u seçin.

en	Check Certificate
tr	Sertifikayı Kontrol Et

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
tr	SSL kullanıyorsanız, sertifikayı doğrulamak istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin. Varsayılan olarak, sitenin kendinden imzalı bir sertifikası kullanıyorsanız kapatın.

en	Check and notify Certificate expiration
tr	Sertifikayı Kontrol Et

en	If using SSL, check this box if you want to check the certificate expiration. You will be warn when last 10 days left.
tr	SSL kullanıyorsanız, sertifikayı doğrulamak istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin. Varsayılan olarak, sitenin kendinden imzalı bir sertifikası kullanıyorsanız kapatın.

en	Notification Timing
tr	Bildirim Zamanlaması

en	How Often to Test
tr	Ne Sıklıkla Test Edilmeli

en	Test each poller cycle or less
tr	Her poller döngüsünü veya daha azını test edin

en	Trigger
tr	Tetik

en	How many poller cycles must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of poller cycles.
tr	Bir uyarı göndermeden önce URL’nin kaç dakika kapalı kalması gerekir. Bir uyarı gönderildikten sonra, bir 'Site Kurtarılıyor' E-postasının gönderilebilmesi için bu dakika kadar olmalıdır.

en	Time Out
tr	Zaman aşımı

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
tr	Sayfanın aşağı olarak bildirilmeden önce sayfanın zaman aşımına uğramasına izin vermek için kaç saniye bekleyin.

en	Verification Strings
tr	Doğrulama Dizeleri

en	Response Search String
tr	Yanıt Arama Dizesi

en	This is the string to search for in the response for a live and working service.
tr	Bu, canlı ve çalışan bir Web Hizmeti için URL yanıtında aranacak dizedir.

en	Response Search String - Maintenance
tr	Yanıt Arama Dizesi - Bakım Sayfası

en	This is the string to search for on the Maintenance . The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the service is under maintenance.
tr	Bu Bakım Sayfasında aranacak dizedir. Yukarıdaki kontrol bulunmazsa, Servis Kontrolü bu dizgiyi kontrol eder. Eğer bulunursa, Web Servisinin bakım altında olduğu anlamına gelir.

en	Response Search String - Failed
tr	Yanıt Arama Dizesi - Başarısız

en	This is the string to search for a known failure in the service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
tr	Bu, Web Hizmeti yanıtında bilinen bir hatayı aramak için kullanılan dizedir. Servis Kontrolü, yalnızca bu dizgi bulunduğunda, zaman aşımı sorunlarını ve yukarıdaki arama dizelerini dikkate almazsa uyarır.

en	Notification Settings
tr	Bildirim Ayarları

en	Notify Format
tr	Hesapları bildir

en	This is the format to use when sending the notification email
tr	Bu, bildirim e-postasını gönderirken kullanılacak biçimdir

en	Notification List
tr	Bildirim Ayarları

en	Use this Notification List for those to be notified when this service goes down.
tr	Bu web sitesi düştüğünde haberdar edilecek hesapların listesidir.

en	Notify Accounts
tr	Hesapları bildir

en	This is a listing of accounts that will be notified when this service goes down.
tr	Bu web sitesi düştüğünde haberdar edilecek hesapların listesidir.

en	Extra Alert Emails
tr	Ekstra Uyarı E-postaları

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this test (comma separated)
tr	Bu URL için uyarılar almak için buraya ek E-postalar belirleyebilirsiniz (virgülle ayrılmış)

en	Notes
tr	Notlar

en	Notes sent in email
tr	E-posta ile gönderilen notlar

en	External ID
tr	Harici ID

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
tr	Bu Thold Şablonu için bir Ebedi Kimlik girin.

en	All fine. Proceed as usual.
tr	Her şey yolunda. Her zamanki gibi devam edin.

en	The URL you passed to libcurl used a protocol that this libcurl does not support. The support might be a compile-time option that you did not use, it can be a misspelled protocol string or just a protocol libcurl has no code for.
tr	Libcurl'e ilettiğiniz URL, bu libcurl'un desteklemediği bir protokol kullandı. Destek, kullanmadığınız bir derleme zamanı seçeneği olabilir, yanlış yazılmış bir protokol dizesi olabilir veya yalnızca libcurl için kod içermeyen bir protokol olabilir.

en	Early initialization code failed. This is likely to be an internal error or problem, or a resource problem where something fundamental could not get done at init time.
tr	Erken başlatma kodu başarısız oldu. Bu, büyük olasılıkla dahili bir hata veya sorun ya da temel bir şeyin başlangıçta yapılamadığı bir kaynak sorunu olabilir.

en	The URL was not properly formatted.
tr	URL düzgün biçimlendirilmemiş.

en	A requested feature, protocol or option was not found built-in in this libcurl due to a build-time decision. This means that a feature or option was not enabled or explicitly disabled when libcurl was built and in order to get it to function you have to get a rebuilt libcurl.
tr	İstenen bir özellik, protokol veya seçenek, derleme zamanı kararı nedeniyle bu libcurl'de yerleşik olarak bulunamadı. Bu, libcurl oluşturulduğunda bir özelliğin veya seçeneğin etkinleştirilmediği veya açıkça devre dışı bırakılmadığı anlamına gelir ve çalışmasını sağlamak için yeniden oluşturulmuş bir libcurl almanız gerekir.

en	Could not resolve proxy. The given proxy host could not be resolved.
tr	Proxy çözümlenemedi. Verilen proxy ana bilgisayarı çözümlenemedi.

en	Could not resolve host. The given remote host was not resolved.
tr	Ana bilgisayar çözümlenemedi. Verilen uzak ana bilgisayar çözümlenmedi.

en	Failed to connect() to host or proxy.
tr	Ana bilgisayara veya proxy'ye bağlanılamadı.

en	The server sent data libcurl could not parse. This error code was known as CURLE_FTP_WEIRD_SERVER_REPLY before 7.51.0.
tr	Gönderilen sunucu libcurl verisi ayrıştırılamadı. Bu hata kodu 7.51.0'dan önce CURLE_FTP_WEIRD_SERVER_REPLY olarak biliniyordu.

en	We were denied access to the resource given in the URL. For FTP, this occurs while trying to change to the remote directory.
tr	URL'de verilen kaynağa erişimimiz reddedildi. FTP için bu, uzak dizine geçmeye çalışırken gerçekleşir.

en	While waiting for the server to connect back when an active FTP session is used, an error code was sent over the control connection or similar.
tr	Aktif bir FTP oturumu kullanıldığında sunucunun tekrar bağlanmasını beklerken, kontrol bağlantısı veya benzeri bir hata kodu gönderildi.

en	After having sent the FTP password to the server, libcurl expects a proper reply. This error code indicates that an unexpected code was returned.
tr	FTP şifresini sunucuya gönderdikten sonra, libcurl uygun bir cevap bekler. Bu hata kodu, beklenmeyen bir kodun döndürüldüğünü gösterir.

en	During an active FTP session while waiting for the server to connect, the CURLOPT_ACCEPTTIMEOUT_MS (or the internal default) timeout expired.
tr	Etkin bir FTP oturumu sırasında, sunucunun bağlanmasını beklerken, CURLOPT_ACCEPTTIMEOUT_MS (veya dahili varsayılan) zaman aşımı süresi doldu.

en	Libcurl failed to get a sensible result back from the server as a response to either a PASV or a EPSV command. The server is flawed.
tr	Libcurl, bir PASV veya EPSV komutuna yanıt olarak sunucudan mantıklı bir sonuç alamadı. Sunucu kusurlu.

en	FTP servers return a 227-line as a response to a PASV command. If libcurl fails to parse that line, this return code is passed back.
tr	FTP sunucuları, PASV komutuna yanıt olarak 227 satırlık bir satır döndürür. libcurl bu satırı ayrıştıramazsa, bu dönüş kodu geri geçirilir.

en	An internal failure to lookup the host used for the new connection.
tr	Yeni bağlantı için kullanılan ana bilgisayarı aramada bir iç hata.

en	A problem was detected in the HTTP2 framing layer. This is somewhat generic and can be one out of several problems, see the error buffer for details.
tr	HTTP2 çerçeveleme katmanında bir sorun algılandı. Bu biraz geneldir ve birkaç sorundan biri olabilir, ayrıntılar için hata arabelleğine bakın.

en	Received an error when trying to set the transfer mode to binary or ASCII.
tr	Aktarım modunu ikili veya ASCII olarak ayarlamaya çalışırken bir hata alındı.

en	A file transfer was shorter or larger than expected. This happens when the server first reports an expected transfer size, and then delivers data that does not match the previously given size.
tr	Dosya aktarımı beklenenden daha kısa veya daha büyüktü. Bu, sunucu ilk olarak beklenen bir aktarım boyutunu bildirdiğinde ve ardından daha önce verilen boyutla eşleşmeyen veriler teslim ettiğinde gerçekleşir.

en	This was either a weird reply to a 'RETR' command or a zero byte transfer complete.
tr	Bu ya bir 'RETR' komutuna garip bir yanıttı ya da sıfır bayt aktarımı tamamlandı.

en	Obsolete Error
tr	Eski Hata

en	Not used in modern versions.
tr	Modern versiyonlarda kullanılmaz.

en	When sending custom "QUOTE" commands to the remote server, one of the commands returned an error code that was 400 or higher (for FTP) or otherwise indicated unsuccessful completion of the command.
tr	Uzak sunucuya özel "QUOTE" komutları gönderirken, komutlardan biri 400 veya daha yüksek (FTP için) bir hata kodu döndürdü veya başka bir şekilde komutun başarısız bir şekilde tamamlandığını belirtti.

en	This is returned if CURLOPT_FAILONERROR is set true and the HTTP server returns an error code that is >= 400.
tr	CURLOPT_FAILONERROR true olarak ayarlanırsa ve HTTP sunucusu >= 400 olan bir hata kodu döndürürse bu döndürülür.

en	An error occurred when writing received data to a local file, or an error was returned to libcurl from a write callback.
tr	Alınan veriler yerel bir dosyaya yazılırken bir hata oluştu veya yazma geri çağrısından libcurl'e bir hata döndürüldü.

en	Failed starting the upload. For FTP, the server typically denied the STOR command. The error buffer usually contains the server's explanation for this.
tr	Karşıya yükleme başlatılamadı. FTP için, sunucu genellikle STOR komutunu reddetti. Hata arabelleği genellikle sunucunun bunun için açıklamasını içerir.

en	There was a problem reading a local file or an error returned by the read callback.
tr	Yerel bir dosya okunurken bir sorun oluştu veya okuma geri araması tarafından döndürülen bir hata oluştu.

en	A memory allocation request failed. This is serious badness and things are severely screwed up if this ever occurs.
tr	Bellek ayırma isteği başarısız oldu. Bu ciddi bir kötülüktür ve bu gerçekleşirse işler ciddi şekilde berbat olur.

en	Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
tr	İşlem zaman aşımı. Belirtilen zaman aşımı süresine şartlara göre ulaşıldı.

en	The FTP PORT command returned error. This mostly happens when you have not specified a good enough address for libcurl to use. See CURLOPT_FTPPORT.
tr	FTP PORT komutu hata verdi. Bu çoğunlukla, libcurl'un kullanması için yeterince iyi bir adres belirtmediğinizde olur. CURLOPT_FTPPORT bakın.

en	The FTP REST command returned error. This should never happen if the server is sane.
tr	FTP REST komutu hata döndürdü. Sunucu aklı başındaysa bu asla olmamalıdır.

en	The server does not support or accept range requests.
tr	Sunucu aralık isteklerini desteklemiyor veya kabul etmiyor.

en	This is an odd error that mainly occurs due to internal confusion.
tr	Bu, esas olarak iç karışıklık nedeniyle ortaya çıkan garip bir hatadır.

en	A problem occurred somewhere in the SSL/TLS handshake. You really want the error buffer and read the message there as it pinpoints the problem slightly more. Could be certificates (file formats, paths, permissions), passwords, and others.
tr	SSL/TLS el sıkışmasında bir sorun oluştu. Hata arabelleğini gerçekten istiyorsunuz ve sorunu biraz daha saptayacağı için oradaki mesajı okuyorsunuz. Sertifikalar (dosya biçimleri, yollar, izinler), parolalar ve diğerleri olabilir.

en	The download could not be resumed because the specified offset was out of the file boundary.
tr	Belirtilen uzaklık dosya sınırının dışında olduğu için indirme işlemi sürdürülemedi.

en	A file given with FILE:// could not be opened. Most likely because the file path does not identify an existing file. Did you check file permissions?
tr	FILE:// ile verilen bir dosya açılamadı. Büyük olasılıkla, dosya yolu varolan bir dosyayı tanımlamadığı için. Dosya izinlerini kontrol ettiniz mi?

en	LDAP cannot bind. LDAP bind operation failed.
tr	LDAP bağlanamıyor. LDAP bağlama işlemi başarısız oldu.

en	LDAP search failed.
tr	Ara

en	Function not found. A required zlib function was not found.
tr	İşlev bulunamadı. Gerekli bir zlib işlevi bulunamadı.

en	Aborted by callback. A callback returned "abort" to libcurl.
tr	Geri arama ile iptal edildi. Bir geri arama, libcurl'e "iptal" döndürdü.

en	A function was called with a bad parameter.
tr	Hatalı bir parametreyle bir işlev çağrıldı.

en	Interface error. A specified outgoing interface could not be used. Set which interface to use for outgoing connections' source IP address with URLOPT_INTERFACE.
tr	Arayüz hatası. Belirtilen giden arabirim kullanılamadı. Giden bağlantıların kaynak IP adresi için hangi arabirimin kullanılacağını URLOPT_INTERFACE ile ayarlayın.

en	Too many redirects. When following redirects, libcurl hit the maximum amount. Set your limit with CURLOPT_MAXREDIRS.
tr	Çok fazla yönlendirme. Yönlendirmeleri takip ederken, libcurl maksimum miktara ulaştı. CURLOPT_MAXREDIRS ile limitinizi belirleyin.

en	An option passed to libcurl is not recognized/known. Refer to the appropriate documentation. This is most likely a problem in the program that uses libcurl. The error buffer might contain more specific information about which exact option it concerns.
tr	Libcurl'e geçirilen bir seçenek tanınmıyor/bilinmiyor. Uygun belgelere bakın. Bu, büyük olasılıkla libcurl kullanan programda bir sorundur. Hata arabelleği, tam olarak hangi seçenekle ilgili olduğu hakkında daha ayrıntılı bilgiler içerebilir.

en	An option passed in to a setopt was wrongly formatted. See error message for details about what option.
tr	Bir setopt'a iletilen bir seçenek yanlış biçimlendirilmiş. Hangi seçenekle ilgili ayrıntılar için hata mesajına bakın.

en	Nothing was returned from the server, and under the circumstances, getting nothing is considered an error.
tr	Sunucudan hiçbir şey döndürülmedi ve bu koşullar altında hiçbir şey almamak bir hata olarak kabul edilir.

en	The specified crypto engine was not found.
tr	Belirtilen kripto motoru bulunamadı.

en	Failed setting the selected SSL crypto engine as default.
tr	Seçilen SSL şifreleme altyapısı varsayılan olarak ayarlanamadı.

en	Failed sending network data.
tr	Ağ verileri gönderilemedi.

en	Failure with receiving network data.
tr	Ağ verilerinin alınmasında hata.

en	problem with the local client certificate.
tr	Yerel istemci sertifikasıyla ilgili sorun.

en	Could not use specified cipher.
tr	Belirtilen şifre kullanılamadı.

en	The remote server's SSL certificate or SSH fingerprint was deemed not OK. This error code has been unified with CURLE_SSL_CACERT since 7.62.0. Its previous value was 51.
tr	Uzak sunucunun SSL sertifikası veya SSH parmak izi uygun görülmedi. Bu hata kodu, 7.62.0'dan beri CURLE_SSL_CACERT ile birleştirilmiştir. Önceki değeri 51 idi.

en	Unrecognized transfer encoding.
tr	Tanınmayan aktarım kodlaması.

en	Maximum file size exceeded.
tr	Maksimum dosya boyutu aşıldı.

en	Requested FTP SSL level failed.
tr	İstenen FTP SSL düzeyi başarısız oldu.

en	When doing a send operation curl had to rewind the data to retransmit, but the rewinding operation failed.
tr	Bir gönderme işlemi yaparken, curl'ün yeniden iletmek için verileri geri sarması gerekiyordu, ancak geri sarma işlemi başarısız oldu.

en	Initiating the SSL Engine failed.
tr	SSL Altyapısı başlatılamadı.

en	The remote server denied curl to login (Added in 7.13.1)
tr	Uzak sunucu oturum açmayı reddetti (7.13.1'de eklendi)

en	File not found on TFTP server.
tr	Dosya TFTP sunucusunda bulunamadı.

en	Permission problem on TFTP server.
tr	TFTP sunucusunda izin sorunu.

en	Out of disk space on the server.
tr	Sunucuda disk alanı yetersiz.

en	Illegal TFTP operation.
tr	Yasadışı TFTP işlemi.

en	Unknown TFTP transfer ID.
tr	Bilinmeyen TFTP aktarım kimliği.

en	File already exists and is not overwritten.
tr	Dosya zaten var ve üzerine yazılmıyor.

en	This error should never be returned by a properly functioning TFTP server.
tr	Bu hata, düzgün çalışan bir TFTP sunucusu tarafından asla döndürülmemelidir.

en	Problem with reading the SSL CA cert (path? access rights?)
tr	SSL CA sertifikasını okumayla ilgili sorun (yol? erişim hakları?)

en	The resource referenced in the URL does not exist.
tr	URL'de başvurulan kaynak mevcut değil.

en	An unspecified error occurred during the SSH session.
tr	SSH oturumu sırasında belirtilmemiş bir hata oluştu.

en	Failed to shut down the SSL connection.
tr	SSL bağlantısı kapatılamadı.

en	Socket is not ready for send/recv wait till it's ready and try again. This return code is only returned from curl_easy_recv and curl_easy_send (Added in 7.18.2)
tr	Soket gönderme/kaydetme için hazır değil, hazır olana kadar bekleyin ve tekrar deneyin. Bu dönüş kodu yalnızca curl_easy_recv ve curl_easy_send'den döndürülür (7.18.2'de eklendi)

en	Failed to load CRL file (Added in 7.19.0)
tr	CRL dosyası yüklenemedi (7.19.0'da eklendi)

en	Issuer check failed (Added in 7.19.0)
tr	Veren kontrolü başarısız oldu (7.19.0'da eklendi)

en	The FTP server does not understand the PRET command at all or does not support the given argument. Be careful when using CURLOPT_CUSTOMREQUEST, a custom LIST command is sent with the PRET command before PASV as well. (Added in 7.20.0)
tr	FTP sunucusu PRET komutunu hiç anlamıyor veya verilen bağımsız değişkeni desteklemiyor. CURLOPT_CUSTOMREQUEST kullanırken dikkatli olun, PASP'den önce de PRET komutuyla birlikte özel bir LIST komutu gönderilir. (7.20.0'da eklendi)

en	Mismatch of RTSP CSeq numbers.
tr	RTSP CSeq numaralarının uyumsuzluğu.

en	Mismatch of RTSP Session Identifiers.
tr	RTSP Oturum Tanımlayıcılarının Uyuşmazlığı.

en	Unable to parse FTP file list (during FTP wildcard downloading).
tr	FTP dosya listesi ayrıştırılamıyor (FTP joker karakter indirme sırasında).

en	Chunk callback reported error.
tr	Yığın geri arama hata bildirdi.

en	(For internal use only, is never returned by libcurl) No connection available, the session is queued. (added in 7.30.0)
tr	(Yalnızca dahili kullanım içindir, libcurl tarafından asla döndürülmez) Bağlantı yok, oturum kuyruğa alındı. (7.30.0'da eklendi)

en	Failed to match the pinned key specified with CURLOPT_PINNEDPUBLICKEY.
tr	CURLOPT_PINNEDPUBLICKEY ile belirtilen sabitlenmiş anahtarla eşleşemedi.

en	Status returned failure when asked with CURLOPT_SSL_VERIFYSTATUS.
tr	Durum, CURLOPT_SSL_VERIFYSTATUS ile sorulduğunda hata döndürdü.

en	Stream error in the HTTP/2 framing layer.
tr	HTTP/2 çerçeveleme katmanında akış hatası.

en	An API function was called from inside a callback.
tr	Bir geri çağırmanın içinden bir API işlevi çağrıldı.

en	An authentication function returned an error.
tr	Bir kimlik doğrulama işlevi bir hata döndürdü.

en	A problem was detected in the HTTP/3 layer. This is somewhat generic and can be one out of several problems, see the error buffer for details.
tr	HTTP/3 katmanında bir sorun algılandı. Bu biraz geneldir ve birkaç sorundan biri olabilir, ayrıntılar için hata arabelleğine bakın.

en	QUIC connection error. This error may be caused by an SSL library error. QUIC is the protocol used for HTTP/3 transfers.
tr	QUIC bağlantı hatası. Bu hatanın nedeni bir SSL kitaplığı hatası olabilir. QUIC, HTTP/3 aktarımları için kullanılan protokoldür.

en	Proxy handshake error. CURLINFO_PROXY_ERROR provides extra details on the specific problem.
tr	Proxy el sıkışma hatası. CURLINFO_PROXY_ERROR, belirli bir sorun hakkında ek ayrıntılar sağlar.

en	SSL Client Certificate required.
tr	SSL İstemci Sertifikası gereklidir.

en	An internal call to poll() or select() returned error that is not recoverable.
tr	Dahili bir poll() veya select() çağrısı, kurtarılamayan bir hata döndürdü.

en	Tests
tr	Testler

en	CA certificates
tr	Sertifikayı Kontrol Et

en	Proxies
tr	Vekil sunucular

en	Curl return codes
tr	Kıvrılma dönüş kodları

en	Log History
tr	Geçmişi Görüntüle

en	Graphs
tr	Grafikler

en	No data
tr	Veri yok

en	Click 'Continue' to delete the following CA.
tr	Aşağıdaki Proxy'yi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Cancel
tr	İptal

en	Delete CA
tr	Sil

en	CA [edit: %s]
tr	Sorgu [düzenle: %s]

en	CA [new]
tr	Sorgu [yeni]

en	Used
tr	Kullanılmış

en	CAs
tr	Cas

en	No CAs Found
tr	Sunucu Bulunamadı

en	Servcheck CA Management
tr	Web sunucusu Sunucu Yönetimi

en	Servcheck uses a file of certificates from common root CAs to check certificates. This will work for certificates issued by common CAs. If you are using a custom CA (for example, in a Microsoft AD environment), the test for that certificate will fail because servcheck does not know your CA. You must upload the entire chain (CA certificate and intermediate certificates). You then associate these with the test where the certificate issued by your CA is.
tr	Servcheck, sertifikaları kontrol etmek için ortak kök CA'lardan bir sertifika dosyası kullanır. Bu, ortak CA'lar tarafından verilen sertifikalar için çalışır. Özel bir CA kullanıyorsanız (örneğin, bir Microsoft AD ortamında), servcheck CA'nızı tanımadığı için bu sertifikanın testi başarısız olur. Zincirin tamamını (CA sertifikası ve ara sertifikalar) yüklemeniz gerekir. Daha sonra bunları, CA'nız tarafından verilen sertifikanın bulunduğu testle ilişkilendirirsiniz.

en	Search
tr	Ara

en	Default
tr	Varsayılan

en	Go
tr	Git

en	Clear
tr	Temizle

en	No error codes
tr	Hata kodu yok

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
tr	Aşağıdaki Proxy'yi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete Proxy
tr	Sil

en	Proxy [edit: %s]
tr	Sorgu [düzenle: %s]

en	Proxy [new]
tr	Sorgu [yeni]

en	Ports (http/https)
tr	Bağlantı noktaları (http / https)

en	Not Set
tr	Ayarlanmadı

en	No Servers Found
tr	Sunucu Bulunamadı

en	Servcheck Proxy Management
tr	Web sunucusu Sunucu Yönetimi

en	Click 'Continue' to Delete the following tests.
tr	Aşağıdaki Proxy'yi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Delete rest
tr	Web Sunucusu

en	Click 'Continue' to Disable the following test.
tr	Aşağıdaki Proxy'yi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Disable test
tr	Devre Dışı

en	Click 'Continue' to Enable the following test.
tr	Aşağıdaki Proxy'yi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Enable test
tr	Sunucuyu Etkinleştir

en	Click 'Continue' to Duplicate the following test.
tr	Aşağıdaki Proxy'yi silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Duplicate test
tr	Kopyala

en	The Service Check history was purged for %s
tr	Service Check geçmişi %s için temizlendi

en	Query [edit: %s]
tr	Sorgu [düzenle: %s]

en	Query [new]
tr	Sorgu [yeni]

en	No Users Selected
tr	Seçili Kullanıcı Yok

en	Users Selected
tr	Seçilmiş Kullanıcılar

en	All Users Selected
tr	Tüm Kullanıcılar Seçildi

en	All
tr	Tümü

en	Date
tr	Tarih

en	Result
tr	Sonuç

en	Search result
tr	Arama Sonuçları

en	Curl return code
tr	Kıvrılma dönüş kodu

en	DNS

en	Connect
tr	Bağlan

en	Redirect
tr	Yönlendir

en	Total
tr	Toplam

en	Service Down
tr	Servis Aşağı

en	Service UP
tr	Servis YUKARI

en	No Service Check Events in History
tr	Tarihte Etkinlik Yok

en	Last returned data of test
tr	Testin son döndürülen verileri

en	Actions
tr	Eylemler

en	Enabled
tr	Etkin

en	Last Check
tr	Son kontrol

en	Stats (OK/problem)
tr	İstatistikler (Tamam/sorun)

en	Trigerred
tr	Tetikleyici

en	Checks
tr	Kontroller

en	Edit Service Check
tr	Servis Kontrolünü Etkinleştir

en	Disable Service Check
tr	Servis Kontrolünü Etkinleştir

en	View Service Check History
tr	Web Servis Kontrolleri

en	View Last returned data
tr	Son döndürülen verileri görüntüleme

en	View Graph
tr	Grafik göster

en	Disabled
tr	Devre dışı

en	N/A
tr	Yok

en	No
tr	Hayır

en	Yes
tr	Evet

en	No Tests Found
tr	Sunucu Bulunamadı

en	Service Checks
tr	Web Servis Kontrolleri

en	State
tr	Şehir

en	Any
tr	Herhangi

en	Refresh
tr	Yenile

en	Service Check History
tr	Web Servis Kontrolleri

en	Date Search
tr	Ara

en	Entries
tr	Kayıtlar

en	Purge Events
tr	Temizleme Olayları

en	Service Check Admin
tr	Web Servis Kontrolü Yöneticisi

en	Management
tr	Kullanıcı Yonetimi

en	Service Checker
tr	Servis Kontrol Adı

en	Service Check Edit
tr	Servis Kontrolü Düzenle

en	Service Check Save
tr	Servis Kontrol Adı

en	Web Proxies
tr	Web Sunucusu

en	Web Proxie Edit
tr	Vekiller

en	Save Web Proxy
tr	Yeni Proxy

en	CA

en	CA Edit
tr	CA Düzenle

en	Save CA
tr	CA'yı kaydet