en	A Useful Name for this CA chain.
ru	Полезное имя для этого прокси.

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
ru	Пользователь, который будет использоваться для аутентификации через прокси, если таковой имеется.

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
ru	Пароль пользователя для аутентификации через прокси, если таковой имеется.

en	Service Check Name
ru	Имя проверки сервиса

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
ru	Имя, отображаемое для данной проверки обслуживания, и включенное в любые уведомления об Алерт-уведомлениях.

en	Enable Service Check
ru	Включить проверку обслуживания

en	Uncheck this box to disabled this test from being checked.
ru	Снимите этот флажок, чтобы отключить этот урл от проверки.

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
ru	Если для этого текста подключения требуется прокси, выберите его здесь. В противном случае выберите «Нет».

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
ru	Если вы используете SSL, отметьте этот флажок, если хотите проверить сертификат. По умолчанию включено, отключено, если вы используете самоподписной сертификат.

en	If using SSL, check this box if you want to check the certificate expiration. You will be warn when last 10 days left.
ru	Если вы используете SSL, отметьте этот флажок, если хотите проверить сертификат. По умолчанию включено, отключено, если вы используете самоподписной сертификат.

en	How many poller cycles must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of poller cycles.
ru	Сколько минут URL-адрес должен быть опущен, прежде чем будет отправлено предупреждение. После отправки уведомления для отправки сообщения по электронной почте "Восстановление сайта" необходимо также увеличить это количество минут.

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
ru	Сколько секунд, чтобы дать странице время ожидания, прежде чем сообщать о том, что она опущена.

en	Verification Strings
ru	Строки проверки

en	Response Search String
ru	Строка поиска ответа

en	This is the string to search for in the response for a live and working service.
ru	Это строка для поиска в ответе URL-адреса живой и работающей веб-службы.

en	Response Search String - Maintenance
ru	Строка поиска ответа - страница обслуживания

en	This is the string to search for on the Maintenance . The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the service is under maintenance.
ru	Это строка для поиска на странице Обслуживание. Проверка службы проверит наличие этой строки, если она не найдена. В случае обнаружения это означает, что веб-сервис находится в процессе обслуживания.

en	Response Search String - Failed
ru	Строка поиска ответа - Неуспешный

en	This is the string to search for a known failure in the service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
ru	Это строка для поиска известной ошибки в ответе веб-службы. Service Check будет оповещать только в том случае, если эта строка найдена, игнорируя любые проблемы таймаута и поисковые строки, приведенные выше.

en	This is the format to use when sending the notification email
ru	Это формат, который следует использовать при отправке электронного письма с уведомлением.

en	Use this Notification List for those to be notified when this service goes down.
ru	Это список учетных записей, которые будут уведомлены, когда этот сайт зайдет вниз.

en	Notify Accounts
ru	Уведомить счета

en	This is a listing of accounts that will be notified when this service goes down.
ru	Это список учетных записей, которые будут уведомлены, когда этот сайт зайдет вниз.

en	Extra Alert Emails
ru	Электронные письма с дополнительными предупреждениями

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this test (comma separated)
ru	Вы можете указать здесь дополнительные адреса электронной почты для получения оповещений по этому URL-адресу (запятая разделена запятыми)

en	CA certificates
ru	Проверьте сертификат

en	Click 'Continue' to delete the following CA.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Click 'Continue' to delete following CA.

en	Click 'Continue' to delete following CA.

en	Delete CA
ru	Удалить

en	Delete CA
ru	Удалить

en	Delete CA
ru	Удалить

en	CA [edit: %s]
ru	Запрос [Редактировать: %s]

en	CA [new]
ru	Запрос [новый]

en	No CAs Found
ru	Серверы не найдены

en	Servcheck CA Management
ru	Управление сервером Webseer Server Management

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Delete Proxy
ru	Удалить

en	Delete Proxies
ru	Удалить

en	Delete Proxies

en	Proxy [edit: %s]
ru	Запрос [Редактировать: %s]

en	Proxy [new]
ru	Запрос [новый]

en	Servcheck Proxy Management
ru	Управление сервером Webseer Server Management

en	Click 'Continue' to Delete the following tests.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Click 'Continue' to Delete following tests.

en	Click 'Continue' to Delete following tests.

en	Click 'Continue' to Disable the following test.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Click 'Continue' to Disable following Tests.

en	Click 'Continue' to Disable following Tests.

en	Click 'Continue' to Enable the following test.
ru	Нажмите «Продолжить», чтобы удалить следующий прокси.

en	Click 'Continue' to Enable following tests.

en	Click 'Continue' to Enable following tests.

en	The Service Check history was purged for %s
ru	История проверки услуг была очищена для %s

en	Service UP
ru	Служба неактивна

en	No Service Check Events in History
ru	Нет событий в истории

en	Trigerred
ru	Просмотренный

en	Edit Service Check
ru	Включить проверку обслуживания

en	Disable Service Check
ru	Включить проверку обслуживания

en	View Service Check History
ru	Проверки веб-служб

en	Service Checks
ru	Проверки веб-служб

en	Service Check History
ru	Проверки веб-служб

en	Date Search
ru	Поиск

en	Service Check Admin
ru	Администратор проверки веб-услуг

en	Service Checker
ru	Имя проверки сервиса

en	Service Check Edit
ru	Редактирование проверки обслуживания

en	Service Check Save
ru	Имя проверки сервиса

en	Web Proxies
ru	Серверы WebSeer

en	Web Proxie Edit
ru	Прокси

en	Save Web Proxy
ru	Новый прокси