en	String found
de	Zeichenfolge gefunden

en	String not found
de	Zeichenfolge nicht gefunden

en	Failed string found
de	Fehlgeschlagene Zeichenfolge gefunden

en	Failed strint not found
de	Fehlgeschlagener Strutt nicht gefunden

en	Maint string found
de	Wartungszeichenfolge gefunden

en	Not tested yet
de	Noch nicht getestet

en	Search not performed
de	Suche nicht durchgeführt

en	HTTP plaintext, default port 80
de	HTTP-Klartext, Standardport 80

en	HTTP encrypted (HTTPS), default port 443
de	HTTP-verschlüsselt (HTTPS), Standardport 443

en	SMTP plaintext, default port 25 (or 587 for submission)
de	SMTP-Klartext, Standardport 25 (oder 587 für die Übermittlung)

en	SMTP with STARTTLS, default port 25(or 587 for submission)
de	SMTP mit STARTTLS, Standardport 25 (oder 587 für die Übermittlung)

en	SMTP encrypted (SMTPS), default port 465
de	SMTP-verschlüsselt (SMTPS), Standardport 465

en	IMAP plaintext, default port 143
de	IMAP-Klartext, Standardport 143

en	IMAP with STARTTLS, default port 143
de	IMAP mit STARTTLS, Standardport 143

en	IMAP encrypted (IMAPS), default port 993
de	IMAP-verschlüsselt (IMAPS), Standardport 993

en	POP3 plaintext, default port 110
de	POP3-Klartext, Standardport 110

en	POP3 with STARTTLS, default port 110
de	POP3 mit STARTTLS, Standardport 110

en	POP3 encrypted (POP3S), default port 995
de	POP3-verschlüsselt (POP3S), Standardport 995

en	DNS plaintext, default port 53
de	DNS-Klartext, Standardport 53

en	LDAP plaintext, default port 389
de	LDAP-Klartext, Standardport 389

en	LDAP encrypted (LDAPS), default port 636
de	LDAP-verschlüsselt (LDAPS), Standardport 636

en	FTP plaintext, default port 21
de	FTP-Klartext, Standardport 21

en	FTP encrypted (FTPS), default port 990
de	FTP-verschlüsselt (FTPS), Standardport 990

en	SCP download file, default port 22
de	SCP-Download-Datei, Standardport 22

en	TFTP protocol - download file, default port 69
de	TFTP-Protokoll - Datei herunterladen, Standardport 69

en	SMB plaintext download file, default port 445
de	SMB-Klartext-Downloaddatei, Standardport 445

en	SMB encrypted (SMBS) download file, default port 445
de	SMB-verschlüsselte (SMBS) Download-Datei, Standardport 445

en	Last hour
de	Letzte Stunde

en	Last 6 hours
de	Letzte 6 Stunden

en	Last day
de	Letzter Tag

en	Last week
de	Letzte Woche

en	Unable to Connect
de	Verbindung nicht möglich

en	Continue
de	Fortsetzen

en	Switching Protocols
de	Wechseln von Protokollen

en	OK

en	Created
de	Erstellt

en	Accepted
de	Akzeptiert

en	Non-Authoritative Information
de	Nicht verlässliche Informationen

en	No Content
de	Kein Inhalt

en	Reset Content
de	Inhalt zurücksetzen

en	Partial Content
de	Teilinhalt

en	Multiple Choices

en	Moved Permanently
de	Dauerhaft entfernt

en	Found
de	Gefunden

en	See Other
de	Siehe andere

en	Not Modified
de	Zuletzt geändert

en	Use Proxy
de	Verwenden eines Proxy Servers

en	(Unused)
de	(Unbenutzt)

en	Temporary Redirect
de	Temporäre Weiterleitung

en	Bad Request
de	Ungültige Anforderung

en	Unauthorized
de	Nicht autorisiert

en	Payment Required
de	Zahlung erforderlich

en	Forbidden
de	Nicht erlaubt

en	Not Found
de	Nicht gefunden

en	Method Not Allowed
de	Methode nicht erlaubt

en	Not Acceptable
de	Nicht akzeptabel

en	Proxy Authentication Required
de	Erfordert Authentifizierung

en	Request Timeout
de	Zeitüberschreitung der Anforderung

en	Conflict
de	Konflikt

en	Gone
de	Weg

en	Length Required
de	Benötigte Länge

en	Precondition Failed
de	Vorbedingung fehlgeschlagen

en	Request Entity Too Large
de	Anforderungsentität zu groß

en	Request-URI Too Long
de	Request-URI zu lang

en	Unsupported Media Type
de	Nicht unterstützter Medientyp

en	Requested Range Not Satisfiable
de	Gewünschter Bereich nicht erfüllbar

en	Expectation Failed
de	Erwartung gescheitert

en	Internal Server Error
de	Interner Server-Fehler

en	Not Implemented
de	Nicht implementiert

en	Bad Gateway
de	Falsches Gateway

en	Service Unavailable
de	Dienst nicht verfügbar

en	Gateway Timeout

en	HTTP Version Not Supported
de	HTTP-Version wird nicht unterstützt

en	%d Poller run
de	%d Poller-Ausführung

en	%d Poller runs
de	%d Poller läuft

en	%d Seconds
de	%d Sekunden

en	Delete
de	Löschen

en	Disable
de	Deaktivieren

en	Enable
de	Aktivieren

en	Duplicate
de	Duplizieren

en	Name

en	A Useful Name for this CA chain.
de	Ein nützlicher Name für diesen Proxy.

en	New CA
de	Neue Zertifizierungsstelle

en	CA Chain
de	CA-Kette

en	CA and intermediate certs, PEM encoded
de	CA- und Zwischenzertifikate, PEM-kodiert

en	A Useful Name for this Proxy.
de	Ein nützlicher Name für diesen Proxy.

en	New Proxy
de	Neuer Proxy

en	Hostname
de	Zielsystemname

en	The Proxy Hostname.
de	Der Proxy-Hostname.

en	HTTP Port
de	HTTP 端口

en	The HTTP Proxy Port.
de	Der HTTP-Proxy-Port.

en	HTTPS Port
de	HTTP-Code

en	The HTTPS Proxy Port.
de	Der HTTPS-Proxy-Port.

en	User Name
de	Benutzername

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
de	Der Benutzer, der zur Authentifizierung beim Proxy verwendet werden soll, falls vorhanden.

en	Password
de	Kennwort

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
de	Das Benutzerkennwort, das zur Authentifizierung beim Proxy verwendet werden soll, falls vorhanden.

en	General Settings
de	Basis Einstellungen

en	Service Check Name
de	Name der Serviceprüfung

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
de	Der Name, der für diesen Service Check angezeigt wird und in allen Alarmmeldungen enthalten ist.

en	Enable Service Check
de	Serviceprüfung aktivieren

en	Uncheck this box to disabled this test from being checked.
de	Deaktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um zu verhindern, dass diese URL überprüft wird.

en	Poller

en	Poller on which the test will run
de	Poller, auf dem der Test ausgeführt wird

en	Type of service
de	Art des Services

en	What type of service?
de	Welche Art von Dienstleistung?

en	IP Address or DNS name of server
de	IP-Adresse für die Verbindung zu diesem Server

en	You can specify another port (example.com:5000) otherwise default will be used
de	Sie können einen anderen Port (example.com:5000) angeben, andernfalls wird der Standardport verwendet

en	Service settings
de	Dienstleistereinstellungen

en	None
de	Nichts

en	Your own CA and intermediate certs
de	Ihre eigene Zertifizierungsstelle und Zwischenzertifikate

en	Username
de	Benutzername

en	With authentication the test gains more information. For LDAP something like cn=John Doe,OU=anygroup,DC=example,DC=com. For smb use DOMAIN/user
de	Mit der Authentifizierung gewinnt der Test mehr Informationen. Für LDAP etwa cn=John Doe,OU=anygroup,DC=example,DC=com. Verwenden Sie für SMB DOMAIN/user

en	For anonymous ftp insert email address here.
de	Für anonymes FTP geben Sie hier die E-Mail-Adresse ein.

en	LDAP Search
de	Suche

en	LDAP search filter, it could be ,OU=anygroup,DC=example,DC=com
de	LDAP-Suchfilter, es könnte ,OU=anygroup,DC=example,DC=com sein.

en	DNS Name for Query
de	DNS-Name für Abfrage

en	DNS name for querying
de	DNS-Name für die Abfrage

en	Path Part of URL
de	Pfadteil der URL

en	For web service insert at least "/" or something like "/any/path/". For FTP listing must end with char "/". For TFTP/SCP/SMB download test insert /path/file
de	Für den Webdienst fügen Sie mindestens "/" oder etwas wie "/any/path/" ein. Für FTP muss der Eintrag mit dem Zeichen "/" enden. Für TFTP/SCP/SMB Download test insert /path/file

en	Requires Authentication
de	Erfordert Authentifizierung

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Website normalerweise einen 401-Fehler zurückgibt, da sie einen Benutzernamen und ein Passwort benötigt.

en	Proxy Server

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
de	Wenn für diesen Verbindungstext ein Proxy erforderlich ist, wählen Sie ihn hier aus. Andernfalls wählen Sie "Keine".

en	Check Certificate
de	Zertifikat Überprüfen

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
de	Wenn Sie SSL verwenden, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Zertifikat validieren möchten. Standard ein, deaktivieren Sie, wenn Sie auf der Website ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden.

en	Check and notify Certificate expiration
de	Zertifikat prüfen

en	If using SSL, check this box if you want to check the certificate expiration. You will be warn when last 10 days left.
de	Wenn Sie SSL verwenden, aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn Sie das Zertifikat validieren möchten. Standard ein, deaktivieren Sie, wenn Sie auf der Website ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden.

en	Notification Timing
de	Benachrichtigungszeitpunkt

en	How Often to Test
de	Wie oft sollte getestet werden?

en	Test each poller cycle or less
de	Testen Sie jeden Poller-Zyklus oder weniger

en	Trigger

en	How many poller cycles must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of poller cycles.
de	Wie viele Minuten muss die URL unten sein, bevor sie eine Benachrichtigung sendet. Nachdem eine Benachrichtigung gesendet wurde, muss diese ebenfalls in dieser Anzahl von Minuten erhöht werden, damit eine E-Mail mit dem Titel "Site Recovering" gesendet werden kann.

en	Time Out

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
de	Wie viele Sekunden, um der Seite ein Timeout zu ermöglichen, bevor sie als abwärts gemeldet wird.

en	Verification Strings
de	Verifizierungszeichenfolgen

en	Response Search String
de	Antwortsuche Zeichenkette

en	This is the string to search for in the response for a live and working service.
de	Dies ist die Zeichenkette, nach der in der URL-Antwort für einen aktiven und funktionierenden Webdienst gesucht werden muss.

en	Response Search String - Maintenance
de	Antwortsuchstring - Wartungsseite

en	This is the string to search for on the Maintenance . The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the service is under maintenance.
de	Dies ist die Zeichenkette, nach der auf der Wartungsseite gesucht werden muss. Der Service Check überprüft diese Zeichenkette, wenn die obige Zeichenkette nicht gefunden wird. Wenn es gefunden wird, bedeutet dies, dass sich der Web Service in der Wartung befindet.

en	Response Search String - Failed
de	Antwortsuchstring - Fehlgeschlagen

en	This is the string to search for a known failure in the service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
de	Dies ist die Zeichenkette, um nach einem bekannten Fehler in der Web Service Antwort zu suchen. Der Service Check warnt nur, wenn diese Zeichenkette gefunden wird, wobei Timeout-Probleme und die obigen Suchbegriffe ignoriert werden.

en	Notification Settings
de	Benachrichtigungseinstellungen

en	Notify Format
de	Benachrichtigung der Konten

en	This is the format to use when sending the notification email
de	Dies ist das Format, das beim Senden der Benachrichtigungs-E-Mail verwendet wird

en	Notification List
de	Benachrichtigungsliste

en	Use this Notification List for those to be notified when this service goes down.
de	Dies ist eine Liste von Konten, die benachrichtigt werden, wenn diese Website ausfällt.

en	Notify Accounts
de	Benachrichtigung der Konten

en	This is a listing of accounts that will be notified when this service goes down.
de	Dies ist eine Liste von Konten, die benachrichtigt werden, wenn diese Website ausfällt.

en	Extra Alert Emails
de	Zusätzliche Benachrichtigungs-E-Mails

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this test (comma separated)
de	Sie können hier zusätzliche E-Mails angeben, um Benachrichtigungen für diese URL zu erhalten (durch Komma getrennt).

en	Notes
de	Notizen

en	Notes sent in email
de	Per E-Mail gesendete Notizen

en	External ID
de	Externe ID

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
de	Geben Sie eine ewige ID für diese Thold-Vorlage ein.

en	All fine. Proceed as usual.
de	Alles in Ordnung. Gehen Sie wie gewohnt vor.

en	The URL you passed to libcurl used a protocol that this libcurl does not support. The support might be a compile-time option that you did not use, it can be a misspelled protocol string or just a protocol libcurl has no code for.
de	Die URL, die Sie an libcurl übergeben haben, verwendet ein Protokoll, das von libcurl nicht unterstützt wird. Die Unterstützung kann eine Kompilierzeitoption sein, die Sie nicht verwendet haben, es kann eine falsch geschriebene Protokollzeichenfolge oder einfach ein Protokoll sein, für das libcurl keinen Code hat.

en	Early initialization code failed. This is likely to be an internal error or problem, or a resource problem where something fundamental could not get done at init time.
de	Fehler beim frühen Initialisierungscode. Dabei handelt es sich wahrscheinlich um einen internen Fehler oder ein Problem oder um ein Ressourcenproblem, bei dem etwas Grundlegendes zum Zeitpunkt der Initialisierung nicht erledigt werden konnte.

en	The URL was not properly formatted.
de	Die URL war nicht richtig formatiert.

en	A requested feature, protocol or option was not found built-in in this libcurl due to a build-time decision. This means that a feature or option was not enabled or explicitly disabled when libcurl was built and in order to get it to function you have to get a rebuilt libcurl.
de	Eine angeforderte Funktion, ein angefordertes Protokoll oder eine Option wurde aufgrund einer Build-Time-Entscheidung nicht in dieser libcurl eingebaut gefunden. Das bedeutet, dass eine Funktion oder Option nicht aktiviert oder explizit deaktiviert wurde, als libcurl gebaut wurde, und um sie zum Laufen zu bringen, müssen Sie eine neu erstellte libcurl erhalten.

en	Could not resolve proxy. The given proxy host could not be resolved.
de	Der Proxy konnte nicht aufgelöst werden. Der angegebene Proxy-Host konnte nicht aufgelöst werden.

en	Could not resolve host. The given remote host was not resolved.
de	Der Host konnte nicht aufgelöst werden. Der angegebene Remote-Host wurde nicht aufgelöst.

en	Failed to connect() to host or proxy.
de	Fehler beim Verbinden (mit dem Host) oder Proxy.

en	The server sent data libcurl could not parse. This error code was known as CURLE_FTP_WEIRD_SERVER_REPLY before 7.51.0.
de	Der vom Server gesendete Daten libcurl konnte nicht analysieren. Dieser Fehlercode wurde vor 7.51.0 als CURLE_FTP_WEIRD_SERVER_REPLY bezeichnet.

en	We were denied access to the resource given in the URL. For FTP, this occurs while trying to change to the remote directory.
de	Uns wurde der Zugriff auf die in der URL angegebene Ressource verweigert. Bei FTP geschieht dies beim Versuch, in das Remote-Verzeichnis zu wechseln.

en	While waiting for the server to connect back when an active FTP session is used, an error code was sent over the control connection or similar.
de	Während des Wartens darauf, dass der Server wieder eine Verbindung herstellt, wenn eine aktive FTP-Sitzung verwendet wird, wurde ein Fehlercode über die Steuerverbindung oder ähnliches gesendet.

en	After having sent the FTP password to the server, libcurl expects a proper reply. This error code indicates that an unexpected code was returned.
de	Nachdem das FTP-Passwort an den Server gesendet wurde, erwartet libcurl eine korrekte Antwort. Dieser Fehlercode weist darauf hin, dass ein unerwarteter Code zurückgegeben wurde.

en	During an active FTP session while waiting for the server to connect, the CURLOPT_ACCEPTTIMEOUT_MS (or the internal default) timeout expired.
de	Während einer aktiven FTP-Sitzung, während darauf gewartet wurde, dass der Server eine Verbindung herstellt, ist die Zeitüberschreitung für CURLOPT_ACCEPTTIMEOUT_MS (oder die interne Standardeinstellung) abgelaufen.

en	Libcurl failed to get a sensible result back from the server as a response to either a PASV or a EPSV command. The server is flawed.
de	Libcurl konnte kein vernünftiges Ergebnis vom Server als Antwort auf einen PASV- oder EPSV-Befehl zurückerhalten. Der Server ist fehlerhaft.

en	FTP servers return a 227-line as a response to a PASV command. If libcurl fails to parse that line, this return code is passed back.
de	FTP-Server geben eine 227-Zeile als Antwort auf einen PASV-Befehl zurück. Wenn libcurl diese Zeile nicht analysieren kann, wird dieser Rückgabecode zurückgegeben.

en	An internal failure to lookup the host used for the new connection.
de	Ein interner Fehler bei der Suche nach dem Host, der für die neue Verbindung verwendet wird.

en	A problem was detected in the HTTP2 framing layer. This is somewhat generic and can be one out of several problems, see the error buffer for details.
de	In der HTTP2-Framing-Schicht wurde ein Problem erkannt. Dies ist etwas generisch und kann eines von mehreren Problemen sein, siehe Fehlerpuffer für Details.

en	Received an error when trying to set the transfer mode to binary or ASCII.
de	Beim Versuch, den Übertragungsmodus auf binär oder ASCII einzustellen, wurde ein Fehler angezeigt.

en	A file transfer was shorter or larger than expected. This happens when the server first reports an expected transfer size, and then delivers data that does not match the previously given size.
de	Eine Dateiübertragung war kürzer oder umfangreicher als erwartet. Dies geschieht, wenn der Server zuerst eine erwartete Übertragungsgröße meldet und dann Daten liefert, die nicht mit der zuvor angegebenen Größe übereinstimmen.

en	This was either a weird reply to a 'RETR' command or a zero byte transfer complete.
de	Dies war entweder eine seltsame Antwort auf einen 'RETR'-Befehl oder eine Null-Byte-Übertragung abgeschlossen.

en	Obsolete Error
de	Veralteter Fehler

en	Not used in modern versions.
de	Wird in modernen Versionen nicht verwendet.

en	When sending custom "QUOTE" commands to the remote server, one of the commands returned an error code that was 400 or higher (for FTP) or otherwise indicated unsuccessful completion of the command.
de	Beim Senden von benutzerdefinierten "QUOTE"-Befehlen an den Remote-Server gab einer der Befehle einen Fehlercode zurück, der 400 oder höher war (für FTP) oder auf andere Weise auf eine nicht erfolgreiche Ausführung des Befehls hinwies.

en	This is returned if CURLOPT_FAILONERROR is set true and the HTTP server returns an error code that is >= 400.
de	Dies wird zurückgegeben, wenn CURLOPT_FAILONERROR auf true gesetzt ist und der HTTP-Server einen Fehlercode zurückgibt, der >= 400 lautet.

en	An error occurred when writing received data to a local file, or an error was returned to libcurl from a write callback.
de	Beim Schreiben empfangener Daten in eine lokale Datei ist ein Fehler aufgetreten, oder es wurde ein Fehler von einem Schreibrückruf an libcurl zurückgegeben.

en	Failed starting the upload. For FTP, the server typically denied the STOR command. The error buffer usually contains the server's explanation for this.
de	Fehler beim Hochladen des Uploads. Bei FTP verweigerte der Server in der Regel den STOR-Befehl. Der Fehlerpuffer enthält in der Regel die Erklärung des Servers dafür.

en	There was a problem reading a local file or an error returned by the read callback.
de	Es ist ein Problem beim Lesen einer lokalen Datei aufgetreten, oder es ist ein Fehler aufgetreten, der vom Leserückruf zurückgegeben wurde.

en	A memory allocation request failed. This is serious badness and things are severely screwed up if this ever occurs.
de	Eine Speicherbelegungsanforderung ist fehlgeschlagen. Das ist eine ernsthafte Schlechtigkeit, und die Dinge werden ernsthaft vermasselt, wenn dies jemals geschieht.

en	Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
de	Zeitüberschreitung des Vorgangs. Die angegebene Timeout-Periode wurde entsprechend den Bedingungen erreicht.

en	The FTP PORT command returned error. This mostly happens when you have not specified a good enough address for libcurl to use. See CURLOPT_FTPPORT.
de	Der FTP PORT-Befehl hat einen Fehler zurückgegeben. Dies geschieht meistens, wenn Sie keine Adresse angegeben haben, die gut genug ist, damit libcurl sie verwenden kann. Siehe CURLOPT_FTPPORT.

en	The FTP REST command returned error. This should never happen if the server is sane.
de	Der FTP-REST-Befehl hat einen Fehler zurückgegeben. Dies sollte niemals passieren, wenn der Server zurechnungsfähig ist.

en	The server does not support or accept range requests.
de	Der Server unterstützt oder akzeptiert keine Bereichsanforderungen.

en	This is an odd error that mainly occurs due to internal confusion.
de	Dies ist ein merkwürdiger Fehler, der hauptsächlich aufgrund interner Verwirrung auftritt.

en	A problem occurred somewhere in the SSL/TLS handshake. You really want the error buffer and read the message there as it pinpoints the problem slightly more. Could be certificates (file formats, paths, permissions), passwords, and others.
de	Irgendwo im SSL/TLS-Handshake ist ein Problem aufgetreten. Sie möchten wirklich den Fehlerpuffer und lesen die Meldung dort, da sie das Problem etwas genauer aufzeigt. Dabei kann es sich um Zertifikate (Dateiformate, Pfade, Berechtigungen), Kennwörter und andere handeln.

en	The download could not be resumed because the specified offset was out of the file boundary.
de	Der Download konnte nicht fortgesetzt werden, da sich der angegebene Offset außerhalb der Dateigrenze befand.

en	A file given with FILE:// could not be opened. Most likely because the file path does not identify an existing file. Did you check file permissions?
de	Eine Datei, die mit FILE:// angegeben wurde, konnte nicht geöffnet werden. Höchstwahrscheinlich, weil der Dateipfad eine vorhandene Datei nicht identifiziert. Haben Sie die Dateiberechtigungen überprüft?

en	LDAP cannot bind. LDAP bind operation failed.
de	LDAP kann keine Bindung herstellen. Fehler beim LDAP-Bindungsvorgang.

en	LDAP search failed.
de	Suche

en	Function not found. A required zlib function was not found.
de	Funktion nicht gefunden. Eine erforderliche zlib-Funktion wurde nicht gefunden.

en	Aborted by callback. A callback returned "abort" to libcurl.
de	Durch Rückruf abgebrochen. Ein Callback gab "abort" an libcurl zurück.

en	A function was called with a bad parameter.
de	Eine Funktion wurde mit einem ungültigen Parameter aufgerufen.

en	Interface error. A specified outgoing interface could not be used. Set which interface to use for outgoing connections' source IP address with URLOPT_INTERFACE.
de	Schnittstellenfehler. Eine angegebene ausgehende Schnittstelle konnte nicht verwendet werden. Legen Sie mit URLOPT_INTERFACE fest, welche Schnittstelle für ausgehende Verbindungen verwendet werden soll.

en	Too many redirects. When following redirects, libcurl hit the maximum amount. Set your limit with CURLOPT_MAXREDIRS.
de	Zu viele Weiterleitungen. Wenn Sie Weiterleitungen folgen, erreicht libcurl den maximalen Betrag. Setzen Sie Ihr Limit mit CURLOPT_MAXREDIRS.

en	An option passed to libcurl is not recognized/known. Refer to the appropriate documentation. This is most likely a problem in the program that uses libcurl. The error buffer might contain more specific information about which exact option it concerns.
de	Eine Option, die an libcurl übergeben wird, wird nicht erkannt/ist nicht bekannt. Weitere Informationen finden Sie in der entsprechenden Dokumentation. Dies ist höchstwahrscheinlich ein Problem in dem Programm, das libcurl verwendet. Der Fehlerpuffer enthält möglicherweise genauere Informationen darüber, um welche Option es sich genau handelt.

en	An option passed in to a setopt was wrongly formatted. See error message for details about what option.
de	Eine Option, die an ein Setopt übergeben wurde, war falsch formatiert. Weitere Informationen zu dieser Option finden Sie in der Fehlermeldung.

en	Nothing was returned from the server, and under the circumstances, getting nothing is considered an error.
de	Es wurde nichts vom Server zurückgegeben, und unter den gegebenen Umständen wird das Abrufen von nichts als Fehler betrachtet.

en	The specified crypto engine was not found.
de	Die angegebene Krypto-Engine wurde nicht gefunden.

en	Failed setting the selected SSL crypto engine as default.
de	Fehler beim Festlegen der ausgewählten SSL-Verschlüsselungs-Engine als Standard.

en	Failed sending network data.
de	Fehler beim Senden von Netzwerkdaten.

en	Failure with receiving network data.
de	Fehler beim Empfangen von Netzwerkdaten.

en	problem with the local client certificate.
de	Problem mit dem lokalen Client-Zertifikat.

en	Could not use specified cipher.
de	Die angegebene Chiffre konnte nicht verwendet werden.

en	The remote server's SSL certificate or SSH fingerprint was deemed not OK. This error code has been unified with CURLE_SSL_CACERT since 7.62.0. Its previous value was 51.
de	Das SSL-Zertifikat oder der SSH-Fingerabdruck des Remote-Servers wurde als nicht in Ordnung eingestuft. Dieser Fehlercode wurde seit 7.62.0 mit CURLE_SSL_CACERT vereinheitlicht. Der vorherige Wert lag bei 51.

en	Unrecognized transfer encoding.
de	Nicht erkannte Übertragungscodierung.

en	Maximum file size exceeded.
de	Maximale Dateigröße überschritten.

en	Requested FTP SSL level failed.
de	Die angeforderte FTP-SSL-Stufe ist fehlgeschlagen.

en	When doing a send operation curl had to rewind the data to retransmit, but the rewinding operation failed.
de	Beim Ausführen eines Sendevorgangs musste curl die Daten zurückspulen, um sie erneut zu übertragen, aber der Rückspulvorgang schlug fehl.

en	Initiating the SSL Engine failed.
de	Das Initiieren des SSL-Moduls ist fehlgeschlagen.

en	The remote server denied curl to login (Added in 7.13.1)
de	Der Remote-Server verweigerte curl die Anmeldung (Hinzugefügt in 7.13.1)

en	File not found on TFTP server.
de	Datei auf TFTP-Server nicht gefunden.

en	Permission problem on TFTP server.
de	Berechtigungsproblem auf dem TFTP-Server.

en	Out of disk space on the server.
de	Nicht genügend Speicherplatz auf dem Server.

en	Illegal TFTP operation.
de	Illegaler TFTP-Betrieb.

en	Unknown TFTP transfer ID.
de	Unbekannte TFTP-Übertragungs-ID.

en	File already exists and is not overwritten.
de	Die Datei ist bereits vorhanden und wird nicht überschrieben.

en	This error should never be returned by a properly functioning TFTP server.
de	Dieser Fehler sollte niemals von einem ordnungsgemäß funktionierenden TFTP-Server zurückgegeben werden.

en	Problem with reading the SSL CA cert (path? access rights?)
de	Problem beim Auslesen des SSL-CA-Zertifikats (Pfad? Zugriffsrechte?)

en	The resource referenced in the URL does not exist.
de	Die Ressource, auf die in der URL verwiesen wird, ist nicht vorhanden.

en	An unspecified error occurred during the SSH session.
de	Während der SSH-Sitzung ist ein nicht näher spezifizierter Fehler aufgetreten.

en	Failed to shut down the SSL connection.
de	Die SSL-Verbindung konnte nicht heruntergefahren werden.

en	Socket is not ready for send/recv wait till it's ready and try again. This return code is only returned from curl_easy_recv and curl_easy_send (Added in 7.18.2)
de	Der Socket ist nicht bereit zum Senden/Empfangen, warten Sie, bis er bereit ist, und versuchen Sie es erneut. Dieser Rückgabecode wird nur von curl_easy_recv und curl_easy_send zurückgegeben (Hinzugefügt in 7.18.2)

en	Failed to load CRL file (Added in 7.19.0)
de	CRL-Datei konnte nicht geladen werden (Hinzugefügt in 7.19.0)

en	Issuer check failed (Added in 7.19.0)
de	Ausstellerprüfung fehlgeschlagen (Hinzugefügt in 7.19.0)

en	The FTP server does not understand the PRET command at all or does not support the given argument. Be careful when using CURLOPT_CUSTOMREQUEST, a custom LIST command is sent with the PRET command before PASV as well. (Added in 7.20.0)
de	Der FTP-Server versteht den PRET-Befehl überhaupt nicht oder unterstützt das angegebene Argument nicht. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie CURLOPT_CUSTOMREQUEST verwenden, ein benutzerdefinierter LIST-Befehl wird auch mit dem PRET-Befehl vor PASV gesendet. (Hinzugefügt in 7.20.0)

en	Mismatch of RTSP CSeq numbers.
de	Nichtübereinstimmung der RTSP CSeq-Nummern.

en	Mismatch of RTSP Session Identifiers.
de	Nichtübereinstimmung der RTSP-Sitzungskennungen.

en	Unable to parse FTP file list (during FTP wildcard downloading).
de	FTP-Dateiliste kann nicht analysiert werden (während des Herunterladens von FTP-Platzhaltern).

en	Chunk callback reported error.
de	Fehler beim Chunk-Rückruf gemeldet.

en	(For internal use only, is never returned by libcurl) No connection available, the session is queued. (added in 7.30.0)
de	(Nur für den internen Gebrauch, wird nie von libcurl zurückgegeben) Keine Verbindung verfügbar, die Sitzung befindet sich in der Warteschlange. (hinzugefügt in 7.30.0)

en	Failed to match the pinned key specified with CURLOPT_PINNEDPUBLICKEY.
de	Der mit CURLOPT_PINNEDPUBLICKEY angegebene angeheftete Schlüssel konnte nicht übereinstimmen.

en	Status returned failure when asked with CURLOPT_SSL_VERIFYSTATUS.
de	Der Status gab einen Fehler zurück, wenn er mit CURLOPT_SSL_VERIFYSTATUS gefragt wurde.

en	Stream error in the HTTP/2 framing layer.
de	Stream-Fehler in der HTTP/2-Framing-Schicht.

en	An API function was called from inside a callback.
de	Eine API-Funktion wurde aus einem Callback heraus aufgerufen.

en	An authentication function returned an error.
de	Eine Authentifizierungsfunktion hat einen Fehler zurückgegeben.

en	A problem was detected in the HTTP/3 layer. This is somewhat generic and can be one out of several problems, see the error buffer for details.
de	In der HTTP/3-Schicht wurde ein Problem erkannt. Dies ist etwas generisch und kann eines von mehreren Problemen sein, siehe Fehlerpuffer für Details.

en	QUIC connection error. This error may be caused by an SSL library error. QUIC is the protocol used for HTTP/3 transfers.
de	QUIC-Verbindungsfehler. Dieser Fehler kann durch einen SSL-Bibliotheksfehler verursacht werden. QUIC ist das Protokoll, das für HTTP/3-Übertragungen verwendet wird.

en	Proxy handshake error. CURLINFO_PROXY_ERROR provides extra details on the specific problem.
de	Proxy-Handshake-Fehler. CURLINFO_PROXY_ERROR enthält zusätzliche Details zum spezifischen Problem.

en	SSL Client Certificate required.
de	SSL-Client-Zertifikat erforderlich.

en	An internal call to poll() or select() returned error that is not recoverable.
de	Ein interner Aufruf von poll() oder select() hat einen Fehler zurückgegeben, der nicht behoben werden kann.

en	Tests

en	CA certificates
de	Zertifikat prüfen

en	Proxies

en	Curl return codes
de	Curl-Rückgabecodes

en	Log History
de	Log-Historie

en	Graphs
de	Diagramme

en	No data
de	Keine Daten

en	Click 'Continue' to delete the following CA.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Proxy zu löschen.

en	Click 'Continue' to delete following CA.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Proxies zu löschen.

en	Cancel
de	Abbrechen

en	Delete CA
de	Löschen

en	Delete CA
de	Löschen

en	CA [edit: %s]
de	Abfrage [bearbeiten: %s]

en	CA [new]
de	Abfrage[neu]

en	Used
de	Benutzt

en	CAs
de	Cas

en	No CAs Found
de	Keine Server gefunden

en	Servcheck CA Management
de	Webseer Server Management

en	Servcheck uses a file of certificates from common root CAs to check certificates. This will work for certificates issued by common CAs. If you are using a custom CA (for example, in a Microsoft AD environment), the test for that certificate will fail because servcheck does not know your CA. You must upload the entire chain (CA certificate and intermediate certificates). You then associate these with the test where the certificate issued by your CA is.
de	Servcheck verwendet eine Datei mit Zertifikaten von gängigen Root-CAs, um Zertifikate zu überprüfen. Dies funktioniert für Zertifikate, die von gängigen Zertifizierungsstellen ausgestellt wurden. Wenn Sie eine benutzerdefinierte Zertifizierungsstelle verwenden (z. B. in einer Microsoft AD-Umgebung), schlägt der Test für dieses Zertifikat fehl, da servcheck Ihre Zertifizierungsstelle nicht kennt. Sie müssen die gesamte Kette (CA-Zertifikat und Zwischenzertifikate) hochladen. Diese verknüpfen Sie dann mit dem Test, bei dem sich das von Ihrer Zertifizierungsstelle ausgestellte Zertifikat befindet.

en	Search
de	Suche

en	Default
de	Voreinstellung

en	Go
de	Anwenden

en	Clear
de	Löschen

en	No error codes
de	Keine Fehlercodes

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Proxy zu löschen.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Proxies zu löschen.

en	Delete Proxy
de	Löschen

en	Delete Proxies
de	Löschen

en	Proxy [edit: %s]
de	Abfrage [bearbeiten: %s]

en	Proxy [new]
de	Abfrage[neu]

en	Ports (http/https)
de	Ports (http / https)

en	Not Set
de	Nicht gesetzt

en	No Servers Found
de	Keine Server gefunden

en	Servcheck Proxy Management
de	Webseer Server Management

en	Click 'Continue' to Delete the following tests.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Proxy zu löschen.

en	Click 'Continue' to Delete following tests.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Proxies zu löschen.

en	Delete rest
de	WebSeer-Server

en	Delete tests
de	WebSeer-Server

en	Click 'Continue' to Disable the following test.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Proxy zu löschen.

en	Click 'Continue' to Disable following Tests.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Proxies zu löschen.

en	Disable test
de	Deaktivieren

en	Disable Tests
de	Deaktivieren

en	Click 'Continue' to Enable the following test.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Proxy zu löschen.

en	Click 'Continue' to Enable following tests.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Proxies zu löschen.

en	Enable test
de	Server aktivieren

en	Enable tests
de	Server aktivieren

en	Click 'Continue' to Duplicate the following test.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um den folgenden Proxy zu löschen.

en	Click 'Continue' to Duplicate following tests.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die folgenden Proxies zu löschen.

en	Duplicate test
de	Duplizieren

en	Duplicate tests
de	Duplizieren

en	The Service Check history was purged for %s
de	Der Service-Check-Verlauf wurde für %s gelöscht

en	Query [edit: %s]
de	Abfrage [bearbeiten: %s]

en	Query [new]
de	Abfrage[neu]

en	No Users Selected
de	Keine Benutzer ausgewählt

en	Users Selected
de	Ausgewählte Benutzer

en	All Users Selected
de	Alle ausgewählten Benutzer

en	All
de	Alle

en	Date
de	Datum

en	Result
de	Ergebnis

en	Search result
de	Suchergebnis

en	Curl return code
de	Curl-Rückgabecode

en	DNS

en	Connect
de	Verbinden

en	Redirect
de	Umleitung

en	Total
de	Gesamt

en	Service Down
de	Service nach unten

en	Service UP

en	No Service Check Events in History
de	Keine Ereignisse in der Historie

en	Last returned data of test
de	Zuletzt zurückgegebene Daten des Tests

en	Actions
de	Aktionen

en	Enabled
de	Aktiviert

en	Last Check
de	Letzte Prüfung

en	Stats (OK/problem)
de	Statistik (OK/Problem)

en	Trigerred
de	Getriggert

en	Checks

en	Edit Service Check
de	Serviceprüfung aktivieren

en	Disable Service Check
de	Serviceprüfung aktivieren

en	View Service Check History
de	Web Service Prüfungen

en	View Last returned data
de	Zuletzt zurückgegebene Daten anzeigen

en	View Graph
de	Ansicht Grafik

en	Disabled
de	Deaktiviert

en	N/A
de	Nicht verfügbar

en	No
de	Nein

en	Yes
de	Ja

en	No Tests Found
de	Keine Server gefunden

en	Service Checks
de	Web Service Prüfungen

en	State
de	Zustand

en	Any
de	Beliebig

en	Refresh
de	Aktualisieren

en	Service Check History
de	Web Service Prüfungen

en	Date Search
de	Suche

en	Entries
de	Einträge

en	Purge Events
de	Bereinigen von Ereignissen

en	Service Check Admin
de	Web Service Check Admin

en	Management
de	Verwaltung

en	Service Checker
de	Name der Serviceprüfung

en	Service Check Edit
de	Service Check Bearbeitung

en	Service Check Save
de	Name der Serviceprüfung

en	Web Proxies
de	WebSeer-Server

en	Web Proxie Edit
de	Proxies

en	Save Web Proxy
de	Neuer Proxy

en	CA

en	CA Edit
de	CA Bearbeiten

en	Save CA
de	CA speichern