en	Last hour
ar-sa	آخر ساعة

en	Last day
ar-sa	اليوم الآخير

en	Unable to Connect
ar-sa	غير قادر على الإتصال بالسيرفر

en	No Content
ar-sa	الملف الذي يحتوي على محتوى لهذه الصفحة. يجب أن يكون هذا الملف في دليل Cacti 'include / content /'.

en	Not Modified
ar-sa	آخر تعديل

en	Use Proxy
ar-sa	وكيل جديد

en	Temporary Redirect
ar-sa	إعادة توجيه

en	Proxy Authentication Required
ar-sa	يتطلب المصادقة

en	Request Timeout
ar-sa	المهلة

en	Gateway Timeout
ar-sa	المهلة

en	%d Seconds
ar-sa	%d ثواني

en	A Useful Name for this CA chain.
ar-sa	اسم مفيد لهذا الوكيل.

en	A Useful Name for this Proxy.
ar-sa	اسم مفيد لهذا الوكيل.

en	New Proxy
ar-sa	وكيل جديد

en	The Proxy Hostname.
ar-sa	اسم المضيف الوكيل.

en	HTTP Port
ar-sa	كود المتشعب

en	The HTTP Proxy Port.
ar-sa	منفذ وكيل HTTP.

en	HTTPS Port
ar-sa	كود المتشعب

en	The HTTPS Proxy Port.
ar-sa	منفذ وكيل HTTPS.

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
ar-sa	المستخدم الذي يجب استخدامه للمصادقة مع الوكيل إن وجد.

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
ar-sa	كلمة مرور المستخدم المراد استخدامها للمصادقة مع الوكيل إن وجدت.

en	Service Check Name
ar-sa	اسم خدمة التحقق

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
ar-sa	الاسم الذي يتم عرضه لهذا التحقق من الخدمة ، ويتم تضمينه في أي إشعارات تنبيه.

en	Enable Service Check
ar-sa	تمكين التحقق من الخدمة

en	Uncheck this box to disabled this test from being checked.
ar-sa	ألغ تحديد هذا المربع لتعطيل عنوان url هذا.

en	IP Address or DNS name of server
ar-sa	عنوان IP للاتصال بهذا الخادم

en	Service settings
ar-sa	الاعدادات العامة

en	LDAP Search
ar-sa	بحث

en	Requires Authentication
ar-sa	يتطلب المصادقة

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
ar-sa	حدد هذا المربع إذا كان الموقع سيعود عادةً خطأ 401 لأنه يتطلب اسم مستخدم وكلمة مرور.

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
ar-sa	إذا كان نص الاتصال يتطلب وكيلاً ، فحدده هنا. وإلا اختر "بلا".

en	Check Certificate
ar-sa	تحقق الشهادة

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
ar-sa	إذا كنت تستخدم طبقة المقابس الآمنة ، فحدد هذا المربع إذا كنت تريد التحقق من صحة الشهادة. افتراضيًا ، قم بإيقاف التشغيل إذا كان الموقع يستخدم شهادة موقعة ذاتيًا.

en	Check and notify Certificate expiration
ar-sa	تحقق الشهادة

en	If using SSL, check this box if you want to check the certificate expiration. You will be warn when last 10 days left.
ar-sa	إذا كنت تستخدم طبقة المقابس الآمنة ، فحدد هذا المربع إذا كنت تريد التحقق من صحة الشهادة. افتراضيًا ، قم بإيقاف التشغيل إذا كان الموقع يستخدم شهادة موقعة ذاتيًا.

en	Notification Timing
ar-sa	توقيت الإخطار

en	How many poller cycles must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of poller cycles.
ar-sa	كم دقيقة يجب أن يكون عنوان URL معطلاً قبل إرسال التنبيه. بعد إرسال تنبيه ، حتى يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني "لاستعادة الموقع" ، يجب أن يكون هذا العدد أيضًا من الدقائق.

en	Time Out
ar-sa	نفذ الوقت

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
ar-sa	كم عدد الثواني للسماح للصفحة بالوقت قبل الإبلاغ عنها.

en	Verification Strings
ar-sa	سلاسل التحقق

en	Response Search String
ar-sa	استجابة سلسلة البحث

en	This is the string to search for in the response for a live and working service.
ar-sa	هذه هي السلسلة التي يجب البحث عنها في استجابة URL لخدمة الويب الحية والعمل.

en	Response Search String - Maintenance
ar-sa	استجابة سلسلة البحث - صفحة الصيانة

en	This is the string to search for on the Maintenance . The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the service is under maintenance.
ar-sa	هذه هي السلسلة للبحث عنها في صفحة الصيانة. يتحقق "التحقق من الخدمة" من هذه السلسلة إذا لم يتم العثور على السلسلة أعلاه. إذا وجدت ، فهذا يعني أن خدمة الويب قيد الصيانة.

en	Response Search String - Failed
ar-sa	استجابة سلسلة البحث - فشل

en	This is the string to search for a known failure in the service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
ar-sa	هذه هي السلسلة للبحث عن فشل معروف في استجابة "خدمة الويب". سيتم تنبيه خدمة Service Check فقط في حالة العثور على هذه السلسلة ، مع تجاهل أي مشكلات متعلقة بوقت الاستراحة وسلاسل البحث أعلاه.

en	Notify Format
ar-sa	يخطر الحسابات

en	This is the format to use when sending the notification email
ar-sa	هذا هو التنسيق الذي يجب استخدامه عند إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني

en	Use this Notification List for those to be notified when this service goes down.
ar-sa	هذه قائمة بالحسابات التي سيتم إخطارها عند تعطل موقع الويب هذا.

en	Notify Accounts
ar-sa	يخطر الحسابات

en	This is a listing of accounts that will be notified when this service goes down.
ar-sa	هذه قائمة بالحسابات التي سيتم إخطارها عند تعطل موقع الويب هذا.

en	Extra Alert Emails
ar-sa	رسائل تنبيه إضافية

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this test (comma separated)
ar-sa	يمكنك تحديد رسائل البريد الإلكتروني الإضافية هنا لتلقي تنبيهات لعنوان URL هذا (مفصولة بفواصل)

en	LDAP search failed.
ar-sa	بحث

en	CA certificates
ar-sa	تحقق الشهادة

en	Proxies
ar-sa	وكلاء

en	Log History
ar-sa	عرض السجل

en	Click 'Continue' to delete the following CA.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Delete CA
ar-sa	حذف

en	CA [edit: %s]
ar-sa	الاستعلام [عدل:٪ s]

en	CA [new]
ar-sa	استعلام [جديد]

en	No CAs Found
ar-sa	لا توجد خوادم

en	Servcheck CA Management
ar-sa	إدارة خادم ويب

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Delete Proxy
ar-sa	حذف

en	Proxy [edit: %s]
ar-sa	الاستعلام [عدل:٪ s]

en	Proxy [new]
ar-sa	استعلام [جديد]

en	Ports (http/https)
ar-sa	المنافذ (http / https)

en	No Servers Found
ar-sa	لا توجد خوادم

en	Servcheck Proxy Management
ar-sa	إدارة خادم ويب

en	Click 'Continue' to Delete the following tests.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Delete rest
ar-sa	خوادم الويب

en	Click 'Continue' to Disable the following test.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Disable test
ar-sa	تعطيل

en	Click 'Continue' to Enable the following test.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Enable test
ar-sa	تمكين الخادم

en	Click 'Continue' to Duplicate the following test.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Duplicate test
ar-sa	تكرار

en	Query [edit: %s]
ar-sa	الاستعلام [عدل:٪ s]

en	Query [new]
ar-sa	استعلام [جديد]

en	No Users Selected
ar-sa	مستخدمين مختارين

en	All Users Selected
ar-sa	جميع المستخدمين المختارين

en	Search result
ar-sa	بحث

en	DNS
ar-sa	خوادم DNS البديلة

en	Redirect
ar-sa	إعادة توجيه

en	No Service Check Events in History
ar-sa	لا توجد أحداث في التاريخ

en	Trigerred
ar-sa	أثار

en	Checks
ar-sa	لا الشيكات

en	Edit Service Check
ar-sa	تمكين التحقق من الخدمة

en	Disable Service Check
ar-sa	تمكين التحقق من الخدمة

en	View Service Check History
ar-sa	الشيكات خدمة الويب

en	No Tests Found
ar-sa	لا توجد خوادم

en	Service Checks
ar-sa	الشيكات خدمة الويب

en	Service Check History
ar-sa	الشيكات خدمة الويب

en	Date Search
ar-sa	بحث

en	Service Check Admin
ar-sa	التحقق من خدمة الويب

en	Service Checker
ar-sa	اسم خدمة التحقق

en	Service Check Edit
ar-sa	تحقق الخدمة تحرير

en	Service Check Save
ar-sa	اسم خدمة التحقق

en	Web Proxies
ar-sa	خوادم الويب

en	Web Proxie Edit
ar-sa	وكلاء

en	Save Web Proxy
ar-sa	وكيل جديد