en	String found
ar-sa	تم العثور على سلسلة

en	String not found
ar-sa	سلسلة لم يتم العثور

en	Failed string found
ar-sa	تم العثور على سلسلة فاشلة

en	Failed strint not found
ar-sa	لم يتم العثور على سلسلة فاشلة

en	Maint string found
ar-sa	تم العثور على السلسلة الأساسية

en	Not tested yet
ar-sa	لم يتم اختباره بعد

en	Search not performed
ar-sa	لم يتم تنفيذ البحث

en	HTTP plaintext, default port 80
ar-sa	نص عادي HTTP، المنفذ الافتراضي 80

en	HTTP encrypted (HTTPS), default port 443
ar-sa	HTTP المشفر (HTTPS)، المنفذ الافتراضي 443

en	SMTP plaintext, default port 25 (or 587 for submission)
ar-sa	نص عادي SMTP، المنفذ الافتراضي 25 (أو 587 للإرسال)

en	SMTP with STARTTLS, default port 25(or 587 for submission)
ar-sa	SMTP مع STARTTLS، المنفذ الافتراضي 25 (أو 587 للإرسال)

en	SMTP encrypted (SMTPS), default port 465
ar-sa	SMTP مشفر (SMTPS)، المنفذ الافتراضي 465

en	IMAP plaintext, default port 143
ar-sa	نص عادي لـ IMAP، المنفذ الافتراضي 143

en	IMAP with STARTTLS, default port 143
ar-sa	IMAP مع STARTTLS، المنفذ الافتراضي 143

en	IMAP encrypted (IMAPS), default port 993
ar-sa	IMAP مشفر (IMAPS)، المنفذ الافتراضي 993

en	POP3 plaintext, default port 110
ar-sa	نص عادي لـ POP3، المنفذ الافتراضي 110

en	POP3 with STARTTLS, default port 110
ar-sa	POP3 مع STARTTLS، المنفذ الافتراضي 110

en	POP3 encrypted (POP3S), default port 995
ar-sa	بروتوكول POP3 مشفر (POP3S)، المنفذ الافتراضي 995

en	DNS plaintext, default port 53
ar-sa	نص عادي لـ DNS، المنفذ الافتراضي 53

en	LDAP plaintext, default port 389
ar-sa	نص عادي LDAP، المنفذ الافتراضي 389

en	LDAP encrypted (LDAPS), default port 636
ar-sa	LDAP مشفر (LDAPS)، المنفذ الافتراضي 636

en	FTP plaintext, default port 21
ar-sa	نص عادي لـ FTP، المنفذ الافتراضي 21

en	FTP encrypted (FTPS), default port 990
ar-sa	بروتوكول نقل الملفات المشفر (FTPS)، المنفذ الافتراضي 990

en	SCP download file, default port 22
ar-sa	ملف تنزيل SCP، المنفذ الافتراضي 22

en	TFTP protocol - download file, default port 69
ar-sa	بروتوكول TFTP - تنزيل الملف، المنفذ الافتراضي 69

en	SMB plaintext download file, default port 445
ar-sa	ملف تنزيل النص العادي SMB، المنفذ الافتراضي 445

en	SMB encrypted (SMBS) download file, default port 445
ar-sa	ملف تنزيل SMB المشفر (SMBS)، المنفذ الافتراضي 445

en	Last hour
ar-sa	آخر ساعة

en	Last 6 hours
ar-sa	آخر 6 ساعات

en	Last day
ar-sa	اليوم الآخير

en	Last week
ar-sa	الأسبوع الماضي

en	Unable to Connect
ar-sa	غير قادر على الإتصال بالسيرفر

en	Continue
ar-sa	إستمرار

en	Switching Protocols
ar-sa	تبديل البروتوكولات

en	OK
ar-sa	موافق

en	Created
ar-sa	تم الإنشاء

en	Accepted
ar-sa	وافقت

en	Non-Authoritative Information
ar-sa	معلومات غير موثوقة

en	No Content
ar-sa	الملف الذي يحتوي على محتوى لهذه الصفحة. يجب أن يكون هذا الملف في دليل Cacti 'include / content /'.

en	Reset Content
ar-sa	إعادة ضبط المحتوى

en	Partial Content
ar-sa	المحتوى الجزئي

en	Multiple Choices
ar-sa	خيارات متعددة

en	Moved Permanently
ar-sa	منقول نهائيا

en	Found
ar-sa	يوجد

en	See Other
ar-sa	انظر أخرى

en	Not Modified
ar-sa	آخر تعديل

en	Use Proxy
ar-sa	وكيل جديد

en	(Unused)
ar-sa	(غير مستعمل)

en	Temporary Redirect
ar-sa	إعادة توجيه

en	Bad Request
ar-sa	اقتراح غير جيد

en	Unauthorized
ar-sa	غير مخول

en	Payment Required
ar-sa	الدفع مطلوب

en	Forbidden
ar-sa	مُحرَّم

en	Not Found
ar-sa	لم يتم العثور على شيء

en	Method Not Allowed
ar-sa	الطريقة غير مسموحة

en	Not Acceptable
ar-sa	غير مقبول

en	Proxy Authentication Required
ar-sa	يتطلب المصادقة

en	Request Timeout
ar-sa	المهلة

en	Conflict
ar-sa	صراع

en	Gone
ar-sa	ذهب

en	Length Required
ar-sa	الطول مطلوب

en	Precondition Failed
ar-sa	فشل الشرط المسبق

en	Request Entity Too Large
ar-sa	طلب الوحدة كبير جدا

en	Request-URI Too Long
ar-sa	طلب-URI طويل جدًا

en	Unsupported Media Type
ar-sa	نوع الوسائط غير مدعوم

en	Requested Range Not Satisfiable
ar-sa	النطاق المطلوب غير مرضي

en	Expectation Failed
ar-sa	فشل التوقع

en	Internal Server Error
ar-sa	خطأ في الخادم الداخلي

en	Not Implemented
ar-sa	لم تنفذ

en	Bad Gateway
ar-sa	مدخل خاطأ

en	Service Unavailable
ar-sa	الخدمة غير متوفرة

en	Gateway Timeout
ar-sa	المهلة

en	HTTP Version Not Supported
ar-sa	إصدار HTTP غير مدعوم

en	%d Poller run
ar-sa	%d تشغيل الاستطلاع

en	%d Poller runs
ar-sa	%d يجري استطلاع الرأي

en	%d Seconds
ar-sa	%d ثواني

en	Delete
ar-sa	حذف

en	Disable
ar-sa	تعطيل

en	Enable
ar-sa	تفعيل

en	Duplicate
ar-sa	تكرار

en	Name
ar-sa	الاسم

en	A Useful Name for this CA chain.
ar-sa	اسم مفيد لهذا الوكيل.

en	New CA
ar-sa	كاليفورنيا الجديدة

en	CA Chain
ar-sa	سلسلة كاليفورنيا

en	CA and intermediate certs, PEM encoded
ar-sa	CA والشهادات المتوسطة، مشفرة PEM

en	A Useful Name for this Proxy.
ar-sa	اسم مفيد لهذا الوكيل.

en	New Proxy
ar-sa	وكيل جديد

en	Hostname
ar-sa	اسم الخادم

en	The Proxy Hostname.
ar-sa	اسم المضيف الوكيل.

en	HTTP Port
ar-sa	كود المتشعب

en	The HTTP Proxy Port.
ar-sa	منفذ وكيل HTTP.

en	HTTPS Port
ar-sa	كود المتشعب

en	The HTTPS Proxy Port.
ar-sa	منفذ وكيل HTTPS.

en	User Name
ar-sa	اسم المستخدم

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
ar-sa	المستخدم الذي يجب استخدامه للمصادقة مع الوكيل إن وجد.

en	Password
ar-sa	كلمة المرور

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
ar-sa	كلمة مرور المستخدم المراد استخدامها للمصادقة مع الوكيل إن وجدت.

en	General Settings
ar-sa	الاعدادات العامة

en	Service Check Name
ar-sa	اسم خدمة التحقق

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
ar-sa	الاسم الذي يتم عرضه لهذا التحقق من الخدمة ، ويتم تضمينه في أي إشعارات تنبيه.

en	Enable Service Check
ar-sa	تمكين التحقق من الخدمة

en	Uncheck this box to disabled this test from being checked.
ar-sa	ألغ تحديد هذا المربع لتعطيل عنوان url هذا.

en	Poller
ar-sa	المستفتي

en	Poller on which the test will run
ar-sa	المستفتي الذي سيتم تشغيل الاختبار عليه

en	Type of service
ar-sa	نوع الخدمة

en	What type of service?
ar-sa	ما نوع الخدمة؟

en	IP Address or DNS name of server
ar-sa	عنوان IP للاتصال بهذا الخادم

en	You can specify another port (example.com:5000) otherwise default will be used
ar-sa	يمكنك تحديد منفذ آخر (example.com:5000) وإلا سيتم استخدام المنفذ الافتراضي

en	Service settings
ar-sa	الاعدادات العامة

en	None
ar-sa	لا شيء

en	Your own CA and intermediate certs
ar-sa	شهادات CA والشهادات المتوسطة الخاصة بك

en	Username
ar-sa	اسم المستخدم

en	With authentication the test gains more information. For LDAP something like cn=John Doe,OU=anygroup,DC=example,DC=com. For smb use DOMAIN/user
ar-sa	مع المصادقة، يكتسب الاختبار المزيد من المعلومات. بالنسبة لـ LDAP، شيء مثل cn=John Doe,OU=anygroup,DC=example,DC=com. بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة، استخدم المجال/المستخدم

en	For anonymous ftp insert email address here.
ar-sa	لبروتوكول نقل الملفات المجهول أدخل عنوان البريد الإلكتروني هنا.

en	LDAP Search
ar-sa	بحث

en	LDAP search filter, it could be ,OU=anygroup,DC=example,DC=com
ar-sa	يمكن أن يكون مرشح بحث LDAP، OU=anygroup،DC=example،DC=com

en	DNS Name for Query
ar-sa	اسم DNS للاستعلام

en	DNS name for querying
ar-sa	اسم DNS للاستعلام

en	Path Part of URL
ar-sa	جزء المسار من URL

en	For web service insert at least "/" or something like "/any/path/". For FTP listing must end with char "/". For TFTP/SCP/SMB download test insert /path/file
ar-sa	بالنسبة لخدمة الويب، أدخل على الأقل "/" أو شيئًا مثل "/any/path/". بالنسبة لقائمة FTP، يجب أن تنتهي بالحرف "/". بالنسبة لاختبار تنزيل TFTP/SCP/SMB، أدخل /path/file

en	Requires Authentication
ar-sa	يتطلب المصادقة

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
ar-sa	حدد هذا المربع إذا كان الموقع سيعود عادةً خطأ 401 لأنه يتطلب اسم مستخدم وكلمة مرور.

en	Proxy Server
ar-sa	خادم وكيل

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
ar-sa	إذا كان نص الاتصال يتطلب وكيلاً ، فحدده هنا. وإلا اختر "بلا".

en	Check Certificate
ar-sa	تحقق الشهادة

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
ar-sa	إذا كنت تستخدم طبقة المقابس الآمنة ، فحدد هذا المربع إذا كنت تريد التحقق من صحة الشهادة. افتراضيًا ، قم بإيقاف التشغيل إذا كان الموقع يستخدم شهادة موقعة ذاتيًا.

en	Check and notify Certificate expiration
ar-sa	تحقق الشهادة

en	If using SSL, check this box if you want to check the certificate expiration. You will be warn when last 10 days left.
ar-sa	إذا كنت تستخدم طبقة المقابس الآمنة ، فحدد هذا المربع إذا كنت تريد التحقق من صحة الشهادة. افتراضيًا ، قم بإيقاف التشغيل إذا كان الموقع يستخدم شهادة موقعة ذاتيًا.

en	Notification Timing
ar-sa	توقيت الإخطار

en	How Often to Test
ar-sa	كم مرة للاختبار

en	Test each poller cycle or less
ar-sa	اختبار كل دورة المستفتي أو أقل

en	Trigger
ar-sa	مشغل

en	How many poller cycles must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of poller cycles.
ar-sa	كم دقيقة يجب أن يكون عنوان URL معطلاً قبل إرسال التنبيه. بعد إرسال تنبيه ، حتى يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني "لاستعادة الموقع" ، يجب أن يكون هذا العدد أيضًا من الدقائق.

en	Time Out
ar-sa	نفذ الوقت

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
ar-sa	كم عدد الثواني للسماح للصفحة بالوقت قبل الإبلاغ عنها.

en	Verification Strings
ar-sa	سلاسل التحقق

en	Response Search String
ar-sa	استجابة سلسلة البحث

en	This is the string to search for in the response for a live and working service.
ar-sa	هذه هي السلسلة التي يجب البحث عنها في استجابة URL لخدمة الويب الحية والعمل.

en	Response Search String - Maintenance
ar-sa	استجابة سلسلة البحث - صفحة الصيانة

en	This is the string to search for on the Maintenance . The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the service is under maintenance.
ar-sa	هذه هي السلسلة للبحث عنها في صفحة الصيانة. يتحقق "التحقق من الخدمة" من هذه السلسلة إذا لم يتم العثور على السلسلة أعلاه. إذا وجدت ، فهذا يعني أن خدمة الويب قيد الصيانة.

en	Response Search String - Failed
ar-sa	استجابة سلسلة البحث - فشل

en	This is the string to search for a known failure in the service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
ar-sa	هذه هي السلسلة للبحث عن فشل معروف في استجابة "خدمة الويب". سيتم تنبيه خدمة Service Check فقط في حالة العثور على هذه السلسلة ، مع تجاهل أي مشكلات متعلقة بوقت الاستراحة وسلاسل البحث أعلاه.

en	Notification Settings
ar-sa	إعدادات الإشعار

en	Notify Format
ar-sa	يخطر الحسابات

en	This is the format to use when sending the notification email
ar-sa	هذا هو التنسيق الذي يجب استخدامه عند إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني

en	Notification List
ar-sa	قائمة الإخطارات

en	Use this Notification List for those to be notified when this service goes down.
ar-sa	هذه قائمة بالحسابات التي سيتم إخطارها عند تعطل موقع الويب هذا.

en	Notify Accounts
ar-sa	يخطر الحسابات

en	This is a listing of accounts that will be notified when this service goes down.
ar-sa	هذه قائمة بالحسابات التي سيتم إخطارها عند تعطل موقع الويب هذا.

en	Extra Alert Emails
ar-sa	رسائل تنبيه إضافية

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this test (comma separated)
ar-sa	يمكنك تحديد رسائل البريد الإلكتروني الإضافية هنا لتلقي تنبيهات لعنوان URL هذا (مفصولة بفواصل)

en	Notes
ar-sa	الملاحظات

en	Notes sent in email
ar-sa	الملاحظات المرسلة في البريد الإلكتروني

en	External ID
ar-sa	معرف خارجي

en	Enter an Eternal ID for this Thold Template.
ar-sa	أدخل معرفًا دائمًا لقالب Thold هذا.

en	All fine. Proceed as usual.
ar-sa	كل شيء بخير. المضي قدما كالمعتاد.

en	The URL you passed to libcurl used a protocol that this libcurl does not support. The support might be a compile-time option that you did not use, it can be a misspelled protocol string or just a protocol libcurl has no code for.
ar-sa	يستخدم عنوان URL الذي قمت بتمريره إلى libcurl بروتوكولًا لا يدعمه libcurl هذا. قد يكون الدعم عبارة عن خيار وقت الترجمة الذي لم تستخدمه، أو يمكن أن يكون سلسلة بروتوكول بها أخطاء إملائية أو مجرد بروتوكول libcurl لا يحتوي على رمز له.

en	Early initialization code failed. This is likely to be an internal error or problem, or a resource problem where something fundamental could not get done at init time.
ar-sa	فشل رمز التهيئة المبكرة. من المحتمل أن يكون هذا خطأً أو مشكلة داخلية، أو مشكلة في الموارد حيث لا يمكن إنجاز شيء أساسي في وقت البدء.

en	The URL was not properly formatted.
ar-sa	لم يتم تنسيق عنوان URL بشكل صحيح.

en	A requested feature, protocol or option was not found built-in in this libcurl due to a build-time decision. This means that a feature or option was not enabled or explicitly disabled when libcurl was built and in order to get it to function you have to get a rebuilt libcurl.
ar-sa	لم يتم العثور على الميزة أو البروتوكول أو الخيار المطلوب المدمج في libcurl هذا بسبب قرار وقت الإنشاء. هذا يعني أن الميزة أو الخيار لم يتم تمكينه أو تعطيله بشكل صريح عندما تم إنشاء libcurl ومن أجل تشغيله، يجب عليك الحصول على libcurl مُعاد بناؤه.

en	Could not resolve proxy. The given proxy host could not be resolved.
ar-sa	لا يمكن حل الوكيل. تعذر حل مضيف الوكيل المحدد.

en	Could not resolve host. The given remote host was not resolved.
ar-sa	لا يمكن حل المضيف. لم يتم حل المضيف البعيد المحدد.

en	Failed to connect() to host or proxy.
ar-sa	فشل الاتصال () بالمضيف أو الوكيل.

en	The server sent data libcurl could not parse. This error code was known as CURLE_FTP_WEIRD_SERVER_REPLY before 7.51.0.
ar-sa	أرسل الخادم بيانات libcurl تعذر تحليلها. كان رمز الخطأ هذا يُعرف باسم CURLE_FTP_WEIRD_SERVER_REPLY قبل 7.51.0.

en	We were denied access to the resource given in the URL. For FTP, this occurs while trying to change to the remote directory.
ar-sa	لقد مُنعنا من الوصول إلى المورد الوارد في عنوان URL. بالنسبة لـ FTP، يحدث هذا أثناء محاولة التغيير إلى الدليل البعيد.

en	While waiting for the server to connect back when an active FTP session is used, an error code was sent over the control connection or similar.
ar-sa	أثناء انتظار اتصال الخادم مرة أخرى عند استخدام جلسة FTP نشطة، تم إرسال رمز خطأ عبر اتصال التحكم أو ما شابه.

en	After having sent the FTP password to the server, libcurl expects a proper reply. This error code indicates that an unexpected code was returned.
ar-sa	بعد إرسال كلمة مرور FTP إلى الخادم، يتوقع libcurl الرد المناسب. يشير رمز الخطأ هذا إلى أنه تم إرجاع رمز غير متوقع.

en	During an active FTP session while waiting for the server to connect, the CURLOPT_ACCEPTTIMEOUT_MS (or the internal default) timeout expired.
ar-sa	أثناء جلسة FTP نشطة أثناء انتظار اتصال الخادم، انتهت مهلة CURLOPT_ACCEPTTIMEOUT_MS (أو الافتراضي الداخلي).

en	Libcurl failed to get a sensible result back from the server as a response to either a PASV or a EPSV command. The server is flawed.
ar-sa	فشل Libcurl في الحصول على نتيجة معقولة من الخادم كاستجابة لأمر PASV أو أمر EPSV. الخادم معيب.

en	FTP servers return a 227-line as a response to a PASV command. If libcurl fails to parse that line, this return code is passed back.
ar-sa	تقوم خوادم FTP بإرجاع سطر 227 كرد على أمر PASV. إذا فشل libcurl في تحليل هذا السطر، فسيتم تمرير رمز الإرجاع هذا مرة أخرى.

en	An internal failure to lookup the host used for the new connection.
ar-sa	فشل داخلي في البحث عن المضيف المستخدم للاتصال الجديد.

en	A problem was detected in the HTTP2 framing layer. This is somewhat generic and can be one out of several problems, see the error buffer for details.
ar-sa	تم اكتشاف مشكلة في طبقة تأطير HTTP2. هذا أمر عام إلى حد ما ويمكن أن يكون واحدًا من عدة مشكلات، راجع المخزن المؤقت للأخطاء للحصول على التفاصيل.

en	Received an error when trying to set the transfer mode to binary or ASCII.
ar-sa	تم تلقي خطأ عند محاولة ضبط وضع النقل على ثنائي أو ASCII.

en	A file transfer was shorter or larger than expected. This happens when the server first reports an expected transfer size, and then delivers data that does not match the previously given size.
ar-sa	كانت عملية نقل الملفات أقصر أو أكبر من المتوقع. يحدث هذا عندما يقوم الخادم أولاً بالإبلاغ عن حجم النقل المتوقع، ثم يقوم بتسليم البيانات التي لا تتطابق مع الحجم المحدد مسبقًا.

en	This was either a weird reply to a 'RETR' command or a zero byte transfer complete.
ar-sa	كان هذا إما ردًا غريبًا على أمر "RETR" أو اكتمال نقل صفر بايت.

en	Obsolete Error
ar-sa	خطأ عفا عليه الزمن

en	Not used in modern versions.
ar-sa	لا يستخدم في الإصدارات الحديثة.

en	When sending custom "QUOTE" commands to the remote server, one of the commands returned an error code that was 400 or higher (for FTP) or otherwise indicated unsuccessful completion of the command.
ar-sa	عند إرسال أوامر "QUOTE" مخصصة إلى الخادم البعيد، قام أحد الأوامر بإرجاع رمز خطأ يبلغ 400 أو أعلى (لـ FTP) أو أشار بخلاف ذلك إلى إكمال الأمر بشكل غير ناجح.

en	This is returned if CURLOPT_FAILONERROR is set true and the HTTP server returns an error code that is >= 400.
ar-sa	يتم إرجاع هذا إذا تم تعيين CURLOPT_FAILONERROR على "صحيح" وقام خادم HTTP بإرجاع رمز خطأ >= 400.

en	An error occurred when writing received data to a local file, or an error was returned to libcurl from a write callback.
ar-sa	حدث خطأ أثناء كتابة البيانات المستلمة إلى ملف محلي، أو تم إرجاع خطأ إلى libcurl من رد اتصال الكتابة.

en	Failed starting the upload. For FTP, the server typically denied the STOR command. The error buffer usually contains the server's explanation for this.
ar-sa	فشل بدء التحميل. بالنسبة لـ FTP، يرفض الخادم عادةً أمر STOR. عادةً ما يحتوي المخزن المؤقت للأخطاء على شرح الخادم لهذا الأمر.

en	There was a problem reading a local file or an error returned by the read callback.
ar-sa	حدثت مشكلة في قراءة ملف محلي أو حدث خطأ تم إرجاعه بواسطة رد اتصال القراءة.

en	A memory allocation request failed. This is serious badness and things are severely screwed up if this ever occurs.
ar-sa	فشل طلب تخصيص الذاكرة. وهذا أمر سيء للغاية، وستفسد الأمور بشدة إذا حدث هذا.

en	Operation timeout. The specified time-out period was reached according to the conditions.
ar-sa	مهلة العملية. تم الوصول إلى فترة المهلة المحددة وفقًا للشروط.

en	The FTP PORT command returned error. This mostly happens when you have not specified a good enough address for libcurl to use. See CURLOPT_FTPPORT.
ar-sa	أرجع أمر FTP PORT خطأً. يحدث هذا غالبًا عندما لا تحدد عنوانًا جيدًا بما يكفي لاستخدامه من قبل libcurl. راجع CURLOPT_FTPPORT.

en	The FTP REST command returned error. This should never happen if the server is sane.
ar-sa	أرجع أمر FTP REST خطأً. لا ينبغي أن يحدث هذا أبدًا إذا كان الخادم عاقلًا.

en	The server does not support or accept range requests.
ar-sa	الخادم لا يدعم أو يقبل طلبات النطاق.

en	This is an odd error that mainly occurs due to internal confusion.
ar-sa	هذا خطأ غريب يحدث بشكل رئيسي بسبب الارتباك الداخلي.

en	A problem occurred somewhere in the SSL/TLS handshake. You really want the error buffer and read the message there as it pinpoints the problem slightly more. Could be certificates (file formats, paths, permissions), passwords, and others.
ar-sa	حدثت مشكلة في مكان ما في مصافحة SSL/TLS. أنت تريد حقًا وجود مخزن مؤقت للأخطاء وقراءة الرسالة هناك لأنها تحدد المشكلة بشكل أكثر قليلاً. يمكن أن تكون شهادات (تنسيقات الملفات والمسارات والأذونات) وكلمات المرور وغيرها.

en	The download could not be resumed because the specified offset was out of the file boundary.
ar-sa	تعذر استئناف التنزيل لأن الإزاحة المحددة كانت خارج حدود الملف.

en	A file given with FILE:// could not be opened. Most likely because the file path does not identify an existing file. Did you check file permissions?
ar-sa	الملف المقدم مع FILE:// لا يمكن فتحه. على الأرجح لأن مسار الملف لا يتعرف على ملف موجود. هل تأكدت من صلاحيات الملف؟

en	LDAP cannot bind. LDAP bind operation failed.
ar-sa	لا يمكن ربط LDAP. فشلت عملية ربط LDAP.

en	LDAP search failed.
ar-sa	بحث

en	Function not found. A required zlib function was not found.
ar-sa	لم يتم العثور على الوظيفة. لم يتم العثور على دالة zlib المطلوبة.

en	Aborted by callback. A callback returned "abort" to libcurl.
ar-sa	تم إحباطه عن طريق رد الاتصال. أعاد رد الاتصال "إحباط" إلى libcurl.

en	A function was called with a bad parameter.
ar-sa	تم استدعاء دالة بمعلمة سيئة.

en	Interface error. A specified outgoing interface could not be used. Set which interface to use for outgoing connections' source IP address with URLOPT_INTERFACE.
ar-sa	خطأ في الواجهة. لا يمكن استخدام واجهة صادرة محددة. قم بتعيين الواجهة التي سيتم استخدامها لعنوان IP المصدر للاتصالات الصادرة باستخدام URLOPT_INTERFACE.

en	Too many redirects. When following redirects, libcurl hit the maximum amount. Set your limit with CURLOPT_MAXREDIRS.
ar-sa	عدد كبير جدًا من عمليات إعادة التوجيه. عند اتباع عمليات إعادة التوجيه، يصل libcurl إلى الحد الأقصى للمبلغ. قم بتعيين الحد الخاص بك باستخدام CURLOPT_MAXREDIRS.

en	An option passed to libcurl is not recognized/known. Refer to the appropriate documentation. This is most likely a problem in the program that uses libcurl. The error buffer might contain more specific information about which exact option it concerns.
ar-sa	لم يتم التعرف/المعروف على الخيار الذي تم تمريره إلى libcurl. الرجوع إلى الوثائق المناسبة. هذه على الأرجح مشكلة في البرنامج الذي يستخدم libcurl. قد يحتوي المخزن المؤقت للأخطاء على معلومات أكثر تحديدًا حول الخيار الذي يتعلق به بالضبط.

en	An option passed in to a setopt was wrongly formatted. See error message for details about what option.
ar-sa	تم تنسيق الخيار الذي تم تمريره إلى setopt بشكل خاطئ. راجع رسالة الخطأ للحصول على تفاصيل حول الخيار.

en	Nothing was returned from the server, and under the circumstances, getting nothing is considered an error.
ar-sa	لم يتم إرجاع أي شيء من الخادم، وفي ظل هذه الظروف، يعتبر عدم الحصول على أي شيء خطأً.

en	The specified crypto engine was not found.
ar-sa	لم يتم العثور على محرك التشفير المحدد.

en	Failed setting the selected SSL crypto engine as default.
ar-sa	فشل تعيين محرك تشفير SSL المحدد كإعداد افتراضي.

en	Failed sending network data.
ar-sa	فشل إرسال بيانات الشبكة.

en	Failure with receiving network data.
ar-sa	فشل في تلقي بيانات الشبكة.

en	problem with the local client certificate.
ar-sa	مشكلة مع شهادة العميل المحلي.

en	Could not use specified cipher.
ar-sa	لا يمكن استخدام التشفير المحدد.

en	The remote server's SSL certificate or SSH fingerprint was deemed not OK. This error code has been unified with CURLE_SSL_CACERT since 7.62.0. Its previous value was 51.
ar-sa	تم اعتبار شهادة SSL للخادم البعيد أو بصمة SSH غير مقبولة. تم توحيد رمز الخطأ هذا مع CURLE_SSL_CACERT منذ 7.62.0. وكانت قيمته السابقة 51.

en	Unrecognized transfer encoding.
ar-sa	ترميز النقل غير معروف.

en	Maximum file size exceeded.
ar-sa	تم تجاوز الحد الأقصى لحجم الملف.

en	Requested FTP SSL level failed.
ar-sa	فشل مستوى FTP SSL المطلوب.

en	When doing a send operation curl had to rewind the data to retransmit, but the rewinding operation failed.
ar-sa	عند إجراء عملية إرسال، كان على شركة Curl إرجاع البيانات لإعادة إرسالها، لكن عملية الإرجاع فشلت.

en	Initiating the SSL Engine failed.
ar-sa	فشل بدء تشغيل محرك SSL.

en	The remote server denied curl to login (Added in 7.13.1)
ar-sa	رفض الخادم البعيد تسجيل الدخول (أضيف في 7.13.1)

en	File not found on TFTP server.
ar-sa	لم يتم العثور على الملف على خادم TFTP.

en	Permission problem on TFTP server.
ar-sa	مشكلة في الإذن على خادم TFTP.

en	Out of disk space on the server.
ar-sa	نفاد مساحة القرص على الخادم.

en	Illegal TFTP operation.
ar-sa	عملية TFTP غير قانونية.

en	Unknown TFTP transfer ID.
ar-sa	معرف نقل TFTP غير معروف.

en	File already exists and is not overwritten.
ar-sa	الملف موجود بالفعل ولم تتم الكتابة فوقه.

en	This error should never be returned by a properly functioning TFTP server.
ar-sa	لا ينبغي أبدًا إرجاع هذا الخطأ بواسطة خادم TFTP يعمل بشكل صحيح.

en	Problem with reading the SSL CA cert (path? access rights?)
ar-sa	مشكلة في قراءة شهادة SSL CA (المسار؟ حقوق الوصول؟)

en	The resource referenced in the URL does not exist.
ar-sa	المورد المشار إليه في عنوان URL غير موجود.

en	An unspecified error occurred during the SSH session.
ar-sa	حدث خطأ غير محدد أثناء جلسة SSH.

en	Failed to shut down the SSL connection.
ar-sa	فشل في إيقاف اتصال SSL.

en	Socket is not ready for send/recv wait till it's ready and try again. This return code is only returned from curl_easy_recv and curl_easy_send (Added in 7.18.2)
ar-sa	المقبس غير جاهز للإرسال/الاستقبال، انتظر حتى يصبح جاهزًا وحاول مرة أخرى. يتم إرجاع رمز الإرجاع هذا فقط من curl_easy_recv وcurl_easy_send (أضيف في 7.18.2)

en	Failed to load CRL file (Added in 7.19.0)
ar-sa	فشل تحميل ملف CRL (أضيف في 7.19.0)

en	Issuer check failed (Added in 7.19.0)
ar-sa	فشل التحقق من جهة الإصدار (أضيف في 7.19.0)

en	The FTP server does not understand the PRET command at all or does not support the given argument. Be careful when using CURLOPT_CUSTOMREQUEST, a custom LIST command is sent with the PRET command before PASV as well. (Added in 7.20.0)
ar-sa	لا يفهم خادم FTP أمر PRET على الإطلاق أو لا يدعم الوسيطة المحددة. كن حذرًا عند استخدام CURLOPT_CUSTOMREQUEST، فسيتم إرسال أمر LIST مخصص مع أمر PRET قبل PASV أيضًا. (أضيف في 7.20.0)

en	Mismatch of RTSP CSeq numbers.
ar-sa	عدم تطابق أرقام RTSP CSeq.

en	Mismatch of RTSP Session Identifiers.
ar-sa	عدم تطابق معرفات جلسة RTSP.

en	Unable to parse FTP file list (during FTP wildcard downloading).
ar-sa	غير قادر على تحليل قائمة ملفات FTP (أثناء تنزيل حرف بدل FTP).

en	Chunk callback reported error.
ar-sa	تم الإبلاغ عن خطأ في رد الاتصال.

en	(For internal use only, is never returned by libcurl) No connection available, the session is queued. (added in 7.30.0)
ar-sa	(للاستخدام الداخلي فقط، لا يتم إرجاعه أبدًا بواسطة libcurl) لا يوجد اتصال متاح، الجلسة في قائمة الانتظار. (أضيف في 7.30.0)

en	Failed to match the pinned key specified with CURLOPT_PINNEDPUBLICKEY.
ar-sa	فشلت مطابقة المفتاح المثبت المحدد بـ CURLOPT_PINNEDPUBLICKEY.

en	Status returned failure when asked with CURLOPT_SSL_VERIFYSTATUS.
ar-sa	أرجعت الحالة فشلًا عند سؤالها باستخدام CURLOPT_SSL_VERIFYSTATUS.

en	Stream error in the HTTP/2 framing layer.
ar-sa	خطأ في الدفق في طبقة تأطير HTTP/2.

en	An API function was called from inside a callback.
ar-sa	تم استدعاء وظيفة API من داخل رد الاتصال.

en	An authentication function returned an error.
ar-sa	أرجعت وظيفة المصادقة خطأ.

en	A problem was detected in the HTTP/3 layer. This is somewhat generic and can be one out of several problems, see the error buffer for details.
ar-sa	تم اكتشاف مشكلة في طبقة HTTP/3. هذا أمر عام إلى حد ما ويمكن أن يكون واحدًا من عدة مشكلات، راجع المخزن المؤقت للأخطاء للحصول على التفاصيل.

en	QUIC connection error. This error may be caused by an SSL library error. QUIC is the protocol used for HTTP/3 transfers.
ar-sa	خطأ في اتصال QUIC. قد يكون سبب هذا الخطأ خطأ في مكتبة SSL. QUIC هو البروتوكول المستخدم لعمليات نقل HTTP/3.

en	Proxy handshake error. CURLINFO_PROXY_ERROR provides extra details on the specific problem.
ar-sa	خطأ في مصافحة الوكيل. يوفر CURLINFO_PROXY_ERROR تفاصيل إضافية حول المشكلة المحددة.

en	SSL Client Certificate required.
ar-sa	مطلوب شهادة عميل SSL.

en	An internal call to poll() or select() returned error that is not recoverable.
ar-sa	أدى استدعاء داخلي للاستقصاء () أو التحديد () إلى إرجاع خطأ غير قابل للاسترداد.

en	Tests
ar-sa	الاختبارات

en	CA certificates
ar-sa	تحقق الشهادة

en	Proxies
ar-sa	وكلاء

en	Curl return codes
ar-sa	رموز العودة الضفيرة

en	Log History
ar-sa	عرض السجل

en	Graphs
ar-sa	الرسوم

en	No data
ar-sa	لايوجد بيانات

en	Click 'Continue' to delete the following CA.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Cancel
ar-sa	إلغاء

en	Delete CA
ar-sa	حذف

en	CA [edit: %s]
ar-sa	الاستعلام [عدل:٪ s]

en	CA [new]
ar-sa	استعلام [جديد]

en	Used
ar-sa	مستعمل

en	CAs
ar-sa	المراجع المصدقة

en	No CAs Found
ar-sa	لا توجد خوادم

en	Servcheck CA Management
ar-sa	إدارة خادم ويب

en	Servcheck uses a file of certificates from common root CAs to check certificates. This will work for certificates issued by common CAs. If you are using a custom CA (for example, in a Microsoft AD environment), the test for that certificate will fail because servcheck does not know your CA. You must upload the entire chain (CA certificate and intermediate certificates). You then associate these with the test where the certificate issued by your CA is.
ar-sa	يستخدم Servcheck ملفًا من الشهادات من المراجع المصدقة الجذرية الشائعة للتحقق من الشهادات. سيعمل هذا مع الشهادات الصادرة عن المراجع المصدقة المشتركة. إذا كنت تستخدم مرجعًا مصدقًا مخصصًا (على سبيل المثال، في بيئة Microsoft AD)، فسيفشل اختبار تلك الشهادة لأن servcheck لا يعرف المرجع المصدق الخاص بك. يجب عليك تحميل السلسلة بأكملها (شهادة CA والشهادات المتوسطة). يمكنك بعد ذلك ربطها بالاختبار الذي توجد فيه الشهادة الصادرة عن المرجع المصدق الخاص بك.

en	Search
ar-sa	بحث

en	Default
ar-sa	الافتراضي

en	Go
ar-sa	أذهب

en	Clear
ar-sa	واضح

en	No error codes
ar-sa	لا توجد رموز الخطأ

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Delete Proxy
ar-sa	حذف

en	Proxy [edit: %s]
ar-sa	الاستعلام [عدل:٪ s]

en	Proxy [new]
ar-sa	استعلام [جديد]

en	Ports (http/https)
ar-sa	المنافذ (http / https)

en	Not Set
ar-sa	لم يتم التعيين

en	No Servers Found
ar-sa	لا توجد خوادم

en	Servcheck Proxy Management
ar-sa	إدارة خادم ويب

en	Click 'Continue' to Delete the following tests.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Delete rest
ar-sa	خوادم الويب

en	Click 'Continue' to Disable the following test.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Disable test
ar-sa	تعطيل

en	Click 'Continue' to Enable the following test.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Enable test
ar-sa	تمكين الخادم

en	Click 'Continue' to Duplicate the following test.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Duplicate test
ar-sa	تكرار

en	The Service Check history was purged for %s
ar-sa	تمت إزالة سجل فحص الخدمة لـ %s

en	Query [edit: %s]
ar-sa	الاستعلام [عدل:٪ s]

en	Query [new]
ar-sa	استعلام [جديد]

en	No Users Selected
ar-sa	مستخدمين مختارين

en	Users Selected
ar-sa	مستخدمين مختارين

en	All Users Selected
ar-sa	جميع المستخدمين المختارين

en	All
ar-sa	الكل

en	Date
ar-sa	التاريخ

en	Result
ar-sa	النتيجة

en	Search result
ar-sa	بحث

en	Curl return code
ar-sa	رمز إرجاع الضفيرة

en	DNS
ar-sa	خوادم DNS البديلة

en	Connect
ar-sa	اتصل

en	Redirect
ar-sa	إعادة توجيه

en	Total
ar-sa	الإجمالي

en	Service Down
ar-sa	الخدمة معطلة

en	Service UP
ar-sa	خدمة تصل

en	No Service Check Events in History
ar-sa	لا توجد أحداث في التاريخ

en	Last returned data of test
ar-sa	آخر بيانات الاختبار التي تم إرجاعها

en	Actions
ar-sa	أفعال

en	Enabled
ar-sa	مفعل

en	Last Check
ar-sa	اخر فحص

en	Stats (OK/problem)
ar-sa	الإحصائيات (موافق/مشكلة)

en	Trigerred
ar-sa	أثار

en	Checks
ar-sa	لا الشيكات

en	Edit Service Check
ar-sa	تمكين التحقق من الخدمة

en	Disable Service Check
ar-sa	تمكين التحقق من الخدمة

en	View Service Check History
ar-sa	الشيكات خدمة الويب

en	View Last returned data
ar-sa	عرض آخر البيانات التي تم إرجاعها

en	View Graph
ar-sa	عرض الرسم البياني

en	Disabled
ar-sa	معطل

en	N/A

en	No
ar-sa	لا

en	Yes
ar-sa	نعم

en	No Tests Found
ar-sa	لا توجد خوادم

en	Service Checks
ar-sa	الشيكات خدمة الويب

en	State
ar-sa	الحالة

en	Any
ar-sa	الجميع

en	Refresh
ar-sa	تحديث

en	Service Check History
ar-sa	الشيكات خدمة الويب

en	Date Search
ar-sa	بحث

en	Entries
ar-sa	مقالات

en	Purge Events
ar-sa	أحداث التطهير

en	Service Check Admin
ar-sa	التحقق من خدمة الويب

en	Management
ar-sa	الإدارة

en	Service Checker
ar-sa	اسم خدمة التحقق

en	Service Check Edit
ar-sa	تحقق الخدمة تحرير

en	Service Check Save
ar-sa	اسم خدمة التحقق

en	Web Proxies
ar-sa	خوادم الويب

en	Web Proxie Edit
ar-sa	وكلاء

en	Save Web Proxy
ar-sa	وكيل جديد

en	CA
ar-sa	كاليفورنيا

en	CA Edit
ar-sa	تحرير CA

en	Save CA
ar-sa	حفظ كاليفورنيا