en	Last hour
ar-sa	آخر ساعة

en	Last day
ar-sa	اليوم الآخير

en	Unable to Connect
ar-sa	غير قادر على الإتصال بالسيرفر

en	No Content
ar-sa	الملف الذي يحتوي على محتوى لهذه الصفحة. يجب أن يكون هذا الملف في دليل Cacti 'include / content /'.

en	Not Modified
ar-sa	آخر تعديل

en	Use Proxy
ar-sa	وكيل جديد

en	Temporary Redirect
ar-sa	إعادة توجيه

en	Proxy Authentication Required
ar-sa	يتطلب المصادقة

en	Request Timeout
ar-sa	المهلة

en	Gateway Timeout
ar-sa	المهلة

en	%d Seconds
ar-sa	%d ثواني

en	A Useful Name for this CA chain.
ar-sa	اسم مفيد لهذا الوكيل.

en	A Useful Name for this Proxy.
ar-sa	اسم مفيد لهذا الوكيل.

en	New Proxy
ar-sa	وكيل جديد

en	The Proxy Hostname.
ar-sa	اسم المضيف الوكيل.

en	HTTP Port
ar-sa	كود المتشعب

en	The HTTP Proxy Port.
ar-sa	منفذ وكيل HTTP.

en	HTTPS Port
ar-sa	كود المتشعب

en	The HTTPS Proxy Port.
ar-sa	منفذ وكيل HTTPS.

en	The user to use to authenticate with the Proxy if any.
ar-sa	المستخدم الذي يجب استخدامه للمصادقة مع الوكيل إن وجد.

en	The user password to use to authenticate with the Proxy if any.
ar-sa	كلمة مرور المستخدم المراد استخدامها للمصادقة مع الوكيل إن وجدت.

en	Service Check Name
ar-sa	اسم خدمة التحقق

en	The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications.
ar-sa	الاسم الذي يتم عرضه لهذا التحقق من الخدمة ، ويتم تضمينه في أي إشعارات تنبيه.

en	Enable Service Check
ar-sa	تمكين التحقق من الخدمة

en	Uncheck this box to disabled this test from being checked.
ar-sa	ألغ تحديد هذا المربع لتعطيل عنوان url هذا.

en	IP Address or DNS name of server
ar-sa	عنوان IP للاتصال بهذا الخادم

en	Service settings
ar-sa	الاعدادات العامة

en	LDAP Search
ar-sa	بحث

en	Requires Authentication
ar-sa	يتطلب المصادقة

en	Check this box if the site will normally return a 401 Error as it requires a username and password.
ar-sa	حدد هذا المربع إذا كان الموقع سيعود عادةً خطأ 401 لأنه يتطلب اسم مستخدم وكلمة مرور.

en	If this connection text requires a proxy, select it here. Otherwise choose 'None'.
ar-sa	إذا كان نص الاتصال يتطلب وكيلاً ، فحدده هنا. وإلا اختر "بلا".

en	Check Certificate
ar-sa	تحقق الشهادة

en	If using SSL, check this box if you want to validate the certificate. Default on, turn off if you the site uses a self-signed certificate.
ar-sa	إذا كنت تستخدم طبقة المقابس الآمنة ، فحدد هذا المربع إذا كنت تريد التحقق من صحة الشهادة. افتراضيًا ، قم بإيقاف التشغيل إذا كان الموقع يستخدم شهادة موقعة ذاتيًا.

en	Check and notify Certificate expiration
ar-sa	تحقق الشهادة

en	If using SSL, check this box if you want to check the certificate expiration. You will be warn when last 10 days left.
ar-sa	إذا كنت تستخدم طبقة المقابس الآمنة ، فحدد هذا المربع إذا كنت تريد التحقق من صحة الشهادة. افتراضيًا ، قم بإيقاف التشغيل إذا كان الموقع يستخدم شهادة موقعة ذاتيًا.

en	Notification Timing
ar-sa	توقيت الإخطار

en	How many poller cycles must be down before it will send an alert. After an alert is sent, in order for a 'Site Recovering' Email to be send, it must also be up this number of poller cycles.
ar-sa	كم دقيقة يجب أن يكون عنوان URL معطلاً قبل إرسال التنبيه. بعد إرسال تنبيه ، حتى يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني "لاستعادة الموقع" ، يجب أن يكون هذا العدد أيضًا من الدقائق.

en	Time Out
ar-sa	نفذ الوقت

en	How many seconds to allow the page to timeout before reporting it as down.
ar-sa	كم عدد الثواني للسماح للصفحة بالوقت قبل الإبلاغ عنها.

en	Verification Strings
ar-sa	سلاسل التحقق

en	Response Search String
ar-sa	استجابة سلسلة البحث

en	This is the string to search for in the response for a live and working service.
ar-sa	هذه هي السلسلة التي يجب البحث عنها في استجابة URL لخدمة الويب الحية والعمل.

en	Response Search String - Maintenance
ar-sa	استجابة سلسلة البحث - صفحة الصيانة

en	This is the string to search for on the Maintenance . The Service Check will check for this string if the above string is not found. If found, it means that the service is under maintenance.
ar-sa	هذه هي السلسلة للبحث عنها في صفحة الصيانة. يتحقق "التحقق من الخدمة" من هذه السلسلة إذا لم يتم العثور على السلسلة أعلاه. إذا وجدت ، فهذا يعني أن خدمة الويب قيد الصيانة.

en	Response Search String - Failed
ar-sa	استجابة سلسلة البحث - فشل

en	This is the string to search for a known failure in the service response. The Service Check will only alert if this string is found, ignoring any timeout issues and the search strings above.
ar-sa	هذه هي السلسلة للبحث عن فشل معروف في استجابة "خدمة الويب". سيتم تنبيه خدمة Service Check فقط في حالة العثور على هذه السلسلة ، مع تجاهل أي مشكلات متعلقة بوقت الاستراحة وسلاسل البحث أعلاه.

en	Notify Format
ar-sa	يخطر الحسابات

en	This is the format to use when sending the notification email
ar-sa	هذا هو التنسيق الذي يجب استخدامه عند إرسال إشعار بالبريد الإلكتروني

en	Use this Notification List for those to be notified when this service goes down.
ar-sa	هذه قائمة بالحسابات التي سيتم إخطارها عند تعطل موقع الويب هذا.

en	Notify Accounts
ar-sa	يخطر الحسابات

en	This is a listing of accounts that will be notified when this service goes down.
ar-sa	هذه قائمة بالحسابات التي سيتم إخطارها عند تعطل موقع الويب هذا.

en	Extra Alert Emails
ar-sa	رسائل تنبيه إضافية

en	You may specify here extra Emails to receive alerts for this test (comma separated)
ar-sa	يمكنك تحديد رسائل البريد الإلكتروني الإضافية هنا لتلقي تنبيهات لعنوان URL هذا (مفصولة بفواصل)

en	LDAP search failed.
ar-sa	بحث

en	CA certificates
ar-sa	تحقق الشهادة

en	Proxies
ar-sa	وكلاء

en	Log History
ar-sa	عرض السجل

en	Click 'Continue' to delete the following CA.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Click 'Continue' to delete following CA.

en	Click 'Continue' to delete following CA.

en	Click 'Continue' to delete following CA.

en	Click 'Continue' to delete following CA.

en	Click 'Continue' to delete following CA.

en	Delete CA
ar-sa	حذف

en	Delete CA
ar-sa	حذف

en	Delete CA
ar-sa	حذف

en	Delete CA
ar-sa	حذف

en	Delete CA
ar-sa	حذف

en	Delete CA
ar-sa	حذف

en	CA [edit: %s]
ar-sa	الاستعلام [عدل:٪ s]

en	CA [new]
ar-sa	استعلام [جديد]

en	No CAs Found
ar-sa	لا توجد خوادم

en	Servcheck CA Management
ar-sa	إدارة خادم ويب

en	Click 'Continue' to delete the following Proxy.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Click 'Continue' to delete following Proxies.

en	Delete Proxy
ar-sa	حذف

en	Delete Proxies
ar-sa	حذف

en	Delete Proxies

en	Delete Proxies

en	Delete Proxies

en	Delete Proxies

en	Proxy [edit: %s]
ar-sa	الاستعلام [عدل:٪ s]

en	Proxy [new]
ar-sa	استعلام [جديد]

en	Ports (http/https)
ar-sa	المنافذ (http / https)

en	No Servers Found
ar-sa	لا توجد خوادم

en	Servcheck Proxy Management
ar-sa	إدارة خادم ويب

en	Click 'Continue' to Delete the following tests.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Click 'Continue' to Delete following tests.

en	Click 'Continue' to Delete following tests.

en	Click 'Continue' to Delete following tests.

en	Click 'Continue' to Delete following tests.

en	Click 'Continue' to Delete following tests.

en	Delete rest
ar-sa	خوادم الويب

en	Delete tests
ar-sa	خوادم الويب

en	Delete tests
ar-sa	خوادم الويب

en	Delete tests
ar-sa	خوادم الويب

en	Delete tests
ar-sa	خوادم الويب

en	Delete tests
ar-sa	خوادم الويب

en	Click 'Continue' to Disable the following test.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Click 'Continue' to Disable following Tests.

en	Click 'Continue' to Disable following Tests.

en	Click 'Continue' to Disable following Tests.

en	Click 'Continue' to Disable following Tests.

en	Click 'Continue' to Disable following Tests.

en	Disable test
ar-sa	تعطيل

en	Disable Tests
ar-sa	تعطيل

en	Disable Tests
ar-sa	تعطيل

en	Disable Tests
ar-sa	تعطيل

en	Disable Tests
ar-sa	تعطيل

en	Disable Tests
ar-sa	تعطيل

en	Click 'Continue' to Enable the following test.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Click 'Continue' to Enable following tests.

en	Click 'Continue' to Enable following tests.

en	Click 'Continue' to Enable following tests.

en	Click 'Continue' to Enable following tests.

en	Click 'Continue' to Enable following tests.

en	Enable test
ar-sa	تمكين الخادم

en	Enable tests
ar-sa	تمكين الخادم

en	Enable tests
ar-sa	تمكين الخادم

en	Enable tests
ar-sa	تمكين الخادم

en	Enable tests
ar-sa	تمكين الخادم

en	Enable tests
ar-sa	تمكين الخادم

en	Click 'Continue' to Duplicate the following test.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الوكيل التالي.

en	Click 'Continue' to Duplicate following tests.

en	Click 'Continue' to Duplicate following tests.

en	Click 'Continue' to Duplicate following tests.

en	Click 'Continue' to Duplicate following tests.

en	Click 'Continue' to Duplicate following tests.

en	Duplicate test
ar-sa	تكرار

en	Duplicate tests
ar-sa	تكرار

en	Duplicate tests
ar-sa	تكرار

en	Duplicate tests
ar-sa	تكرار

en	Duplicate tests
ar-sa	تكرار

en	Duplicate tests
ar-sa	تكرار

en	Query [edit: %s]
ar-sa	الاستعلام [عدل:٪ s]

en	Query [new]
ar-sa	استعلام [جديد]

en	No Users Selected
ar-sa	مستخدمين مختارين

en	All Users Selected
ar-sa	جميع المستخدمين المختارين

en	Search result
ar-sa	بحث

en	DNS
ar-sa	خوادم DNS البديلة

en	Redirect
ar-sa	إعادة توجيه

en	No Service Check Events in History
ar-sa	لا توجد أحداث في التاريخ

en	Trigerred
ar-sa	أثار

en	Checks
ar-sa	لا الشيكات

en	Edit Service Check
ar-sa	تمكين التحقق من الخدمة

en	Disable Service Check
ar-sa	تمكين التحقق من الخدمة

en	View Service Check History
ar-sa	الشيكات خدمة الويب

en	No Tests Found
ar-sa	لا توجد خوادم

en	Service Checks
ar-sa	الشيكات خدمة الويب

en	Service Check History
ar-sa	الشيكات خدمة الويب

en	Date Search
ar-sa	بحث

en	Service Check Admin
ar-sa	التحقق من خدمة الويب

en	Service Checker
ar-sa	اسم خدمة التحقق

en	Service Check Edit
ar-sa	تحقق الخدمة تحرير

en	Service Check Save
ar-sa	اسم خدمة التحقق

en	Web Proxies
ar-sa	خوادم الويب

en	Web Proxie Edit
ar-sa	وكلاء

en	Save Web Proxy
ar-sa	وكيل جديد