en	Delete
vi	Xóa

en	Backup
vi	Lưu dự phòng

en	Enable
vi	Bật

en	Disable
vi	Vô hiệu hóa

en	SSH/Telnet
vi	Telnet

en	SSH

en	Telnet

en	SCP

en	SFTP

en	Inherit
vi	Thừa kế

en	Daily
vi	Hàng ngày

en	Weekly
vi	Hàng tuần

en	Monthly
vi	Hàng tháng

en	%d Month
vi	% d tháng

en	%d Months
vi	% d tháng

en	%d Year
vi	% d Năm

en	%d Years
vi	% d Năm

en	Never
vi	Không bao giờ

en	%d hour
vi	%d giờ

en	%d hours
vi	%d giờ

en	00:00 (12am)
vi	00:00 (12 giờ sáng)

en	01:00 (1am)
vi	01:00 (1 giờ sáng)

en	02:00 (2am)
vi	02:00 (2 giờ sáng)

en	03:00 (3am)
vi	03:00 (3 giờ sáng)

en	04:00 (4am)
vi	04:00 (4 giờ sáng)

en	05:00 (5am)
vi	05:00 (5 giờ sáng)

en	06:00 (6am)
vi	06:00 (6 giờ sáng)

en	07:00 (7am)
vi	07:00 (7 giờ sáng)

en	08:00 (8am)
vi	08:00 (8 giờ sáng)

en	09:00 (9am)
vi	09:00 (9 giờ sáng)

en	10:00 (12am)
vi	10:00 (12 giờ sáng)

en	11:00 (11am)
vi	11:00 (11 giờ sáng)

en	12:00 (12pm)
vi	12:00 (12 giờ trưa)

en	13:00 (1pm)
vi	13:00 (1 giờ chiều)

en	14:00 (2pm)
vi	14:00 (2 giờ chiều)

en	15:00 (3pm)
vi	15:00 (3 giờ chiều)

en	16:00 (4pm)
vi	16:00 (4 giờ chiều)

en	17:00 (5pm)
vi	17:00 (5 giờ chiều)

en	18:00 (6pm)
vi	18:00 (6 giờ tối)

en	19:00 (7pm)
vi	19:00 (7 giờ tối)

en	20:00 (8pm)
vi	20:00 (8 giờ tối)

en	21:00 (9pm)
vi	21:00 (9 giờ tối)

en	22:00 (10pm)
vi	22:00 (10 giờ tối)

en	23:00 (11pm)
vi	23:00 (11 giờ tối)

en	Name
vi	Tên

en	Give this account a meaningful name that will be displayed.
vi	Đặt cho tài khoản này một tên có ý nghĩa sẽ được hiển thị.

en	Username
vi	Tên đăng nhập

en	The username that will be used for authentication.
vi	Tên người dùng sẽ được sử dụng để xác thực.

en	Password
vi	Mật khẩu

en	The password used for authentication.
vi	Mật khẩu được sử dụng để xác thực.

en	Enable Password
vi	Bật mật khẩu

en	Your Enable Password, if required.
vi	Mật khẩu cho phép của bạn, nếu cần.

en	Enable Device
vi	Kích hoạt thiết bị

en	Uncheck this box to disabled this device from being backed up.
vi	Bỏ chọn hộp này để vô hiệu hóa thiết bị này khỏi bị sao lưu.

en	Description
vi	Mô tả

en	Name of this device (will be used for config saving and SVN if no hostname is present in config).
vi	Tên của thiết bị này (sẽ được sử dụng để lưu cấu hình và SVN nếu không có tên máy chủ nào trong cấu hình).

en	IP Address
vi	Địa chỉ IP

en	This is the IP Address used to communicate with the device.
vi	Đây là Địa chỉ IP được sử dụng để liên lạc với thiết bị.

en	Directory
vi	Danh mục

en	This is the relative directory structure used to store the configs.
vi	Đây là cấu trúc thư mục tương đối được sử dụng để lưu trữ các cấu hình.

en	Schedule
vi	Lịch trình

en	How often to Backup this device.
vi	Tần suất sao lưu thiết bị này.

en	Device Type
vi	Loại thiết bị

en	Choose the type of device that the router is.
vi	Chọn loại thiết bị mà bộ định tuyến.

en	Auto-Detect
vi	Tự động phát hiện

en	Connection Type
vi	Kiểu kết nối

en	This is the type of connection used to communicate with the device.
vi	Đây là Địa chỉ IP được sử dụng để liên lạc với thiết bị.

en	Authentication Account
vi	Tài khoản xác thực

en	Choose an account to use to Login to the router
vi	Chọn một tài khoản để sử dụng để Đăng nhập vào bộ định tuyến

en	None
vi	Không

en	Default timeout
vi	Thời gian chờ mặc định

en	Default time to wait in seconds for a response
vi	Thời gian mặc định để đợi trong vài giây cho một lần hồi sinh

en	Default sleep time
vi	Thời gian ngủ mặc định

en	Default time to sleep in microseconds (1/1,000,000th of a second)
vi	Thời gian mặc định để ngủ tính bằng micro giây (1 / 1.000.000 giây)

en	Assume elevated
vi	Giả sử tăng

en	Check this box to assume this device is always elevated
vi	Bỏ chọn hộp này để vô hiệu hóa thiết bị này khỏi bị sao lưu.

en	Name of this device type.
vi	Tên của loại thiết bị này.

en	Username Prompt
vi	Tên người dùng Nhắc

en	This is the username prompt to match on login.
vi	Đây là lời nhắc tên người dùng để phù hợp với đăng nhập.

en	Password Prompt
vi	Mật khẩu nhắc nhở

en	This is the password prompt to match on login.
vi	Đây là lời nhắc mật khẩu để khớp với đăng nhập.

en	Configuration file
vi	Tập tin cấu hình

en	This is the standard location of the configuration file on the remote device.
vi	Đây là vị trí tiêu chuẩn của tệp cấu hình trên thiết bị từ xa.

en	Copy TFTP
vi	Sao chép TFTP

en	This is the CLI text used to send the backup to tftp server.
vi	Đây là văn bản CLI được sử dụng để gửi bản sao lưu đến máy chủ tftp.

en	Show Version
vi	Hiển thị phiên bản

en	This is the CLI text used to display the current version.
vi	Đây là văn bản CLI được sử dụng để hiển thị phiên bản hiện tại.

en	Confirmation Prompt
vi	Cấu hình sao lưu

en	This is the confirmation prompt to match before transmission.
vi	Đây là lời nhắc tên người dùng để phù hợp với đăng nhập.

en	Confirm
vi	Xác nhận

en	Is there a confirmation prompt for copying the config?
vi	Có một dấu nhắc xác nhận để sao chép cấu hình?

en	Force Confirm
vi	Buộc xác nhận

en	Is there a force confirmation prompt for copying the config?
vi	Có một dấu nhắc xác nhận lực lượng để sao chép cấu hình?

en	Check End in Config
vi	Kiểm tra kết thúc trong cấu hình

en	Check end in config?
vi	Kiểm tra kết thúc trong cấu hình?

en	Any Key prompt
vi	Mọi lời nhắc chính

en	Text to match a 'Press Any Key To Continue' styled prompt
vi	Văn bản để khớp với lời nhắc kiểu 'Nhấn phím bất kỳ để tiếp tục'

en	General Settings

en	Presentation Mode
vi	Thời gian lưu giữ

en	Should Router Configs be presented on the Console or a Top Tab.

en	Console

en	Top Tab

en	Close without exit
vi	Đóng mà không có lối ra

en	If ticked, when closing down the device connection, no 'exit' command is issued
vi	Nếu được chọn, khi đóng kết nối thiết bị, không có lệnh 'thoát' nào được đưa ra

en	Debug Connection Buffer
vi	Bộ đệm kết nối gỡ lỗi

en	Whether to log direct output of device connection
vi	Có ghi đầu ra trực tiếp của kết nối thiết bị hay không

en	Assume all devices elevated
vi	Giả sử tất cả các thiết bị được nâng lên

en	Whether to assume all devices are elevated
vi	Giả sử tất cả các thiết bị đều được nâng lên

en	Download Hour
vi	Giờ tải xuống

en	The hour of the day to perform the full downloads.
vi	Giờ trong ngày để thực hiện tải toàn bộ.

en	Retry Schedule
vi	Lịch trình

en	The time to wait before attempting to perform an additional download when scheduled download fails
vi	Thời gian chờ trước khi cố gắng thực hiện tải xuống bổ sung khi tải xuống theo lịch trình không thành công

en	Retention Period
vi	Thời gian lưu giữ

en	The number of days to retain old backups.
vi	Số ngày giữ lại các bản sao lưu cũ.

en	Transfer Options
vi	Tùy chọn chuyển

en	Default connection type
vi	Loại kết nối mặc định

en	Default type of connection used to communicate with the device.
vi	Đây là Địa chỉ IP được sử dụng để liên lạc với thiết bị.

en	Separate By Device
vi	Tách biệt theo thiết bị

en	Separate archived Configs into a folder per device
vi	Tách các cấu hình đã lưu trữ thành một thư mục trên mỗi thiết bị

en	SCP Path
vi	Đường dẫn SCP

en	When using SCP, leaving this blank will use PHP's SCP module which does not always work
vi	Khi sử dụng SCP, để trống phần này sẽ sử dụng mô-đun SCP của PHP không phải lúc nào cũng hoạt động

en	TFTP Server IP
vi	IP máy chủ TFTP

en	Must be an IP pointing to your Cacti server.
vi	Phải là một IP trỏ đến máy chủ Cacti của bạn.

en	TFTP Backup Directory Path
vi	Đường dẫn thư mục sao lưu

en	The path to where your Configs will be backed up, it must be the path that the local TFTP Server writes to.
vi	Đường dẫn đến nơi Configs của bạn sẽ được sao lưu, nó phải là đường dẫn mà Máy chủ TFTP cục bộ ghi vào.

en	Archive Directory Path
vi	Đường dẫn thư mục sao lưu

en	The path to where your Configs will be archived (moved from TFTP directory)
vi	Đường dẫn đến nơi Configs của bạn sẽ được sao lưu, nó phải là đường dẫn mà Máy chủ TFTP cục bộ ghi vào.

en	Email Options
vi	Tùy chọn email

en	From Address
vi	Email người gửi

en	Email address the nightly backup will be sent from.
vi	Địa chỉ email sao lưu hàng đêm sẽ được gửi từ.

en	From Name
vi	Tên người gửi

en	Name the nightly backup will be sent from.
vi	Địa chỉ email sao lưu hàng đêm sẽ được gửi từ.

en	Email Address
vi	Địa chỉ Email

en	A comma delimited list of Email addresses to send the nightly backup Email to.
vi	Danh sách địa chỉ Email được phân cách bằng dấu phẩy để gửi Email sao lưu hàng đêm tới.

en	Devices
vi	Thiết bị

en	Device Types
vi	Các loại thiết bị

en	Authentication
vi	Xác thực

en	Backups
vi	Sao lưu

en	Compare
vi	So sánh

en	Technical Support [ %s ]
vi	Hỗ trợ kỹ thuật [ %s]

en	(%s chars)
vi	(%s ký tự)

en	(Not Set)
vi	Thiết lập mặc định

en	NOTICE: Starting manual backup of %s devices
vi	LƯU Ý: Bắt đầu sao lưu thủ công các thiết bị %s

en	NOTICE: Starting automatic retry
vi	LƯU Ý: Đang bắt đầu thử lại tự động

en	NOTICE: Starting automatic backup
vi	LƯU Ý: Bắt đầu sao lưu tự động

en	FATAL: TFTP Backup Path is not set or is not a directory
vi	FATAL: Đường dẫn sao lưu không được đặt hoặc không phải là một thư mục

en	FATAL: TFTP Server is not set
vi	FATAL: Máy chủ TFTP chưa được đặt

en	DEBUG: Attempting download for %s
vi	GỢI Ý: Đang cố tải xuống cho %s

en	%s devices backed up successfully.
vi	Thiết bị %s được sao lưu thành công. <br>

en	%s devices failed to backup.
vi	Thiết bị %s không thể sao lưu. <br>

en	%s devices disabled from backup.
vi	Thiết bị %s không thể sao lưu. <br>

en	Config Backups
vi	Cấu hình sao lưu

en	Configuration Backups
vi	Cấu hình sao lưu

en	- Forced
vi	- Cưỡng bức

en	- Manual
vi	Thủ công

en	- Simulated
vi	- Mô phỏng

en	- Scheduled
vi	Đặt lịch

en	- Reattempt
vi	- Làm lại

en	: Partial
vi	: Một phần

en	: FAILED
vi	Thất bại

en	STATS:
vi	Thống kê

en	ERROR: Backup Path is not set or is not a directory
vi	Đường dẫn sao lưu không được đặt hoặc không phải là một thư mục

en	STATS: Backup now running since %s
vi	THỐNG KÊ: Sao lưu hiện đang chạy kể từ %s

en	WARN: Backup already running since %s
vi	CẢNH BÁO: Sao lưu đã chạy kể từ %s

en	ERROR: Failed to connect to Device '%s' using connection type: %s
vi	LỖI: Không kết nối được với Thiết bị '%s' bằng loại kết nối: %s

en	ERROR: Failed to download '%s' to '%s' via '%s'
vi	LỖI: Không tải xuống được '%s' sang '%s' qua '%s'

en	File '%s' failed to load
vi	Tệp '%s' không tải được

en	File '%s' was not found
vi	Tệp '%s' không được tìm thấy

en	Router Config for %s (%s)
vi	Cấu hình bộ định tuyến cho %s ( %s)

en	Backup from %s
vi	Sao lưu từ %s

en	File: %s/%s
vi	Tệp: %s / %s

en	Click 'Continue' to delete the following account(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) tài khoản sau.

en	Cancel
vi	Hủy

en	Continue
vi	Tiếp tục

en	Delete Device(s)
vi	Xóa thiết bị

en	You must select at least one device.
vi	Bạn phải chọn ít nhất một thiết bị.

en	Return
vi	Trở về trang cài đặt bắt buộc Plugins

en	Account: [edit: %s]
vi	Tài khoản: [chỉnh sửa: %s]

en	Account: [new]
vi	Tài khoản: [mới]

en	Accounts
vi	Tài Khoản

en	Account Management
vi	Quản lý tài khoản

en	No Router Accounts Found
vi	Không tìm thấy tài khoản bộ định tuyến

en	Router Backups
vi	Sao lưu bộ định tuyến

en	Any
vi	Bất kỳ

en	Search
vi	Tìm kiếm

en	Default
vi	Mặc định

en	Go
vi	Đi

en	Set/Refresh Filters
vi	Đặt / làm mới bộ lọc

en	Clear
vi	Xóa

en	Clear Filters
vi	Xóa bộ lọc

en	Hostname
vi	Tên máy chủ

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
vi	Địa chỉ IP hoặc tên máy chủ. Nếu một tên máy chủ, nó phải có thể phân giải được bằng DNS hoặc từ tệp máy chủ của bạn.

en	ID

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
vi	ID cơ sở dữ liệu nội bộ cho Thiết bị này. Hữu ích khi thực hiện tự động hóa hoặc gỡ lỗi.

en	Functions
vi	Máy chủ của bạn không hỗ trợ các chức năng %s - điều này là bắt buộc để mã hóa ký tự tốt hơn. Một số mục dự phòng sẽ được sử dụng thay cho nó.

en	Perform functions against this backup
vi	Thực hiện các chức năng chống lại bản sao lưu này

en	The directory of the stored device backups
vi	Số ngày giữ lại các bản sao lưu cũ.

en	Backup Time
vi	Thời gian sao lưu

en	The last Backup time of the device
vi	Tần suất sao lưu thiết bị này.

en	Last Change
vi	Thay đổi cuối cùng

en	The last Change time of the device
vi	Lần thay đổi cuối cùng của thiết bị

en	Changed By
vi	Thay đổi bởi

en	The last person to change the configuration of the device
vi	Người cuối cùng thay đổi cấu hình của thiết bị

en	Filename
vi	Tên tập tin

en	The filename of the stored device backups
vi	Số ngày giữ lại các bản sao lưu cũ.

en	View Config
vi	Xem cấu hình

en	No Router Backups Found
vi	Không tìm thấy bản sao lưu bộ định tuyến

en	Router Backup Comparison
vi	Sao lưu bộ định tuyến

en	Diff Mode

en	Inline

en	Side by Side

en	Compare Output
vi	So sánh đầu ra

en	There are no Changes
vi	Không có sự thay đổi nào cả

en	Error, you must have backups for each device.
vi	Lỗi, bạn phải có bản sao lưu cho mỗi thiết bị.

en	Debug for %s (%s)<br><br>
vi	Gỡ lỗi cho %s ( %s) <br><br>

en	DEBUG: Executing manual backup using '%s' with arguments '%s'
vi	GỢI Ý: Thực hiện sao lưu thủ công bằng cách sử dụng '%s' với các đối số '%s'

en	Router Backup started. Check the Date Backup column or the Cacti Log for completion status and timing

en	Click 'Continue' to Delete the following device(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) thiết bị sau.

en	Click 'Continue' to Enable the following device(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để bật (các) thiết bị sau.

en	Enable Device(s)
vi	Kích hoạt thiết bị

en	Click 'Continue' to Disable the following device(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để Tắt (các) thiết bị sau.

en	Disable Device(s)
vi	Vô hiệu hóa thiết bị

en	You must select at least Router Device.
vi	Bạn phải chọn ít nhất Thiết bị định tuyến.

en	Router: [edit: %s]
vi	Bộ định tuyến: [chỉnh sửa: %s]

en	Router: [new]
vi	Bộ định tuyến: [mới]

en	Router Device Management
vi	Quản lý thiết bị định tuyến

en	Account
vi	Tài khoản

en	Actions
vi	Hành động

en	Enabled
vi	Bật

en	Last Backup
vi	Sao lưu cuối cùng

en	The device type of the device
vi	Loại thiết bị của thiết bị

en	Connect Type
vi	Loại thiết bị

en	The connection type for this device
vi	Loại kết nối cho thiết bị này

en	Configs
vi	Bánh kẹo

en	The number of configurations for this device
vi	Số lượng cấu hình cho thiết bị này

en	The IP address of this device
vi	Tên của loại thiết bị này.

en	Next Backup
vi	Sao lưu cuối cùng

en	Date Backup
vi	Sao lưu cuối cùng

en	Next Attempt
vi	Nỗ lực tiếp theo

en	Last Attempt
vi	Nỗ lực cuối cùng

en	Date Change
vi	Thay đổi cuối cùng

en	Today
vi	Hôm nay

en	Yesterday
vi	Hôm qua

en	This Week
vi	Tuần này

en	This Month
vi	Tháng này

en	Within a Year
vi	Trong vòng một năm

en	Long, Long Ago
vi	Rất lâu rồi

en	No
vi	Không

en	Yes
vi	Có

en	Connect via SSH
vi	Kết nối qua SSH

en	Connect via Telnet
vi	Kết nối qua Telnet

en	Trace Route
vi	Tuyến đường

en	Router Debug Info
vi	Thông tin gỡ lỗi bộ định tuyến

en	Backups (%s)
vi	Sao lưu ( %s)

en	Current
vi	Hiện hành

en	No Router Devices Found
vi	Không tìm thấy thiết bị định tuyến

en	When you click 'Continue', the following device(s) will be deleted.
vi	Khi bạn nhấp vào 'Tiếp tục', (các) thiết bị sau sẽ bị xóa.

en	Query [edit: %s]
vi	Truy vấn [chỉnh sửa: %s]

en	Query [new]
vi	Truy vấn [mới]

en	View Router Device Types
vi	Xem các loại thiết bị định tuyến

en	Type
vi	Loại

en	User Prompt
vi	Tên người dùng Nhắc

en	Pass Prompt
vi	Mật khẩu nhắc nhở

en	Version
vi	Phiên bản

en	Confirm Prompt
vi	Xác nhận mật khẩu mới

en	Check End In Config
vi	Kiểm tra kết thúc trong cấu hình

en	Edit Device Type
vi	Chỉnh sửa loại thiết bị

en	No Router Device Types Found
vi	Không tìm thấy loại thiết bị định tuyến

en	Router Configs
vi	Bộ định tuyến

en	DEBUG: Executing '%s' with arguments '%s'
vi	GỢI Ý: Đang thực thi '%s' với các đối số '%s'

en	Utilities
vi	Tiện Ích

en	Router Devices
vi	Thiết bị định tuyến

en	(edit)
vi	(chinnhr sửa)

en	(actions)
vi	Hành động

en	View Debug
vi	Xem gỡ lỗi

en	Router Accounts
vi	Tài khoản bộ định tuyến

en	Router Compare
vi	Bộ định tuyến so sánh

en	RouterConfigs
vi	Bộ định tuyến

en	Routers
vi	Bộ định tuyến