en	Backup
hi	बैकअप

en	SSH/Telnet
hi	टेलनेट

en	SSH

en	Telnet
hi	टेलनेट

en	SCP

en	SFTP

en	%d Month
hi	% d महीना

en	%d Months
hi	% d माह

en	%d Year
hi	% d वष

en	%d Years
hi	% d वष

en	%d hour
hi	%d घंटा

en	%d hours
hi	%d घंटे

en	00:00 (12am)
hi	00:00 (12 बजे)

en	01:00 (1am)
hi	01:00 (1 बजे)

en	02:00 (2am)
hi	02:00 (2 बजे)

en	03:00 (3am)
hi	03:00 (3 बजे)

en	04:00 (4am)
hi	04:00 (4 बजे)

en	05:00 (5am)
hi	05:00 (5 बजे)

en	06:00 (6am)
hi	06:00 (6 बजे)

en	07:00 (7am)
hi	07:00 (7 बजे)

en	08:00 (8am)
hi	08:00 (सुबह 8 बजे)

en	09:00 (9am)
hi	09:00 (9 बजे)

en	10:00 (12am)
hi	10:00 (12 बजे)

en	11:00 (11am)
hi	11:00 (11 बजे)

en	12:00 (12pm)
hi	12:00 (12 बजे)

en	13:00 (1pm)
hi	13:00 (दोपहर 1 बजे)

en	14:00 (2pm)
hi	14:00 (दोपहर 2 बजे)

en	15:00 (3pm)
hi	15:00 (दोपहर 3 बजे)

en	16:00 (4pm)
hi	16:00 (शाम 4 बजे)

en	17:00 (5pm)
hi	17:00 (शाम 5 बजे)

en	18:00 (6pm)
hi	18:00 (शाम 6 बजे)

en	19:00 (7pm)
hi	19:00 (7 बजे)

en	20:00 (8pm)
hi	20:00 (रात 8 बजे)

en	21:00 (9pm)
hi	21:00 (रात 9 बजे)

en	22:00 (10pm)
hi	22:00 (रात 10 बजे)

en	23:00 (11pm)
hi	23:00 (रात 11 बजे)

en	Give this account a meaningful name that will be displayed.
hi	इस खाते को एक सार्थक नाम दें जिसे प्रदर्शित किया जाएगा।

en	The username that will be used for authentication.
hi	उपयोगकर्ता नाम जो प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किया जाएगा।

en	The password used for authentication.
hi	प्रमाणीकरण के लिए उपयोग किया जाने वाला पासवर्ड।

en	Enable Password
hi	पासवर्ड सक्षम करें

en	Your Enable Password, if required.
hi	यदि आवश्यक हो तो आपका सक्षम पासवर्ड।

en	Enable Device
hi	डिवाइस सक्षम करें

en	Uncheck this box to disabled this device from being backed up.
hi	इस डिवाइस को बैकअप होने से अक्षम करने के लिए इस बॉक्स को अनचेक करें

en	Name of this device (will be used for config saving and SVN if no hostname is present in config).
hi	इस उपकरण का नाम (यदि कोई होस्टनाम विन्यास में मौजूद नहीं है, तो विन्यास बचत और SVN के लिए उपयोग किया जाएगा)

en	This is the IP Address used to communicate with the device.
hi	यह IP पता डिवाइस के साथ संचार करने के लिए उपयोग किया जाता है।

en	This is the relative directory structure used to store the configs.
hi	यह विन्यास को संग्रहीत करने के लिए उपयोग की जाने वाली सापेक्ष निर्देशिका संरचना है।

en	How often to Backup this device.
hi	इस डिवाइस का बैकअप कितनी बार लेना है।

en	Device Type
hi	उपकरण का प्रकार

en	Choose the type of device that the router is.
hi	राउटर के प्रकार का डिवाइस चुनें।

en	Auto-Detect
hi	स्वयंं पता लगाना

en	Connection Type
hi	संबंध प्रकार

en	This is the type of connection used to communicate with the device.
hi	यह IP पता डिवाइस के साथ संचार करने के लिए उपयोग किया जाता है।

en	Authentication Account
hi	प्रमाणीकरण खाता

en	Choose an account to use to Login to the router
hi	राउटर में लॉगिन करने के लिए उपयोग करने के लिए एक खाता चुनें

en	Default timeout
hi	डिफ़ॉल्ट टाइमआउट

en	Default time to wait in seconds for a response
hi	एक resposne के लिए सेकंड में प्रतीक्षा करने के लिए डिफ़ॉल्ट समय

en	Default sleep time
hi	सोने का डिफ़ॉल्ट समय

en	Default time to sleep in microseconds (1/1,000,000th of a second)
hi	माइक्रोसेकंड में सोने का डिफ़ॉल्ट समय (एक सेकंड का 1 / 1,000,000)

en	Assume elevated
hi	ऊंचा मान लिया

en	Check this box to assume this device is always elevated
hi	इस डिवाइस को बैकअप होने से अक्षम करने के लिए इस बॉक्स को अनचेक करें

en	Name of this device type.
hi	इस उपकरण के प्रकार का नाम।

en	Username Prompt
hi	उपयोगकर्ता नाम शीघ्र

en	This is the username prompt to match on login.
hi	यह लॉगिन पर मिलान करने के लिए उपयोगकर्ता नाम संकेत है।

en	Password Prompt
hi	पासवर्ड प्रॉम्प्ट

en	This is the password prompt to match on login.
hi	यह लॉगिन पर मिलान करने के लिए पासवर्ड प्रॉम्प्ट है।

en	Configuration file
hi	विन्यास फाइल

en	This is the standard location of the configuration file on the remote device.
hi	यह दूरस्थ डिवाइस पर कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल का मानक स्थान है।

en	Copy TFTP
hi	TFTP कॉपी करें

en	This is the CLI text used to send the backup to tftp server.
hi	यह CLI टेक्स्ट है जिसका उपयोग tftp सर्वर पर बैकअप भेजने के लिए किया जाता है।

en	Show Version
hi	संस्करण दिखाएं

en	This is the CLI text used to display the current version.
hi	यह CLI पाठ है जिसका उपयोग वर्तमान संस्करण को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है।

en	Confirmation Prompt
hi	बैकअप कॉन्फ़िगर करें

en	This is the confirmation prompt to match before transmission.
hi	यह लॉगिन पर मिलान करने के लिए उपयोगकर्ता नाम संकेत है।

en	Is there a confirmation prompt for copying the config?
hi	क्या कॉन्फिग कॉपी करने के लिए कोई पुष्टि प्रॉम्प्ट है?

en	Force Confirm
hi	बल की पुष्टि

en	Is there a force confirmation prompt for copying the config?
hi	क्या कॉन्फ़िगरेशन की प्रतिलिपि बनाने के लिए कोई बल पुष्टिकरण संकेत है?

en	Check End in Config
hi	विन्यास में अंत की जाँच करें

en	Check end in config?
hi	कॉन्फ़िगरेशन में अंत की जाँच करें?

en	Any Key prompt
hi	कोई कुंजी संकेत

en	Text to match a 'Press Any Key To Continue' styled prompt
hi	टेक्स्ट को 'तत्काल जारी रखने के लिए कोई भी कुंजी दबाएं' स्टाइल से मेल खाने के लिए

en	General Settings

en	Presentation Mode
hi	धारण नीति

en	Should Router Configs be presented on the Console or a Top Tab.

en	Console

en	Top Tab

en	Close without exit
hi	बाहर निकलने के बिना बंद करें

en	If ticked, when closing down the device connection, no 'exit' command is issued
hi	यदि डिवाइस कनेक्शन को बंद करने पर टिक किया जाता है, तो कोई 'निकास' आदेश जारी नहीं किया जाता है

en	Debug Connection Buffer
hi	डिबग कनेक्शन बफर

en	Whether to log direct output of device connection
hi	डिवाइस कनेक्शन का सीधा आउटपुट लॉग करना है या नहीं

en	Assume all devices elevated
hi	सभी उपकरणों को ऊंचा मान लें

en	Whether to assume all devices are elevated
hi	क्या मान लें कि सभी डिवाइस उन्नत हैं

en	Download Hour
hi	डाउनलोड घंटे

en	The hour of the day to perform the full downloads.
hi	पूरा डाउनलोड करने के लिए दिन का घंटा।

en	Retry Schedule
hi	अनुसूची

en	The time to wait before attempting to perform an additional download when scheduled download fails
hi	अनुसूचित डाउनलोड विफल होने पर अतिरिक्त डाउनलोड करने का प्रयास करने से पहले प्रतीक्षा करने का समय

en	Retention Period
hi	धारण नीति

en	The number of days to retain old backups.
hi	पुराने बैकअप को बनाए रखने के लिए दिनों की संख्या।

en	Transfer Options
hi	स्थानांतरण विकल्प

en	Default connection type
hi	डिफ़ॉल्ट कनेक्शन प्रकार

en	Default type of connection used to communicate with the device.
hi	यह IP पता डिवाइस के साथ संचार करने के लिए उपयोग किया जाता है।

en	Separate By Device
hi	डिवाइस द्वारा अलग

en	Separate archived Configs into a folder per device
hi	प्रति डिवाइस एक फ़ोल्डर में अलग किए गए कन्फिग्स को अलग करें

en	SCP Path
hi	एससीपी पथ

en	When using SCP, leaving this blank will use PHP's SCP module which does not always work
hi	एससीपी का उपयोग करते समय, इस रिक्त को छोड़ने से पीएचपी के एससीपी मॉड्यूल का उपयोग होगा जो हमेशा काम नहीं करता है

en	TFTP Server IP
hi	TFTP सर्वर आईपी

en	Must be an IP pointing to your Cacti server.
hi	आपके Cacti सर्वर की ओर इशारा करने वाला IP होना चाहिए।

en	TFTP Backup Directory Path
hi	बैकअप निर्देशिका पथ

en	The path to where your Configs will be backed up, it must be the path that the local TFTP Server writes to.
hi	आपके कन्फ़िग्स को वापस लाने के लिए पथ, यह वह रास्ता होना चाहिए जो स्थानीय TFTP सर्वर को लिखता है।

en	Archive Directory Path
hi	बैकअप निर्देशिका पथ

en	The path to where your Configs will be archived (moved from TFTP directory)
hi	आपके कन्फ़िग्स को वापस लाने के लिए पथ, यह वह रास्ता होना चाहिए जो स्थानीय TFTP सर्वर को लिखता है।

en	Email Options
hi	ईमेल विकल्प

en	From Address
hi	इस पते से

en	Email address the nightly backup will be sent from.
hi	रात्रिकालीन बैकअप ईमेल से भेजा जाएगा।

en	From Name
hi	नाम

en	Name the nightly backup will be sent from.
hi	रात्रिकालीन बैकअप ईमेल से भेजा जाएगा।

en	A comma delimited list of Email addresses to send the nightly backup Email to.
hi	रात्रिकालीन बैकअप भेजने के लिए ईमेल पते की अल्पविराम सीमांकित सूची।

en	Device Types
hi	डिवाइस के प्रकार

en	Backups
hi	बैकअप

en	Technical Support [ %s ]
hi	तकनीकी सहायता [ %s]

en	(%s chars)
hi	(%s वर्ण)

en	(Not Set)
hi	डिफ़ॉल्ट नियत करें

en	NOTICE: Starting manual backup of %s devices
hi	सूचना: %s उपकरणों का मैनुअल बैकअप शुरू करना

en	NOTICE: Starting automatic retry
hi	सूचना: स्वचालित रीट्री शुरू

en	NOTICE: Starting automatic backup
hi	सूचना: स्वचालित बैकअप शुरू करना

en	FATAL: TFTP Backup Path is not set or is not a directory
hi	FATAL: बैकअप पथ सेट नहीं है या निर्देशिका नहीं है

en	FATAL: TFTP Server is not set
hi	FATAL: TFTP सर्वर सेट नहीं है

en	DEBUG: Attempting download for %s
hi	DEBUG: %s के लिए डाउनलोड करने का प्रयास

en	%s devices backed up successfully.
hi	%s उपकरणों का सफलतापूर्वक बैकअप लिया गया। <br>

en	%s devices failed to backup.
hi	%s उपकरण बैकअप में विफल रहा। <br>

en	%s devices disabled from backup.
hi	%s उपकरण बैकअप में विफल रहा। <br>

en	Config Backups
hi	बैकअप कॉन्फ़िगर करें

en	Configuration Backups
hi	बैकअप कॉन्फ़िगर करें

en	- Forced
hi	- जबरन

en	- Manual
hi	मैन्युअल

en	- Simulated
hi	- नकली

en	- Scheduled
hi	अनुसूची

en	- Reattempt
hi	- रिटेटेम्प्ट

en	: Partial
hi	: आंशिक

en	: FAILED
hi	असफल

en	STATS:
hi	आंकड़े

en	ERROR: Backup Path is not set or is not a directory
hi	बैकअप पथ सेट नहीं है या निर्देशिका नहीं है

en	STATS: Backup now running since %s
hi	STATS: अब %s से चल रहा बैकअप

en	WARN: Backup already running since %s
hi	चेतावनी: बैकअप पहले से ही %s से चल रहा है

en	ERROR: Failed to connect to Device '%s' using connection type: %s
hi	त्रुटि: कनेक्शन प्रकार का उपयोग करके डिवाइस '%s' से कनेक्ट करने में विफल: %s

en	ERROR: Failed to download '%s' to '%s' via '%s'
hi	त्रुटि: '%s' को '%s' के माध्यम से '%s' डाउनलोड करने में विफल

en	File '%s' failed to load
hi	फ़ाइल '%s' लोड करने में विफल रही

en	File '%s' was not found
hi	फ़ाइल '%s' नहीं मिली

en	Router Config for %s (%s)
hi	%s ( %s) के लिए राउटर कॉन्फ़िगरेशन

en	Backup from %s
hi	%s से बैकअप

en	File: %s/%s
hi	फ़ाइल: %s / %s

en	Click 'Continue' to delete the following account(s).
hi	निम्नलिखित खाते को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Delete Device(s)
hi	उपकरण हटाएं

en	You must select at least one device.
hi	आपके लिए कम से कम एक डिवाइस चुनना ज़रूरी है।

en	Account: [edit: %s]
hi	खाता: [संपादित करें: %s]

en	Account: [new]
hi	खाता: [नया]

en	Accounts
hi	हिसाब किताब

en	Account Management
hi	खाता प्रबंधन

en	No Router Accounts Found
hi	कोई राउटर अकाउंट्स नहीं मिला

en	Router Backups
hi	राउटर बैकअप

en	Set/Refresh Filters
hi	फ़िल्टर सेट करें / ताज़ा करें

en	Clear Filters
hi	साफ फिल्टर

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
hi	या तो एक आईपी पता, या hostname। यदि कोई होस्टनाम है, तो इसे DNS या आपके होस्ट फ़ाइल से फिर से शुरू किया जाना चाहिए।

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
hi	इस डिवाइस के लिए आंतरिक डेटाबेस आईडी। स्वचालन या डिबगिंग करते समय उपयोगी।

en	Functions
hi	कार्रवाइयाँ

en	Perform functions against this backup
hi	इस बैकअप के विरुद्ध कार्य करें

en	The directory of the stored device backups
hi	पुराने बैकअप को बनाए रखने के लिए दिनों की संख्या।

en	Backup Time
hi	बैकअप समय

en	The last Backup time of the device
hi	इस डिवाइस का बैकअप कितनी बार लेना है।

en	Last Change
hi	अंतिम परिवर्तन

en	The last Change time of the device
hi	डिवाइस का अंतिम परिवर्तन समय

en	Changed By
hi	परिवर्तित

en	The last person to change the configuration of the device
hi	डिवाइस का कॉन्फ़िगरेशन बदलने के लिए अंतिम व्यक्ति

en	Filename
hi	फ़ाइल का नाम

en	The filename of the stored device backups
hi	पुराने बैकअप को बनाए रखने के लिए दिनों की संख्या।

en	View Config
hi	विन्यास देखें

en	No Router Backups Found
hi	कोई राउटर बैकअप नहीं मिला

en	Router Backup Comparison
hi	राउटर बैकअप

en	Diff Mode

en	Inline

en	Side by Side

en	Compare Output
hi	आउटपुट की तुलना करें

en	There are no Changes
hi	कोई परिवर्तन नहीं हैं

en	Error, you must have backups for each device.
hi	त्रुटि, आपके पास प्रत्येक डिवाइस के लिए बैकअप होना चाहिए।

en	Debug for %s (%s)<br><br>
hi	%s के लिए डिबग ( %s) <br><br>

en	DEBUG: Executing manual backup using '%s' with arguments '%s'
hi	DEBUG: तर्कों के साथ '%s' का उपयोग कर मैनुअल बैकअप निष्पादित करना %s

en	Router Backup started. Check the Date Backup column or the Cacti Log for completion status and timing

en	Click 'Continue' to Delete the following device(s).
hi	निम्नलिखित डिवाइस को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Click 'Continue' to Enable the following device(s).
hi	निम्न डिवाइस को सक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Enable Device(s)
hi	उपकरण सक्षम करें

en	Click 'Continue' to Disable the following device(s).
hi	निम्न डिवाइस (ओं) को अक्षम करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	Disable Device(s)
hi	डिवाइस अक्षम करें

en	You must select at least Router Device.
hi	आपको कम से कम राउटर डिवाइस का चयन करना होगा।

en	Router: [edit: %s]
hi	राउटर: [संपादित करें: %s]

en	Router: [new]
hi	राउटर: [नया]

en	Router Device Management
hi	राउटर डिवाइस प्रबंधन

en	Account
hi	हिसाब किताब

en	Last Backup
hi	पिछला बैकअप

en	The device type of the device
hi	डिवाइस का उपकरण प्रकार

en	Connect Type
hi	उपकरण का प्रकार

en	The connection type for this device
hi	इस डिवाइस के लिए कनेक्शन प्रकार

en	Configs
hi	कॉन्फ़िगरेशन

en	The number of configurations for this device
hi	इस डिवाइस के लिए कॉन्फ़िगरेशन की संख्या

en	The IP address of this device
hi	इस उपकरण के प्रकार का नाम।

en	Next Backup
hi	पिछला बैकअप

en	Date Backup
hi	पिछला बैकअप

en	Next Attempt
hi	अगला प्रयास

en	Last Attempt
hi	अंतिम प्रयास

en	Date Change
hi	अंतिम परिवर्तन

en	Today
hi	आज

en	Yesterday
hi	बिता कल

en	Within a Year
hi	एक वर्ष के भीतर

en	Long, Long Ago
hi	काफी समय पहले

en	Connect via SSH
hi	SSH के माध्यम से कनेक्ट करें

en	Connect via Telnet
hi	टेलनेट के माध्यम से कनेक्ट करें

en	Trace Route
hi	ट्रेस रूट

en	Router Debug Info
hi	राउटर डिबग जानकारी

en	Backups (%s)
hi	बैकअप ( %s)

en	No Router Devices Found
hi	कोई राउटर डिवाइस नहीं मिला

en	When you click 'Continue', the following device(s) will be deleted.
hi	जब आप 'जारी रखें' पर क्लिक करते हैं, तो निम्न डिवाइस को हटा दिया जाएगा।

en	Query [edit: %s]
hi	क्वेरी [संपादित करें: %s]

en	Query [new]
hi	क्वेरी [नया]

en	View Router Device Types
hi	राउटर डिवाइस के प्रकार देखें

en	User Prompt
hi	उपयोगकर्ता नाम शीघ्र

en	Pass Prompt
hi	पासवर्ड प्रॉम्प्ट

en	Confirm Prompt
hi	पुष्टि करें

en	Check End In Config
hi	विन्यास में अंत की जाँच करें

en	Edit Device Type
hi	डिवाइस प्रकार संपादित करें

en	No Router Device Types Found
hi	कोई राउटर डिवाइस प्रकार नहीं मिला

en	Router Configs
hi	राउटर कन्फिग्स

en	DEBUG: Executing '%s' with arguments '%s'
hi	DEBUG: '%s' तर्कों के साथ '%s' का निष्पादन

en	Router Devices
hi	राउटर उपकरण

en	(edit)
hi	संपादित करें

en	(actions)
hi	कार्रवाइयाँ

en	View Debug
hi	डिबग देखें

en	Router Accounts
hi	राउटर खाते

en	Router Compare
hi	राउटर तुलना

en	RouterConfigs
hi	राउटर कन्फिग्स

en	Routers
hi	राउटर कन्फिग्स