en	Delete
bg	Изтрий

en	Backup
bg	Архивиране

en	Enable
bg	Включи

en	Disable
bg	Изключи

en	SSH/Telnet
bg	Telnet

en	SSH

en	Telnet

en	SCP

en	SFTP

en	Inherit
bg	Наследи

en	Daily
bg	Ежедневно

en	Weekly
bg	Седмично

en	Monthly
bg	Месечно

en	%d Month
bg	% d Месец

en	%d Months
bg	% d Месеци

en	%d Year
bg	% d Година

en	%d Years
bg	% d Година

en	Never
bg	Никога

en	%d hour
bg	%d час

en	%d hours
bg	%d часа

en	00:00 (12am)
bg	00:00 (12:00)

en	01:00 (1am)
bg	01:00 (1:00)

en	02:00 (2am)
bg	02:00 (2:00)

en	03:00 (3am)
bg	03:00 (3:00)

en	04:00 (4am)
bg	04:00 (4:00)

en	05:00 (5am)
bg	05:00 (5:00)

en	06:00 (6am)
bg	06:00 (6:00)

en	07:00 (7am)
bg	07:00 (7:00)

en	08:00 (8am)
bg	08:00 (8:00)

en	09:00 (9am)
bg	09:00 (9:00)

en	10:00 (12am)
bg	10:00 (12:00)

en	11:00 (11am)
bg	11:00 (11:00)

en	12:00 (12pm)
bg	12:00 (12:00)

en	13:00 (1pm)
bg	13:00 (13:00)

en	14:00 (2pm)
bg	14:00 (14:00)

en	15:00 (3pm)
bg	15:00 (15:00)

en	16:00 (4pm)
bg	16:00 (16:00)

en	17:00 (5pm)
bg	17:00 (17:00)

en	18:00 (6pm)
bg	18:00 (18:00)

en	19:00 (7pm)
bg	19:00 (19:00)

en	20:00 (8pm)
bg	20:00 (20:00)

en	21:00 (9pm)
bg	21:00 (21:00)

en	22:00 (10pm)
bg	22:00 (22:00)

en	23:00 (11pm)
bg	23:00 (23:00)

en	Name
bg	Име

en	Give this account a meaningful name that will be displayed.
bg	Дайте на този акаунт смислено име, което ще се покаже.

en	Username
bg	Потребител

en	The username that will be used for authentication.
bg	Потребителското име, което ще се използва за удостоверяване.

en	Password
bg	Парола

en	The password used for authentication.
bg	Паролата, използвана за удостоверяване.

en	Enable Password
bg	Активиране на паролата

en	Your Enable Password, if required.
bg	Вашият Enable Password, ако е необходимо.

en	Enable Device
bg	Активиране на устройството

en	Uncheck this box to disabled this device from being backed up.
bg	Махнете отметката от това квадратче, за да деактивирате това устройство да не е архивирано.

en	Description
bg	Описание

en	Name of this device (will be used for config saving and SVN if no hostname is present in config).
bg	Името на това устройство (ще се използва за конфигуриране и SVN, ако в config няма име на хост).

en	IP Address
bg	IP Адрес

en	This is the IP Address used to communicate with the device.
bg	Това е IP адресът, използван за комуникация с устройството.

en	Directory
bg	Папка

en	This is the relative directory structure used to store the configs.
bg	Това е относителната структура на директории, използвана за съхраняване на конфиг.

en	Schedule
bg	Планиране

en	How often to Backup this device.
bg	Колко често да архивирате това устройство.

en	Device Type
bg	Тип на устройството

en	Choose the type of device that the router is.
bg	Изберете типа устройство, което е рутерът.

en	Auto-Detect
bg	Автоматично откриване

en	Connection Type
bg	Вид на връзката

en	This is the type of connection used to communicate with the device.
bg	Това е IP адресът, използван за комуникация с устройството.

en	Authentication Account
bg	Профил за удостоверяване

en	Choose an account to use to Login to the router
bg	Изберете акаунт, който да се използва за влизане в маршрутизатора

en	None
bg	Няма

en	Default timeout
bg	Време за изчакване по подразбиране

en	Default time to wait in seconds for a response
bg	Време по подразбиране за изчакване в секунди за отговор

en	Default sleep time
bg	Време за заспиване по подразбиране

en	Default time to sleep in microseconds (1/1,000,000th of a second)
bg	Време по подразбиране за заспиване в микросекунди (1/1 000 000 от секундата)

en	Assume elevated
bg	Да приемем повишено

en	Check this box to assume this device is always elevated
bg	Махнете отметката от това квадратче, за да деактивирате това устройство да не е архивирано.

en	Name of this device type.
bg	Име на този тип устройство.

en	Username Prompt
bg	Подкана за потребителско име

en	This is the username prompt to match on login.
bg	Това е подканата за потребителско име, която съответства при влизане.

en	Password Prompt
bg	Запитване за парола

en	This is the password prompt to match on login.
bg	Това е подканата за парола, която съответства на данните за вход.

en	Configuration file
bg	Конфигурационен файл

en	This is the standard location of the configuration file on the remote device.
bg	Това е стандартното местоположение на конфигурационния файл на отдалеченото устройство.

en	Copy TFTP
bg	Копиране на TFTP

en	This is the CLI text used to send the backup to tftp server.
bg	Това е текстът на CLI, който се използва за изпращане на резервно копие на tftp сървъра.

en	Show Version
bg	Показване на версията

en	This is the CLI text used to display the current version.
bg	Това е текстът на CLI, използван за показване на текущата версия.

en	Confirmation Prompt
bg	Конфигурационни резервни копия

en	This is the confirmation prompt to match before transmission.
bg	Това е подканата за потребителско име, която съответства при влизане.

en	Confirm
bg	Потвърждаване

en	Is there a confirmation prompt for copying the config?
bg	Има ли подкана за потвърждение за копиране на конфиг?

en	Force Confirm
bg	Принудително потвърждение

en	Is there a force confirmation prompt for copying the config?
bg	Има ли подкана за потвърждение на сила за копиране на конфиг?

en	Check End in Config
bg	Проверете End in Config

en	Check end in config?
bg	Проверете края в config?

en	Any Key prompt
bg	Подсказка за всеки ключ

en	Text to match a 'Press Any Key To Continue' styled prompt
bg	Текст, за да съответства на подкана „Натиснете произволен клавиш, за да продължите“

en	General Settings

en	Presentation Mode
bg	Период на запазване

en	Should Router Configs be presented on the Console or a Top Tab.

en	Console

en	Top Tab

en	Close without exit
bg	Затворете без изход

en	If ticked, when closing down the device connection, no 'exit' command is issued
bg	Ако е отметнато, при прекъсване на връзката на устройството не се издава команда „изход“

en	Debug Connection Buffer
bg	Буфер за отстраняване на грешки

en	Whether to log direct output of device connection
bg	Дали да регистрирате директен изход на връзката на устройството

en	Assume all devices elevated
bg	Да приемем, че всички устройства са повишени

en	Whether to assume all devices are elevated
bg	Дали да приемем, че всички устройства са повишени

en	Download Hour
bg	Изтеглете Час

en	The hour of the day to perform the full downloads.
bg	Часът на деня за извършване на пълните изтегляния.

en	Retry Schedule
bg	Планиране

en	The time to wait before attempting to perform an additional download when scheduled download fails
bg	Времето за изчакване, преди да се опитате да извършите допълнително изтегляне, когато планираното изтегляне е неуспешно

en	Retention Period
bg	Период на запазване

en	The number of days to retain old backups.
bg	Броят дни за запазване на старите архиви.

en	Transfer Options
bg	Опции за трансфер

en	Default connection type
bg	Тип връзка по подразбиране

en	Default type of connection used to communicate with the device.
bg	Това е IP адресът, използван за комуникация с устройството.

en	Separate By Device
bg	Отделно по устройство

en	Separate archived Configs into a folder per device
bg	Отделни архивирани конфигурации в папка на устройство

en	SCP Path
bg	Път на SCP

en	When using SCP, leaving this blank will use PHP's SCP module which does not always work
bg	Когато използвате SCP, ако оставите това празно, ще се използва SCP модулът на PHP, който не винаги работи

en	TFTP Server IP
bg	IP на TFTP сървъра

en	Must be an IP pointing to your Cacti server.
bg	Трябва да е IP, сочещ към вашия Cacti сървър.

en	TFTP Backup Directory Path
bg	Път на директорията на архивите

en	The path to where your Configs will be backed up, it must be the path that the local TFTP Server writes to.
bg	Пътят до мястото, където ще бъдат архивирани вашите Configs, трябва да е пътят, към който пише локалният TFTP сървър.

en	Archive Directory Path
bg	Път на директорията на архивите

en	The path to where your Configs will be archived (moved from TFTP directory)
bg	Пътят до мястото, където ще бъдат архивирани вашите Configs, трябва да е пътят, към който пише локалният TFTP сървър.

en	Email Options
bg	Параметри за е-Поща

en	From Address
bg	Адрес на подателя

en	Email address the nightly backup will be sent from.
bg	Имейл адресът, който ще бъде изпратен през нощта.

en	From Name
bg	Име на формата

en	Name the nightly backup will be sent from.
bg	Имейл адресът, който ще бъде изпратен през нощта.

en	Email Address
bg	Имейл адрес

en	A comma delimited list of Email addresses to send the nightly backup Email to.
bg	Списък с имейл адреси, разделени със запетая, за изпращане на нощния резервен имейл до.

en	Devices
bg	Устройства

en	Device Types
bg	Типове устройства

en	Authentication
bg	Идентификация

en	Backups
bg	Архивиране

en	Compare
bg	Сравни

en	Technical Support [ %s ]
bg	Техническа поддръжка [ %s]

en	(%s chars)
bg	(%s символа)

en	(Not Set)
bg	Настройки по подразбиране

en	NOTICE: Starting manual backup of %s devices
bg	ЗАБЕЛЕЖКА: Стартиране на ръчно архивиране на %s устройства

en	NOTICE: Starting automatic retry
bg	ЗАБЕЛЕЖКА: Стартиране на автоматичен нов опит

en	NOTICE: Starting automatic backup
bg	ЗАБЕЛЕЖКА: Стартиране на автоматично архивиране

en	FATAL: TFTP Backup Path is not set or is not a directory
bg	FATAL: Пътят за архивиране не е зададен или не е директория

en	FATAL: TFTP Server is not set
bg	FATAL: TFTP сървърът не е настроен

en	DEBUG: Attempting download for %s
bg	ОТЛАГАНЕ: Опит за изтегляне за %s

en	%s devices backed up successfully.
bg	%s устройства са архивирани успешно. <br>

en	%s devices failed to backup.
bg	%s устройства не можаха да архивират. <br>

en	%s devices disabled from backup.
bg	%s устройства не можаха да архивират. <br>

en	Config Backups
bg	Конфигурационни резервни копия

en	Configuration Backups
bg	Конфигурационни резервни копия

en	- Forced
bg	- Принуден

en	- Manual
bg	Ръчна

en	- Simulated
bg	- Симулирана

en	- Scheduled
bg	Планирана

en	- Reattempt
bg	- Повторен опит

en	: Partial
bg	: Частично

en	: FAILED
bg	Провалена

en	STATS:
bg	Статистика

en	ERROR: Backup Path is not set or is not a directory
bg	Пътят за архивиране не е зададен или не е директория

en	STATS: Backup now running since %s
bg	СТАТИСТИКА: Архивирането вече се изпълнява от %s

en	WARN: Backup already running since %s
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Архивирането вече работи от %s

en	ERROR: Failed to connect to Device '%s' using connection type: %s
bg	ГРЕШКА: Неуспешно свързване с устройство „%s“ с помощта на тип връзка: %s

en	ERROR: Failed to download '%s' to '%s' via '%s'
bg	ГРЕШКА: Неуспешно изтегляне на „%s“ на „%s“ чрез „%s“

en	File '%s' failed to load
bg	Файлът „%s“ не можа да се зареди

en	File '%s' was not found
bg	Файлът „%s“ не бе намерен

en	Router Config for %s (%s)
bg	Конфигурация на рутера за %s ( %s)

en	Backup from %s
bg	Архивиране от %s

en	File: %s/%s
bg	Файл: %s / %s

en	Click 'Continue' to delete the following account(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните профили.

en	Cancel
bg	Отказ

en	Continue
bg	Продължи

en	Delete Device(s)
bg	Изтриване на устройствата

en	You must select at least one device.
bg	Трябва да изберете поне едно устройство.

en	Return
bg	Връщане

en	Account: [edit: %s]
bg	Профил: [редактиране: %s]

en	Account: [new]
bg	Профил: [нов]

en	Accounts
bg	Профили

en	Account Management
bg	Акаунти - Управление

en	No Router Accounts Found
bg	Няма намерени профили на рутера

en	Router Backups
bg	Резервни копия на рутера

en	Any
bg	Всички

en	Search
bg	Търсене

en	Default
bg	По подразбиране

en	Go
bg	Търси

en	Set/Refresh Filters
bg	Задаване / обновяване на филтри

en	Clear
bg	Изчисти

en	Clear Filters
bg	Изчистване на филтрите

en	Hostname
bg	Име на хост

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
bg	Или IP адрес, или име на хост. Ако име на хост, то трябва да бъде разрешимо или от DNS, или от вашия файл с хостове.

en	ID

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
bg	Вътрешният идентификационен номер на базата данни за това устройство. Полезно при извършване на автоматизация или отстраняване на грешки.

en	Functions
bg	Действия

en	Perform functions against this backup
bg	Изпълнявайте функции срещу това архивиране

en	The directory of the stored device backups
bg	Броят дни за запазване на старите архиви.

en	Backup Time
bg	Време за архивиране

en	The last Backup time of the device
bg	Колко често да архивирате това устройство.

en	Last Change
bg	Последна промяна

en	The last Change time of the device
bg	Времето на последната промяна на устройството

en	Changed By
bg	Променено

en	The last person to change the configuration of the device
bg	Последният човек, който променя конфигурацията на устройството

en	Filename
bg	Име на файла

en	The filename of the stored device backups
bg	Броят дни за запазване на старите архиви.

en	View Config
bg	Преглед на конфигурацията

en	No Router Backups Found
bg	Не са намерени резервни копия на рутера

en	Router Backup Comparison
bg	Резервни копия на рутера

en	Diff Mode

en	Inline

en	Side by Side

en	Compare Output
bg	Сравнете изход

en	There are no Changes
bg	Няма промени

en	Error, you must have backups for each device.
bg	Грешка, трябва да имате резервни копия за всяко устройство.

en	Debug for %s (%s)<br><br>
bg	Отстраняване на грешки за %s ( %s) <br><br>

en	DEBUG: Executing manual backup using '%s' with arguments '%s'
bg	ОТЛАГАНЕ: Изпълнение на ръчно архивиране с помощта на „%s“ с аргументи „%s“

en	Router Backup started. Check the Date Backup column or the Cacti Log for completion status and timing

en	Click 'Continue' to Delete the following device(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните устройства.

en	Click 'Continue' to Enable the following device(s).
bg	Кликнете върху „Напред“, за да активирате следните устройства.

en	Enable Device(s)
bg	Активиране на устройствата

en	Click 'Continue' to Disable the following device(s).
bg	Кликнете върху „Продължи“, за да деактивирате следните устройства.

en	Disable Device(s)
bg	Деактивиране на устройствата

en	You must select at least Router Device.
bg	Трябва да изберете поне устройство за рутер.

en	Router: [edit: %s]
bg	Маршрутизатор: [редактиране: %s]

en	Router: [new]
bg	Рутер: [нов]

en	Router Device Management
bg	Управление на устройства с рутер

en	Account
bg	Профил

en	Actions
bg	Действия

en	Enabled
bg	Разрешен

en	Last Backup
bg	Последно архивиране

en	The device type of the device
bg	Типът на устройството

en	Connect Type
bg	Тип на устройството

en	The connection type for this device
bg	Типът на връзката за това устройство

en	Configs

en	The number of configurations for this device
bg	Броят на конфигурациите за това устройство

en	The IP address of this device
bg	Име на този тип устройство.

en	Next Backup
bg	Последно архивиране

en	Date Backup
bg	Последно архивиране

en	Next Attempt
bg	Следващ опит

en	Last Attempt
bg	Последен опит

en	Date Change
bg	Последна промяна

en	Today
bg	Днес

en	Yesterday
bg	Вчера

en	This Week
bg	Тази Седмица

en	This Month
bg	Този месец

en	Within a Year
bg	В рамките на една година

en	Long, Long Ago
bg	Много много отдавна

en	No
bg	Не

en	Yes
bg	Да

en	Connect via SSH
bg	Свържете се чрез SSH

en	Connect via Telnet
bg	Свържете се чрез Telnet

en	Trace Route
bg	Маршрут за проследяване

en	Router Debug Info
bg	Информация за отстраняване на грешки в рутера

en	Backups (%s)
bg	Резервни копия ( %s)

en	Current
bg	Текущ

en	No Router Devices Found
bg	Няма намерени устройства за маршрутизатори

en	When you click 'Continue', the following device(s) will be deleted.
bg	Когато кликнете върху „Напред“, следните устройства ще бъдат изтрити.

en	Query [edit: %s]
bg	Заявка [редактиране: %s]

en	Query [new]
bg	Заявка [нова]

en	View Router Device Types
bg	Преглед на типа устройства на рутера

en	Type
bg	Тип

en	User Prompt
bg	Подкана за потребителско име

en	Pass Prompt
bg	Запитване за парола

en	Version
bg	Версия

en	Confirm Prompt
bg	Потвърди новата парола

en	Check End In Config
bg	Проверете End In Config

en	Edit Device Type
bg	Редактиране на тип устройство

en	No Router Device Types Found
bg	Няма намерени типове устройства за маршрутизатор

en	Router Configs
bg	Рутер Конфиг

en	DEBUG: Executing '%s' with arguments '%s'
bg	ОТЛАГАНЕ: Изпълнение на „%s“ с аргументи „%s“

en	Utilities
bg	Приложения

en	Router Devices
bg	Устройства за рутери

en	(edit)
bg	Редактиране...

en	(actions)
bg	Действия

en	View Debug
bg	Преглед на отстраняването на грешки

en	Router Accounts
bg	Профили на рутера

en	Router Compare
bg	Router Сравни

en	RouterConfigs
bg	Рутер Конфиг

en	Routers
bg	Рутер Конфиг