en	Delete
ar-sa	حذف

en	Backup
ar-sa	دعم

en	Enable
ar-sa	تفعيل

en	Disable
ar-sa	تعطيل

en	SSH/Telnet
ar-sa	تلنت

en	SSH

en	Telnet
ar-sa	تلنت

en	SCP

en	SFTP

en	Inherit
ar-sa	وراثة

en	Daily
ar-sa	يومي

en	Weekly
ar-sa	أسبوعي

en	Monthly
ar-sa	شهري

en	%d Month
ar-sa	٪ د الشهر

en	%d Months
ar-sa	٪ د أشهر

en	%d Year
ar-sa	٪ د السنة

en	%d Years
ar-sa	٪ د السنة

en	Never
ar-sa	أبدا

en	%d hour
ar-sa	%d ساعة

en	%d hours
ar-sa	%d ساعات

en	00:00 (12am)
ar-sa	00:00 (12 ص)

en	01:00 (1am)
ar-sa	01:00 (1 صباحًا)

en	02:00 (2am)
ar-sa	02:00 (2 صباحًا)

en	03:00 (3am)
ar-sa	03:00 (3 صباحا)

en	04:00 (4am)
ar-sa	04:00 (4 صباحًا)

en	05:00 (5am)
ar-sa	05:00 (5 صباحا)

en	06:00 (6am)
ar-sa	06:00 (6 صباحا)

en	07:00 (7am)
ar-sa	07:00 (7 صباحا)

en	08:00 (8am)
ar-sa	08:00 (8 صباحا)

en	09:00 (9am)
ar-sa	09:00 (9 صباحا)

en	10:00 (12am)
ar-sa	10:00 (12 صباحًا)

en	11:00 (11am)
ar-sa	11:00 (11 ص)

en	12:00 (12pm)
ar-sa	12:00 (12 مساءً)

en	13:00 (1pm)
ar-sa	13:00 (1 مساءً)

en	14:00 (2pm)
ar-sa	14:00 (2 مساءً)

en	15:00 (3pm)
ar-sa	15:00 (3 مساءً)

en	16:00 (4pm)
ar-sa	16:00 (4 مساءً)

en	17:00 (5pm)
ar-sa	17:00 (5 مساءً)

en	18:00 (6pm)
ar-sa	18:00 (6 مساءً)

en	19:00 (7pm)
ar-sa	19:00 (7 مساءً)

en	20:00 (8pm)
ar-sa	20:00 (8 مساءً)

en	21:00 (9pm)
ar-sa	21:00 (9 مساءً)

en	22:00 (10pm)
ar-sa	22:00 (10 مساءً)

en	23:00 (11pm)
ar-sa	23:00 (11 مساءً)

en	Name
ar-sa	الاسم

en	Give this account a meaningful name that will be displayed.
ar-sa	امنح هذا الحساب اسمًا ذا معنى سيتم عرضه.

en	Username
ar-sa	اسم المستخدم

en	The username that will be used for authentication.
ar-sa	اسم المستخدم الذي سيتم استخدامه للمصادقة.

en	Password
ar-sa	كلمة المرور

en	The password used for authentication.
ar-sa	كلمة المرور المستخدمة للمصادقة.

en	Enable Password
ar-sa	تمكين كلمة المرور

en	Your Enable Password, if required.
ar-sa	تمكين كلمة المرور الخاصة بك ، إذا لزم الأمر.

en	Enable Device
ar-sa	تمكين الجهاز

en	Uncheck this box to disabled this device from being backed up.
ar-sa	ألغ تحديد هذا المربع لتعطيل هذا الجهاز من النسخ الاحتياطي.

en	Description
ar-sa	الوصف

en	Name of this device (will be used for config saving and SVN if no hostname is present in config).
ar-sa	اسم هذا الجهاز (سيتم استخدامه لحفظ التهيئة و SVN في حالة عدم وجود اسم مضيف في التهيئة).

en	IP Address
ar-sa	عنوان الIP

en	This is the IP Address used to communicate with the device.
ar-sa	هذا هو عنوان IP المستخدم للتواصل مع الجهاز.

en	Directory
ar-sa	الدليل

en	This is the relative directory structure used to store the configs.
ar-sa	هذا هو هيكل الدليل النسبي المستخدم لتخزين التكوينات.

en	Schedule
ar-sa	الجدول

en	How often to Backup this device.
ar-sa	عدد مرات النسخ الاحتياطي لهذا الجهاز.

en	Device Type
ar-sa	نوع الجهاز

en	Choose the type of device that the router is.
ar-sa	اختر نوع الجهاز الذي يوجد به جهاز التوجيه.

en	Auto-Detect
ar-sa	اكتشاف تلقائي

en	Connection Type
ar-sa	نوع الاتصال

en	This is the type of connection used to communicate with the device.
ar-sa	هذا هو عنوان IP المستخدم للتواصل مع الجهاز.

en	Authentication Account
ar-sa	حساب المصادقة

en	Choose an account to use to Login to the router
ar-sa	اختر حسابًا لاستخدامه لتسجيل الدخول إلى جهاز التوجيه

en	None
ar-sa	لا شيء

en	Default timeout
ar-sa	المهلة الافتراضية

en	Default time to wait in seconds for a response
ar-sa	الوقت الافتراضي للانتظار بالثواني للحصول على إجابة

en	Default sleep time
ar-sa	وقت النوم الافتراضي

en	Default time to sleep in microseconds (1/1,000,000th of a second)
ar-sa	الوقت الافتراضي للنوم بالميكروثانية (1/10000 جزء من الثانية)

en	Assume elevated
ar-sa	افترض أنها مرتفعة

en	Check this box to assume this device is always elevated
ar-sa	ألغ تحديد هذا المربع لتعطيل هذا الجهاز من النسخ الاحتياطي.

en	Name of this device type.
ar-sa	اسم هذا النوع من الأجهزة.

en	Username Prompt
ar-sa	اسم المستخدم موجه

en	This is the username prompt to match on login.
ar-sa	هذا هو موجه اسم المستخدم للمطابقة عند تسجيل الدخول.

en	Password Prompt
ar-sa	كلمة المرور موجه

en	This is the password prompt to match on login.
ar-sa	هذا هو موجه كلمة المرور للمطابقة عند تسجيل الدخول.

en	Configuration file
ar-sa	ملف الضبط

en	This is the standard location of the configuration file on the remote device.
ar-sa	هذا هو الموقع القياسي لملف التكوين على الجهاز البعيد.

en	Copy TFTP
ar-sa	نسخ TFTP

en	This is the CLI text used to send the backup to tftp server.
ar-sa	هذا هو نص CLI المستخدم لإرسال النسخة الاحتياطية إلى خادم tftp.

en	Show Version
ar-sa	عرض الإصدار

en	This is the CLI text used to display the current version.
ar-sa	هذا هو نص CLI المستخدم لعرض الإصدار الحالي.

en	Confirmation Prompt
ar-sa	النسخ الاحتياطي التكوين

en	This is the confirmation prompt to match before transmission.
ar-sa	هذا هو موجه اسم المستخدم للمطابقة عند تسجيل الدخول.

en	Confirm
ar-sa	قم بالتأكيد

en	Is there a confirmation prompt for copying the config?
ar-sa	هل هناك مطالبة تأكيد لنسخ التكوين؟

en	Force Confirm
ar-sa	تأكيد القوة

en	Is there a force confirmation prompt for copying the config?
ar-sa	هل هناك مطالبة تأكيد قوة لنسخ التكوين؟

en	Check End in Config
ar-sa	تحقق نهاية في التكوين

en	Check end in config?
ar-sa	تحقق نهاية في التكوين؟

en	Any Key prompt
ar-sa	أي مفتاح موجه

en	Text to match a 'Press Any Key To Continue' styled prompt
ar-sa	نص لمطابقة موجه نمط "اضغط على أي مفتاح للمتابعة"

en	General Settings

en	Presentation Mode
ar-sa	فترة الاحتفاظ

en	Should Router Configs be presented on the Console or a Top Tab.

en	Console

en	Top Tab

en	Close without exit
ar-sa	أغلق بدون مخرج

en	If ticked, when closing down the device connection, no 'exit' command is issued
ar-sa	إذا تم تحديده ، عند إغلاق اتصال الجهاز ، لا يتم إصدار أمر "خروج"

en	Debug Connection Buffer
ar-sa	تصحيح اتصال المخزن المؤقت

en	Whether to log direct output of device connection
ar-sa	ما إذا كان سيتم تسجيل الإخراج المباشر لاتصال الجهاز

en	Assume all devices elevated
ar-sa	افترض أن جميع الأجهزة مرتفعة

en	Whether to assume all devices are elevated
ar-sa	سواء افترضنا أن جميع الأجهزة مرتفعة

en	Download Hour
ar-sa	ساعة التنزيل

en	The hour of the day to perform the full downloads.
ar-sa	ساعة اليوم لإجراء التنزيلات الكاملة.

en	Retry Schedule
ar-sa	الجدول

en	The time to wait before attempting to perform an additional download when scheduled download fails
ar-sa	وقت الانتظار قبل محاولة إجراء تنزيل إضافي عند فشل التنزيل المجدول

en	Retention Period
ar-sa	فترة الاحتفاظ

en	The number of days to retain old backups.
ar-sa	عدد الأيام للاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية القديمة.

en	Transfer Options
ar-sa	خيارات النقل

en	Default connection type
ar-sa	نوع الاتصال الافتراضي

en	Default type of connection used to communicate with the device.
ar-sa	هذا هو عنوان IP المستخدم للتواصل مع الجهاز.

en	Separate By Device
ar-sa	افصل حسب الجهاز

en	Separate archived Configs into a folder per device
ar-sa	قم بفصل Configs المؤرشفة في مجلد لكل جهاز

en	SCP Path
ar-sa	مسار SCP

en	When using SCP, leaving this blank will use PHP's SCP module which does not always work
ar-sa	عند استخدام SCP ، فإن ترك هذا فارغًا سيستخدم وحدة PHP SCP التي لا تعمل دائمًا

en	TFTP Server IP
ar-sa	TFTP خادم IP

en	Must be an IP pointing to your Cacti server.
ar-sa	يجب أن يكون عنوان IP يشير إلى خادم Cacti.

en	TFTP Backup Directory Path
ar-sa	مسار دليل النسخ الاحتياطي

en	The path to where your Configs will be backed up, it must be the path that the local TFTP Server writes to.
ar-sa	المسار إلى حيث سيتم نسخ نسخة احتياطية من Configs الخاص بك ، يجب أن يكون المسار الذي يكتب عليه خادم TFTP المحلي.

en	Archive Directory Path
ar-sa	مسار دليل النسخ الاحتياطي

en	The path to where your Configs will be archived (moved from TFTP directory)
ar-sa	المسار إلى حيث سيتم نسخ نسخة احتياطية من Configs الخاص بك ، يجب أن يكون المسار الذي يكتب عليه خادم TFTP المحلي.

en	Email Options
ar-sa	خيارات البريد الكتروني

en	From Address
ar-sa	كعنوان للبريد

en	Email address the nightly backup will be sent from.
ar-sa	عنوان البريد الإلكتروني سيتم إرسال النسخ الاحتياطي ليلا من.

en	From Name
ar-sa	اسم النموذج

en	Name the nightly backup will be sent from.
ar-sa	عنوان البريد الإلكتروني سيتم إرسال النسخ الاحتياطي ليلا من.

en	Email Address
ar-sa	عنوان البريد الإلكتروني

en	A comma delimited list of Email addresses to send the nightly backup Email to.
ar-sa	قائمة محددة بعناوين البريد الإلكتروني لإرسال رسالة بريد إلكتروني احتياطية ليلا إلى.

en	Devices
ar-sa	الأجهزة

en	Device Types
ar-sa	أنواع الأجهزة

en	Authentication
ar-sa	المصادقة

en	Backups
ar-sa	النسخ الاحتياطي

en	Compare
ar-sa	قارن

en	Technical Support [ %s ]
ar-sa	الدعم الفني [٪ s]

en	(%s chars)
ar-sa	(%s حرفًا)

en	(Not Set)
ar-sa	تعين كافتراضي

en	NOTICE: Starting manual backup of %s devices
ar-sa	إشعار: بدء النسخ الاحتياطي اليدوي لعدد %s من الأجهزة

en	NOTICE: Starting automatic retry
ar-sa	إشعار: بدء إعادة المحاولة التلقائية

en	NOTICE: Starting automatic backup
ar-sa	إشعار: بدء النسخ الاحتياطي التلقائي

en	FATAL: TFTP Backup Path is not set or is not a directory
ar-sa	FATAL: لم يتم تعيين مسار النسخ الاحتياطي أو ليس دليلًا

en	FATAL: TFTP Server is not set
ar-sa	فادح: لم يتم تعيين خادم TFTP

en	DEBUG: Attempting download for %s
ar-sa	DEBUG: محاولة تنزيل %s

en	%s devices backed up successfully.
ar-sa	تم إجراء نسخ احتياطي لأجهزة٪ s بنجاح. <br>

en	%s devices failed to backup.
ar-sa	فشلت الأجهزة٪ s في النسخ الاحتياطي. <br>

en	%s devices disabled from backup.
ar-sa	فشلت الأجهزة٪ s في النسخ الاحتياطي. <br>

en	Config Backups
ar-sa	النسخ الاحتياطي التكوين

en	Configuration Backups
ar-sa	النسخ الاحتياطي التكوين

en	- Forced
ar-sa	- قسري

en	- Manual
ar-sa	دليل

en	- Simulated
ar-sa	- مقلد

en	- Scheduled
ar-sa	المقرر

en	- Reattempt
ar-sa	- أعد المحاولة

en	: Partial
ar-sa	: جزئي

en	: FAILED
ar-sa	فشل

en	STATS:
ar-sa	انقر لإظهار إحصائيات الشعار

en	ERROR: Backup Path is not set or is not a directory
ar-sa	لم يتم تعيين مسار النسخ الاحتياطي أو ليس دليلًا

en	STATS: Backup now running since %s
ar-sa	STATS: النسخ الاحتياطي يعمل الآن منذ %s

en	WARN: Backup already running since %s
ar-sa	تحذير: النسخ الاحتياطي قيد التشغيل بالفعل منذ %s

en	ERROR: Failed to connect to Device '%s' using connection type: %s
ar-sa	خطأ: فشل الاتصال بالجهاز "%s" باستخدام نوع الاتصال: %s

en	ERROR: Failed to download '%s' to '%s' via '%s'
ar-sa	خطأ: فشل تنزيل "%s" إلى "%s" عبر "%s"

en	File '%s' failed to load
ar-sa	فشل تحميل الملف '%s'

en	File '%s' was not found
ar-sa	الملف '%s' غير موجود

en	Router Config for %s (%s)
ar-sa	تكوين جهاز التوجيه لـ٪ s (٪ s)

en	Backup from %s
ar-sa	النسخ الاحتياطي من٪ s

en	File: %s/%s
ar-sa	الملف:٪ s /٪ s

en	Click 'Continue' to delete the following account(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الحساب (الحسابات) التالي.

en	Cancel
ar-sa	إلغاء

en	Continue
ar-sa	إستمرار

en	Delete Device(s)
ar-sa	حذف الجهاز (الأجهزة)

en	You must select at least one device.
ar-sa	يجب عليك اختيار جهاز واحد على الأقل.

en	Return
ar-sa	عودة

en	Account: [edit: %s]
ar-sa	الحساب: [عدل:٪ s]

en	Account: [new]
ar-sa	الحساب: [جديد]

en	Accounts
ar-sa	حسابات

en	Account Management
ar-sa	إدارة الحساب

en	No Router Accounts Found
ar-sa	لم يتم العثور على حسابات جهاز التوجيه

en	Router Backups
ar-sa	النسخ الاحتياطي لجهاز التوجيه

en	Any
ar-sa	الجميع

en	Search
ar-sa	بحث

en	Default
ar-sa	الافتراضي

en	Go
ar-sa	أذهب

en	Set/Refresh Filters
ar-sa	تعيين / تحديث عوامل التصفية

en	Clear
ar-sa	واضح

en	Clear Filters
ar-sa	مسح الفلتر

en	Hostname
ar-sa	اسم الخادم

en	Either an IP address, or hostname. If a hostname, it must be resolvable by either DNS, or from your hosts file.
ar-sa	إما عنوان IP أو اسم مضيف. إذا كان اسم مضيف ، فيجب أن يكون قابلاً للحل إما عن طريق DNS أو من ملف المضيفين الخاص بك.

en	ID
ar-sa	المعرف

en	The internal database ID for this Device. Useful when performing automation or debugging.
ar-sa	معرّف قاعدة البيانات الداخلية لهذا الجهاز. مفيد عند تنفيذ الأتمتة أو تصحيح الأخطاء.

en	Functions
ar-sa	الوظائف

en	Perform functions against this backup
ar-sa	أداء وظائف مقابل هذا النسخ الاحتياطي

en	The directory of the stored device backups
ar-sa	عدد الأيام للاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية القديمة.

en	Backup Time
ar-sa	وقت النسخ الاحتياطي

en	The last Backup time of the device
ar-sa	عدد مرات النسخ الاحتياطي لهذا الجهاز.

en	Last Change
ar-sa	اخر تغير

en	The last Change time of the device
ar-sa	وقت التغيير الأخير للجهاز

en	Changed By
ar-sa	تغيرت

en	The last person to change the configuration of the device
ar-sa	آخر شخص قام بتغيير تكوين الجهاز

en	Filename
ar-sa	اسم الملف

en	The filename of the stored device backups
ar-sa	عدد الأيام للاحتفاظ بالنسخ الاحتياطية القديمة.

en	View Config
ar-sa	عرض التكوين

en	No Router Backups Found
ar-sa	لم يتم العثور على نسخ احتياطي لجهاز التوجيه

en	Router Backup Comparison
ar-sa	النسخ الاحتياطي لجهاز التوجيه

en	Diff Mode

en	Inline

en	Side by Side

en	Compare Output
ar-sa	مقارنة الإخراج

en	There are no Changes
ar-sa	لا توجد تغييرات

en	Error, you must have backups for each device.
ar-sa	خطأ ، يجب أن يكون لديك نسخ احتياطية لكل جهاز.

en	Debug for %s (%s)<br><br>
ar-sa	تصحيح لـ٪ s (٪ s) <br><br>

en	DEBUG: Executing manual backup using '%s' with arguments '%s'
ar-sa	DEBUG: تنفيذ النسخ الاحتياطي اليدوي باستخدام "%s" مع الوسائط "%s"

en	Router Backup started. Check the Date Backup column or the Cacti Log for completion status and timing

en	Click 'Continue' to Delete the following device(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لحذف الجهاز (الأجهزة) التالية.

en	Click 'Continue' to Enable the following device(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتمكين الجهاز (الأجهزة) التالية.

en	Enable Device(s)
ar-sa	تمكين الجهاز (الأجهزة)

en	Click 'Continue' to Disable the following device(s).
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتعطيل الجهاز (الأجهزة) التالية.

en	Disable Device(s)
ar-sa	تعطيل الجهاز (الأجهزة)

en	You must select at least Router Device.
ar-sa	يجب عليك تحديد جهاز التوجيه على الأقل.

en	Router: [edit: %s]
ar-sa	جهاز التوجيه: [تحرير:٪ s]

en	Router: [new]
ar-sa	جهاز التوجيه: [جديد]

en	Router Device Management
ar-sa	إدارة جهاز التوجيه

en	Account
ar-sa	الحساب

en	Actions
ar-sa	أفعال

en	Enabled
ar-sa	مفعل

en	Last Backup
ar-sa	النسخة الاحتياطية الاخيرة

en	The device type of the device
ar-sa	نوع الجهاز

en	Connect Type
ar-sa	نوع الجهاز

en	The connection type for this device
ar-sa	نوع الاتصال لهذا الجهاز

en	Configs
ar-sa	التكوينات

en	The number of configurations for this device
ar-sa	عدد التكوينات لهذا الجهاز

en	The IP address of this device
ar-sa	اسم هذا النوع من الأجهزة.

en	Next Backup
ar-sa	النسخة الاحتياطية الاخيرة

en	Date Backup
ar-sa	النسخة الاحتياطية الاخيرة

en	Next Attempt
ar-sa	المحاولة التالية

en	Last Attempt
ar-sa	آخر محاولة

en	Date Change
ar-sa	اخر تغير

en	Today
ar-sa	اليوم

en	Yesterday
ar-sa	في الامس

en	This Week
ar-sa	هذا الأسبوع

en	This Month
ar-sa	هذا الشهر

en	Within a Year
ar-sa	في غضون عام

en	Long, Long Ago
ar-sa	منذ وقت طويل جدا

en	No
ar-sa	لا

en	Yes
ar-sa	نعم

en	Connect via SSH
ar-sa	تواصل عبر SSH

en	Connect via Telnet
ar-sa	الاتصال عبر Telnet

en	Trace Route
ar-sa	تتبع الطريق

en	Router Debug Info
ar-sa	جهاز التوجيه تصحيح المعلومات

en	Backups (%s)
ar-sa	النسخ الاحتياطية (٪ s)

en	Current
ar-sa	بريدك الإلكتروني الحالي غير مسموح

en	No Router Devices Found
ar-sa	لم يتم العثور على أجهزة التوجيه

en	When you click 'Continue', the following device(s) will be deleted.
ar-sa	عند النقر فوق "متابعة" ، سيتم حذف الجهاز (الأجهزة) التالية.

en	Query [edit: %s]
ar-sa	الاستعلام [عدل:٪ s]

en	Query [new]
ar-sa	استعلام [جديد]

en	View Router Device Types
ar-sa	عرض أنواع جهاز التوجيه

en	Type
ar-sa	النوع

en	User Prompt
ar-sa	اسم المستخدم موجه

en	Pass Prompt
ar-sa	كلمة المرور موجه

en	Version
ar-sa	الإصدار

en	Confirm Prompt
ar-sa	تؤكد

en	Check End In Config
ar-sa	تحقق نهاية في التكوين

en	Edit Device Type
ar-sa	تحرير نوع الجهاز

en	No Router Device Types Found
ar-sa	لم يتم العثور على أنواع جهاز التوجيه

en	Router Configs
ar-sa	التوجيهات Configs

en	DEBUG: Executing '%s' with arguments '%s'
ar-sa	تصحيح: تنفيذ "%s" بالوسيطات "%s"

en	Utilities
ar-sa	المرافق

en	Router Devices
ar-sa	أجهزة التوجيه

en	(edit)
ar-sa	(تعديل)

en	(actions)
ar-sa	أفعال

en	View Debug
ar-sa	عرض Debug

en	Router Accounts
ar-sa	حسابات التوجيه

en	Router Compare
ar-sa	راوتر قارن

en	RouterConfigs
ar-sa	التوجيهات Configs

en	Routers
ar-sa	التوجيهات Configs