en	Internal Name
pt-br	Nome interno

en	%d Minutes
pt-br	%d Minutos

en	- No template available -
pt-br	- não disponível -

en	Data Source Presets
pt-br	Predefinições de itens de dados

en	Optional Sub-heading
pt-br	[Opcional] Versão

en	Optional Data Source Pre-Filters
pt-br	Pré-filtro adicional

en	Site Filter
pt-br	Filtros de Relatório

en	Use this Sites matching Data Sources only.<br>Select 'None' (default) to deactivate this filter setting.
pt-br	Use apenas os itens de dados que pertencem aos hosts desse modelo de host.<br>Selecione 'Nenhum' (padrão) para desativar esta configuração de filtro.

en	Device Template Filter
pt-br	Excluir variáveis de modelo

en	Use this Device Templates Data Sources only.<br>Select 'None' (default) to deactivate this filter setting.
pt-br	Use apenas os itens de dados que pertencem aos hosts desse modelo de host.<br>Selecione 'Nenhum' (padrão) para desativar esta configuração de filtro.

en	Data Source Name Filter
pt-br	Alias da fonte de dados

en	Use Data Sources whose names match this filter.<br> Use SQL wildcards like % and/or _. No regular Expressions!
pt-br	Permite filtragem adicional nas descrições dos itens de dados.<br> Use curingas SQL como % and/ou _. Sem expressões regulares!

en	Add to Report
pt-br	Mostrar relatório

en	Copy Settings to All
pt-br	Copiar configurações para todos

en	Report title
pt-br	Título do relatório

en	The file is to big.
pt-br	O arquivo é muito grande.

en	Schedule Frequency
pt-br	Frequência

en	No reports
pt-br	Relatórios

en	Included in Report
pt-br	Gerar Relatório

en	Data Source [edit: %s]
pt-br	Item de dados [editar: %s]

en	Click 'Continue' to Remove the following Data Sources from the Report.
pt-br	Clique em 'Continuar' para remover os seguintes itens de dados.

en	List of selected Data Sources below.
pt-br	Lista de itens de dados selecionados:

en	Data Source: %s
pt-br	Origem dos dados

en	Click 'Continue' to Add the following Data Sources to the Report.
pt-br	Clique em 'Continuar' para executar o seguinte relatório:

en	Click 'Continue' to Copy the Settings to the other Data Sources.
pt-br	Clique em 'Continuar' para copiar as configurações para os outros itens de dados

en	Selected Data Source as Reference:
pt-br	Item de dados selecionado como referência:

en	ReportIt - Report Viewing
pt-br	Ver Relatórios

en	ReportIt - Create Reports
pt-br	Criar relatórios

en	ReportIt - Manage Reports
pt-br	Configurações gerais do ReportIt

en	Enable/Disable the use of time zones for Data Item's configuration and report calculation. In the former case server time has to be set up to GMT/UTC!
pt-br	Habilite/desabilite o uso de fusos horários para configuração de itens de dados e cálculo de relatório. No primeiro caso, o horário do servidor deve ser configurado para GMT / UTC!

en	Enable/Disable to display server's timezone on the headlines.
pt-br	Ativar/desativar para exibir o fuso horário do servidor nas manchetes.

en	Allow Scheduling by Operators
pt-br	Permitir agendamento por operadores

en	Enable/Disable Operator's ability to Schedule Reports. When Disabled, only Administrators may change scheduling.
pt-br	Ativar/desativar a capacidade do operador de agendar relatórios. Quando desabilitado, somente os administradores podem alterar o agendamento.

en	Enable/Disable the use of correct SI-Prefixes for binary multiples under the terms of IEEE 1541 and IEC 60027-2.
pt-br	Habilitar/desabilitar o uso de prefixos SI corretos para múltiplos binários sob os termos de IEEE 1541 e IEC 60027-2.

en	Report View Settings
pt-br	Configurações gerais do ReportIt

en	Report Export Settings
pt-br	Configurações de exportação do ReportIt

en	No templates
pt-br	Modelos

en	Template [ %s - %s ]
pt-br	Modelo: %s

en	Template [new]
pt-br	Modelo

en	<template_title>
pt-br	Título do Template

en	Variable: %s
pt-br	Variável : %s

en	Click 'Continue' to Delete the following Metrics. Notice: If there are no other Metrics left after this process, the Report Template will be locked automatically.
pt-br	Clique em 'Continuar' para excluir as seguintes medidas. Aviso: Se não houver outras medidas após este processo, o modelo de relatório será bloqueado automaticamente.

en	Metric: %s
pt-br	Mensurando: %s

en	Delete Template Metrics
pt-br	Excluir medidas de modelo

en	Variable Configuration [ edit: %s ]
pt-br	Configuração de variáveis [editar: %s]

en	Metric Configuration [ edit: %s - %s ]
pt-br	Configuração de mensuração [editar: %s]

en	Metric Configuration [new]
pt-br	Configuração de medição [novo]

en	Metrics [ Template: %s - %s ]
pt-br	Modelo: %s

en	No Metrics Found
pt-br	Não foram encontrados relatórios

en	Show Top 10 Graphs
pt-br	Mostrar gráficos TOP10

en	Metric: %s (%s)
pt-br	Mensurando: %s

en	Results [%s]
pt-br	Resultados [%s]