en	Delete
ja	削除

en	Duplicate
ja	複製

en	Lock
ja	ロック

en	Unlock
ja	ロック解除

en	Export
ja	エクスポート

en	Name
ja	名前

en	Internal Name
ja	内部名

en	Maximum
ja	最大

en	Minimum
ja	最小

en	Default
ja	デフォルト

en	Stepping
ja	ステッピング

en	Input Type
ja	入力タイプ

en	Options
ja	オプション

en	ID

en	Abbreviation
ja	略語

en	Group
ja	グループ

en	Unit
ja	単位

en	Consolidation Function
ja	統合機能

en	Visible
ja	表示

en	Separate
ja	セパレート

en	Calculation Formula
ja	計算式

en	Generic ID
ja	ジェネリックID

en	Elements
ja	要素

en	Measurands
ja	測定量

en	Associated Data Templates
ja	データテンプレート

en	General
ja	一般

en	Data Templates
ja	データテンプレート

en	Groups
ja	グループ

en	Variables
ja	変数

en	Today
ja	今日

en	Last 1 Day
ja	最後の1日

en	Last 2 Days
ja	過去2日間

en	Last 3 Days
ja	過去3日間

en	Last 4 Days
ja	過去4日間

en	Last 5 Days
ja	過去5日間

en	Last 6 Days
ja	過去6日間

en	Last 7 Days
ja	過去7日間

en	Last Week (Sun - Sat)
ja	先週（日 - 土）

en	Last Week (Mon - Sun)
ja	先週（月〜日）

en	Last 14 Days
ja	過去14日間

en	Last 21 Days
ja	過去21日間

en	Last 28 Days
ja	過去28日間

en	Current Month
ja	今月

en	Last Month
ja	先月

en	Last 2 Months
ja	過去2ヶ月

en	Last 3 Months
ja	3ヶ月

en	Last 4 Months
ja	過去4ヶ月

en	Last 5 Months
ja	過去5ヶ月

en	Last 6 Months
ja	過去6か月

en	Current Year
ja	今年

en	Last Year
ja	去年

en	Last 2 Years
ja	過去2年間

en	daily
ja	毎日

en	weekly
ja	毎週

en	monthly
ja	毎月

en	yearly
ja	毎年

en	Dropdown
ja	ドロップダウン

en	Input field
ja	入力フィールド

en	None
ja	なし

en	Binary
ja	バイナリ

en	Floating point
ja	浮動小数点

en	Integer
ja	整数

en	Integer (unsigned)
ja	整数（符号なし）

en	Hexadecimal (lower-case)
ja	16進数（小文字）

en	Hexadecimal (upper-case)
ja	16進数（大文字）

en	Octal
ja	オクタル

en	Scientific Notation
ja	科学表記

en	Unchanged
ja	変更しない

en	off
ja	オフ

en	Binary SI-Prefixes (Base 1024)
ja	バイナリSIプレフィックス（基本1024）

en	Decimal SI-Prefixes (Base 1000)
ja	10進数のSIプレフィックス（基本1000）

en	f_avg - Arithmetic Average
ja	f_avg-算術平均

en	Returns the average value of all measured values per DS
ja	平均値を返します。 （値の合計/値の数）

en	none
ja	なし

en	f_max - Maximum Value
ja	f_max-最大値

en	Returns the highest measured value per DS
ja	最初の測定値を返します

en	f_min - Minimum Value
ja	f_min-最小値

en	Returns the lowest measured value per DS
ja	最後の測定値を返します

en	f_sum - Sum
ja	f_sum-合計

en	Returns the sum of all measured values per DS
ja	最後の測定値を返します

en	f_num - Number of Values (Not NaN)
ja	f_num-値の数（NaNではない）

en	Returns the number of valid measured values per DS
ja	値の数を返します

en	f_grd - Gradient
ja	f_grd-グラデーション

en	Returns the gradient of a straight line by using linear regression per DS
ja	線形回帰を使用して直線の勾配を返します

en	f_last - Last Value
ja	f_last-最後の値

en	Returns the last valid measured value per DS
ja	最後の測定値を返します

en	f_1st - First Value
ja	f_1st-最初の値

en	Returns the first valid measured value per DS
ja	最初の測定値を返します

en	f_nan - Number of NaNs
ja	f_nan-NaNの数

en	Returns the number of NaNs stored per DS
ja	値の数を返します

en	f_median - Median
ja	f_median-中央値

en	Returns that value that separates the higher half from the lower half per DS
ja	DSごとに上半分と下半分を区切る値を返します

en	f_range - Range
ja	f_range-範囲

en	Returns the difference between the largest and the smallest value per DS
ja	DSごとの最大値と最小値の差を返します

en	f_iqr - Interquartile Range
ja	f_iqr-四分位範囲

en	Returns the distance of the middle50% around the median per DS
ja	DSごとの中央値の周りの中央値50％の距離を返します

en	f_sd - Standard Deviation
ja	f_sd-標準偏差

en	Returns the square root per data source variance
ja	最後の測定値を返します

en	f_var - Variance
ja	f_var-分散

en	Returns the variance per DS
ja	float型を整数として返します

en	f_xth - Xth Percentile
ja	f_xth-Xパーセンタイル

en	Returns the xth percentitle.
ja	最後の測定値を返します

en	$var: threshold in percent. Range: [0&lt; $var &le;100]
ja	$ var：パーセント単位のしきい値。範囲：[0＆lt; $var≤100]

en	f_dot - Duration Over Threshold
ja	f_dot-しきい値を超える期間

en	Returns the duration over a defined threshold in percent.
ja	定義されたしきい値を超える期間をパーセントで返します。

en	$var: threshold (absolute)
ja	$ var：しきい値（絶対）

en	f_sot - Sum Over Threshold
ja	f_sot-合計がしきい値を超えています

en	Returns the sum of values over a defined threshold.
ja	値の数を返します

en	f_floor - Round Fractions Down
ja	f_floor-端数を切り捨てる

en	Returns the next lowest integer value by rounding down value if necessary.
ja	必要に応じて値を切り捨てて、次に小さい整数値を返します。

en	$var: float
ja	$ var：float

en	f_ceil - Round Fractions Up
ja	f_ceil-端数を切り上げる

en	Returns the next highest integer value by rounding up value if necessary.
ja	必要に応じて値を切り上げて、次に大きい整数値を返します。

en	f_round - Round A Float
ja	f_round-ラウンドAフロート

en	Returns the rounded integer value of any given float.
ja	与えられたパラメータリストの最小値を返します

en	$var: float or string value
ja	$ var：浮動小数点数または文字列値

en	f_high - Find Highest Value
ja	f_high-最高値を見つける

en	Returns the highest value of a given list of parameters
ja	与えられたパラメータリストの最大値を返します

en	$var1, $var2, $var3 ...: values to be compared
ja	$ var1、$ var2、$ var3 ...：比較する値

en	f_high - Find Lowest Value
ja	f_high-最小値を見つける

en	Returns the lowest value of a given list of parameters
ja	与えられたパラメータリストの最小値を返します

en	f_if - Conditional Operation - IF-THEN-ELSE Logic
ja	f_if-条件付き操作-IF-THEN-ELSEロジック

en	Returns B if A is true or C if A is false
ja	Aが真の場合はBを返し、Aが偽の場合はCを返します

en	f_isNaN - Find whether a value is not a number
ja	f_isNaN-値が数値でないかどうかを調べます

en	Returns 1 (or B) if A === NaN or 0 (or C) if not. Parameters B and C are optional.
ja	A === NaNの場合は1（またはB）を返し、そうでない場合は0（またはC）を返します。パラメータBおよびCはオプションです。

en	f_cmp - Complex Comparison
ja	f_cmp-複雑な比較

en	f_int - Alias of f_floor
ja	f_int-f_floorのエイリアス

en	f_rnd - Alias of f_round
ja	f_rnd-f_roundのエイリアス

en	f_eq - Alias of f_cmp - IS EQUAL
ja	f_eq-f_cmpのエイリアス-同等です

en	Returns 1 (or C) if A == B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
ja	A == Bの場合は1（またはC）を返し、そうでない場合は0（またはD）を返します。パラメータCおよびDはオプションです。

en	f_uq - Alias of f_cmp - IS UNEQUAL
ja	f_uq-f_cmpのエイリアス-不等

en	Returns 1 (or C) if A != B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
ja	A！= Bの場合は1（またはC）を返し、そうでない場合は0（またはD）を返します。パラメータCおよびDはオプションです。

en	f_gt - Alias of f_cmp - IS GREATER THAN
ja	f_gt-f_cmpのエイリアス-より大きい

en	Returns 1 (or C) if A > B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
ja	A> Bの場合は1（またはC）を返し、そうでない場合は0（またはD）を返します。パラメータCおよびDはオプションです。

en	f_lt - Alias of f_cmp - IS LOWER THAN
ja	f_lt-f_cmpのエイリアス-より低い

en	Returns 1 (or C) if A < B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
ja	A <Bの場合は1（またはC）を返し、そうでない場合は0（またはD）を返します。パラメータCおよびDはオプションです。

en	f_ge - Alias of f_cmp - IS GREATER OR EQUAL
ja	f_ge-f_cmpのエイリアス-より大きいまたは等しい

en	Returns 1 (or C) if A >= B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
ja	A> = Bの場合は1（またはC）を返し、そうでない場合は0（またはD）を返します。パラメータCおよびDはオプションです。

en	f_le - Alias of f_cmp - IS LOWER OR EQUAL
ja	f_le-f_cmpのエイリアス-低いか等しい

en	Returns 1 (or C) if A <= B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
ja	A <= Bの場合は1（またはC）を返し、そうでない場合は0（またはD）を返します。パラメータCおよびDはオプションです。

en	Addition
ja	添加

en	Mathematical Operation to return the sum of two or more summands
ja	2つ以上の被加数の合計を返す数学演算

en	Subtraction
ja	引き算

en	Mathematical Operation to return the difference of minuend and subtrahend
ja	被減数と減数の差を返す数学演算

en	Multiplication
ja	乗算

en	Mathematical Operation to return the product of multiplier and multiplicant
ja	乗数と乗数の積を返す数学演算

en	Division
ja	分割

en	Mathematical Operation to return the fraction of divident and divisor
ja	除数と除数の分数を返す数学演算

en	Modulus
ja	係数

en	Mathematical Operation to return the remainder of a division of two integers
ja	2つの整数の除算の余りを返す数学演算

en	Exponentiation - PHP5.6 or above required
ja	べき乗-PHP5.6以上が必要

en	Mathematical Operation to return the repeated multiplication (or division) of a base by its exponent.
ja	基数の指数による繰り返しの乗算（または除算）を返す数学演算。

en	Decimal Mark
ja	CSVの10進数区切り文字

en	Decimal Mark used to separate the integer part from the fractional part
ja	整数部の終わりと小数部の始まりを示す記号。

en	Round Bracket
ja	丸括弧

en	Used to override normal precedence or to mark the first level of nesting
ja	通常の優先順位を上書きするため、またはネストの最初のレベルをマークするために使用されます

en	Square Bracket
ja	角括弧

en	Used to override normal precedence or to mark the second level of nesting
ja	通常の優先順位を上書きするため、またはネストの2番目のレベルをマークするために使用されます

en	Punctuation mark
ja	句読点

en	Used to separate arguments forwarded to a function
ja	関数に転送される引数を区切るために使用されます

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
ja	収集できるデータの最小値。

en	WARNING! This variable can be set to zero or unlimited
ja	警告！この変数はゼロまたは無制限に設定できます

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
ja	収集できるデータの最大値。

en	Contains the number of seconds between two measured values.
ja	2つの測定値間の秒数が入ります。

en	Functions w/o parameters
ja	パラメータを持つ関数

en	Functions with parameters
ja	パラメータを持つ関数

en	Aliases
ja	仮名（エイリアス）

en	Operators
ja	オペレータ

en	Numbers
ja	数

en	Others
ja	その他

en	Data Query Variables
ja	データクエリ変数

en	Interim Results
ja	中間結果

en	Unlimited
ja	無制限

en	500 Data Items
ja	データ項目

en	1,000 Data Items
ja	データ項目

en	2,000 Data Items
ja	データ項目

en	5,000 Data Source Items
ja	データソース

en	7,500 Data Source Items
ja	データソース

en	10,000 Data Source Items
ja	データソース

en	15,000 Data Source Items
ja	データソース

en	25,000 Data Source Items
ja	データソース

en	1 Minute
ja	1分

en	%d Minutes
ja	%d 分

en	The unique name given to this Report Template.
ja	このレポートテンプレートに付けられた一意の名前。

en	Description
ja	説明

en	A longer description of this Report Template.
ja	このレポートテンプレートに付けられた一意の名前。

en	Version
ja	バージョン

en	A version number for this template
ja	利用可能なレポートテンプレート

en	Author
ja	投稿者

en	The author of this template
ja	このテンプレートの作成者

en	Publish
ja	公開

en	Should this report template be published for users to access? For testing purposes of new templates or modifications you should uncheck this box.
ja	このレポートテンプレートは、ユーザーがアクセスできるように公開する必要がありますか？新しいテンプレートや変更をテストする場合は、このチェックボックスをオフにする必要があります。

en	Locked
ja	ロック中

en	The status "locked" avoids any kind of modification to your report template as well as assigned measurands and variable definitions
ja	ステータスが「ロック済み」の場合、レポートテンプレート、および割り当てられた測定値と変数定義に対するいかなる種類の変更も回避されます。

en	Additional Pre-filter
ja	追加のプレフィルター

en	Optional: The syntax to filter the available list of data items by their description. Use SQL wildcards like % and/or _. No regular Expressions!
ja	オプション：使用可能なデータ項目のリストをフィルタリングするための構文<br>その説明によって。 ％や_などのSQLワイルドカードを使用します。正規表現はありません。

en	Export Path
ja	エクスポートパス

en	Optional: The path to an folder for saving the exports. If it does not exist ReportIt automatically tries to create it during the first scheduled calculation, else it will try to create a new subfolder within the main export folder using the template id.
ja	オプション：エクスポートを保存するためのフォルダーへのパス。存在しない場合、ReportITは最初のスケジュールされた計算中に自動的に作成しようとします。それ以外の場合は、テンプレートIDを使用してメインエクスポートフォルダ内に新しいサブフォルダを作成しようとします。

en	Data Template
ja	データテンプレート

en	The name of the data template this Report Template depends on.
ja	このレポートテンプレートが依存するデータテンプレートの名前。

en	Report Template
ja	レポートテンプレート

en	Choose one of your Report Templates to export to XML.
ja	XMLにエクスポートするレポートテンプレートの1つを選択します。

en	[Optional] Description
ja	データの説明

en	Describe the characteristics of your report template
ja	レポートテンプレートの特徴を説明してください

en	[Optional] Author
ja	[オプション]作成者

en	Add your name or nick here.
ja	ここにあなたの名前またはニックネームを追加してください。

en	[Optional] Version
ja	[オプション]バージョン

en	[Optional] Contact
ja	[オプション]連絡先

en	Items
ja	アイテム

en	Data Items [add to report: <a style="color:yellow" href="reports.php?action=report_edit&id=%d">%s</a>]
ja	データオブジェクト[レポートに追加： <a style="color:yellow" href="reports.php?action=report_edit&id=%d">％s</a> ]

en	Data Item Name
ja	データ項目

en	No data items
ja	データ項目なし

en	Search
ja	検索

en	Reports
ja	レポート

en	Go

en	Clear
ja	クリア

en	Bar (vertical)
ja	バー（縦）

en	Bar (horizontal)
ja	バー（横）

en	Line
ja	ライン

en	Area
ja	エリア

en	Pie chart 3D
ja	円グラフ3D

en	Spider
ja	スパイダー

en	f_mode - Mode
ja	f_mode-モード

en	Returns the value that appears most often per DS
ja	与えられたパラメータリストの最小値を返します

en	Left (Opening) parenthesis
ja	左（開始）括弧

en	Right (Closing) parenthesis
ja	右（閉じ）括弧

en	Left (Opening) Square Bracket
ja	左（開口部）角括弧

en	Right (Closing) Square Bracket
ja	右（閉）角括弧

en	Contains the maximum bandwidth if 'ifspeed' is available.
ja	'ifspeed'が利用可能な場合、最大帯域幅が含まれています。

en	Contains the maximum value that has been defined for the specific data source item under \"Data Sources\".
ja	「データソース」の下の特定のデータソース項目に対して定義されている最大値を含みます。

en	Contains the number of NAN's during the reporting period.
ja	レポート期間中のNANの数が含まれています。

en	Parentheses
ja	カッコ

en	Run
ja	実行

en	CRASHED
ja	クラッシュ

en	FAILED
ja	失敗

en	Idle
ja	待機

en	Running
ja	実行中

en	Monday
ja	月曜日

en	Tuesday
ja	火曜日

en	Wednesday
ja	水曜日

en	Thursday
ja	木曜日

en	Friday
ja	金曜日

en	Saturday
ja	土曜日

en	Sunday
ja	日曜日

en	Data Item Presets
ja	データ項目のプリセット

en	Email
ja	メールアドレス

en	Administration
ja	行政

en	Text CSV (.csv)
ja	テキストCSV（.csv）

en	MS Excel 2003 XML (.xml)
ja	MS Excel 2003 XML（.xml）

en	Raw XML (.xml)
ja	生のXML（.xml）

en	Subject
ja	件名

en	Enter the subject of your email.<br> Following variables will be supported (without quotes): '|title|' and '|period|'
ja	あなたのEメールの件名を入力してください。 <br>以下の変数がサポートされます（引用符なしで）。そして '| period |'

en	Scheduled report - |title| - |period|
ja	予定報告 - |タイトル| - |ピリオド|

en	Body (optional)
ja	本体（オプション）

en	Enter a message which will be displayed in the body of your email
ja	メールの本文に表示されるメッセージを入力してください

en	This is a scheduled report generated from Cacti.
ja	これはCactiから生成された定時レポートです。

en	Attachment
ja	添付ファイル

en	Only to receive an email as a notification that a new report is available choose 'None'.<br> Otherwise select the format the report should be attached as.
ja	新しいレポートが利用可能であるという通知として電子メールを受信するには、[なし]を選択します。 <br>それ以外の場合は、レポートを添付する形式を選択します。

en	Email Recipients
ja	メール受信者

en	New Email Recipients
ja	新しいEメール受信者

en	To add a new recipient enter a valid email address (required) and a name (optional).<br> For a faster setup use a list of adresses/names where the names/addresses are separated with one of the following delemiters: ';' or ','
ja	新しい受信者を追加するには、有効な電子メールアドレス（必須）と名前（オプション）を入力してください。 <br>より速い設定のために、名前/アドレスが以下のデリミタのうちの1つで区切られているアドレス/名前のリストを使用してください。または「、」

en	Scheduled Reporting
ja	定期レポート

en	Enable
ja	有効

en	Enable/disable scheduled reporting. Sliding time frame should be enabled.
ja	定期レポートを有効/無効にします。スライディングタイムフレームを有効にする必要があります。

en	Frequency
ja	回数

en	Select the frequency for processing this report. Be sure that there's a cronjob (or scheduled task) running for the choice you made. This won't be done automatically by ReportIT.
ja	このレポートを処理する頻度を選択します。あなたが行った選択に対してcronjob（またはスケジュールされたタスク）が実行されていることを確認してください。これはReportITによって自動的には行われません。

en	Auto Generated Data Items
ja	自動生成データ項目

en	Enable/disable automatic creation of all data items based on given filters.This will be called before report execution. Obsolete RRDs will be deleted and all RRDs matching the filter settings will be added.
ja	特定のフィルタに基づくすべてのデータ項目の自動作成を有効または無効にします。これはレポート実行の前に呼び出されます。使用されなくなったRRDが削除され、フィルタ設定と一致するすべてのRRDが追加されます。

en	Auto Generated Archive
ja	自動生成アーカイブ

en	Define the maximum number of instances which should be archived before the first one will be overwritten. Choose "off" if you want to deactivate that RoundRobbin principle (default, but not recommend). If you define a lower value of instances than the current archive contains then it will get shrunk automatically within the next run.
ja	最初のインスタンスが上書きされる前にアーカイブする必要があるインスタンスの最大数を定義します。 RoundRobbinの原則を無効にしたい場合は、 "off"を選択します（デフォルト、ただし推奨はしません）。現在のアーカイブに含まれているものよりも低い値のインスタンスを定義すると、次回の実行で自動的に縮小されます。

en	Auto Generated Email
ja	自動生成メール

en	If enabled tab 'Email' will be activated and all recipients defined under that section will receive automatically an email containing this scheduled report.
ja	有効になっている場合、[Eメール]タブが有効になり、そのセクションで定義されているすべての受信者に、このスケジュールされたレポートを含むEメールが自動的に送信されます。

en	Auto Generated Export
ja	自動生成エクスポート

en	If enabled the report will be automatically exported to a separate subfolder. This will be placed within the export folder defined in the report template.
ja	有効にすると、レポートは自動的に別のサブフォルダにエクスポートされます。これは、レポートテンプレートで定義されているエクスポートフォルダ内に配置されます。

en	Export Limitation
ja	輸出規制

en	Define the maximum number of instances which should be archived before the first one will be overwritten. Choose 'off' if you want to deactivate that RoundRobbin principle (default, but not recommend). If you define a lower value of instances than the current export folder contains then it will get shrunk automatically within the next run.
ja	最初のインスタンスが上書きされる前にアーカイブする必要があるインスタンスの最大数を定義します。 RoundRobbinの原則を無効にしたい場合は 'off'を選択してください（デフォルト、ただし推奨しません）。現在のエクスポートフォルダに含まれるインスタンスよりも小さい値のインスタンスを定義すると、次回の実行で自動的に縮小されます。

en	Raw Data Export
ja	生データのエクスポート

en	If enabled auto generated exports will contain raw data only. The formatting of measurands will be ignored.
ja	有効にした場合、自動生成されたエクスポートは生データのみを含みます。測定量のフォーマットは無視されます。

en	Change Report Owner
ja	レポート所有者の変更

en	Change the owner of this report. Only users with a minimum of reporting rights ('View' or higher) can be selected.
ja	このレポートの所有者を変更してください。最低限の報告権限（「表示」以上）を持つユーザーのみ選択できます。

en	Enable Use of Graph Permissions
ja	グラフ権限の使用を有効にする

en	If enabled (default) the list of available data items will be filtered automatically by owner's graph permission: 'by device'.
ja	有効（デフォルト）の場合、利用可能なデータ項目のリストは所有者のグラフの許可によって自動的にフィルタリングされます： 'by device'。

en	Subhead (optional)
ja	サブヘッド（オプション）

en	Define an additional subhead that should be on display under the interface description.<br> Following variables will be supported (without quotes): '|t1|' '|t2|' '|tmz|' '|d1|' '|d2|'
ja	インターフェース記述の下に表示される追加のサブヘッドを定義してください。 <br>以下の変数がサポートされます（引用符なしで）。 '| t2 |' '| tmz |' '| d1 |' '| d2 |'

en	Time Zone
ja	タイムゾーン

en	Select the time zone your following shifttime informations will be based on.
ja	以下のシフトタイム情報が基づくタイムゾーンを選択してください。

en	Host Template Filter (optional)
ja	ホストテンプレートフィルタ（オプション）

en	Use those data items only, which belong to hosts of this host template.<br>Select 'None' (default) to deactivate this filter setting.
ja	このホストテンプレートのホストに属するデータ項目のみを使用してください。 <br>このフィルタ設定を無効にするには、[なし]（デフォルト）を選択します。

en	Data Items Filter (optional)
ja	データアイテムフィルタ（オプション）

en	Allows additional filtering on the data items descriptions.<br> Use SQL wildcards like % and/or _. No regular Expressions!
ja	データ項目の説明に対する追加のフィルタリングを許可します。 <br> ％や_などのSQLワイルドカードを使用します。正規表現はありません。

en	Working Time
ja	労働時間

en	From
ja	から

en	The startpoint of duration you want to analyse
ja	分析したい期間の開始点

en	To
ja	まで

en	The end of analysing time.
ja	時間の分析の終わり

en	Working Days
ja	営業日

en	Define the band of days where shift STARTS!
ja	シフトが始まる日のバンドを定義しましょう！

en	Example: For a nightshift from Mo(22:30) till Sat(06:30) define Monday to Friday
ja	例：月曜日から金曜日までの月曜から金曜の午前（22:30）から土曜（06:30）までの夜勤

en	The name given to this report
ja	このレポートに付けられた名前

en	Template
ja	テンプレート

en	The template your configuration depends on
ja	設定が依存するテンプレート

en	Owner
ja	所有者

en	Change the owner of this report. Only users with the permission "view" or above can be chosen.
ja	このレポートの所有者を変更してください。最低限の報告権限（「表示」以上）を持つユーザーのみ選択できます。

en	Public
ja	公開

en	If enabled everyone can see your report under tab 'reports'
ja	有効にすると、誰もがあなたのレポートを 'レポート'タブの下に見ることができます

en	Reporting Period
ja	報告期間

en	Sliding Time Frame
ja	スライディングタイムフレーム

en	If checked the reporting period will be configured automatically in relation to the point of time the calculation starts.
ja	チェックした場合、レポート期間は計算が始まる時点に関連して自動的に設定されます。

en	Time Frames
ja	タイムフレーム

en	The time frame you want to analyse in relation to the point of time the calculation starts.<br>This means calendar days, calendar months and calendar years.
ja	計算の開始時点に関連して分析したい時間枠。 <br>これは暦日、暦月、暦年を意味します。

en	Up To The Day of Calculation
ja	計算日まで

en	Extend the sliding time frame up to the day the calculation runs.
ja	スライド式の時間枠を計算が実行される日まで延長します。

en	Fixed Time Frame - Start Date (From)
ja	固定期間 - 開始日（開始日）

en	To define the start date use the following format: yyyy-mm-dd
ja	開始日を定義するには、次の形式を使用します。yyyy-mm-dd

en	Fixed Time Frame - End Date (To)
ja	固定期間 - 終了日（終了）

en	To define the end date use the following format: yyyy-mm-dd
ja	終了日を定義するには、次の形式を使用します。yyyy-mm-dd

en	Copy settings to all
ja	設定をすべてにコピー

en	Add
ja	追加

en	Bar chart: vertical
ja	棒グラフ：垂直

en	Bar chart: horizontal
ja	棒グラフ：水平

en	Line chart
ja	折れ線グラフ

en	Area chart
ja	面チャート

en	Pie chart: 3D
ja	円グラフ：3D

en	%s Hi
ja	％市

en	%s Lo
ja	％s Lo

en	Any
ja	任意

en	Sum
ja	合計

en	Average
ja	平均

en	Report title
ja	報告書のタイトル

en	Start
ja	開始

en	End
ja	終了

en	Last Run
ja	前回の実行

en	Enable [%s]
ja	有効

en	Activate data source item '%s' for the calculation process.
ja	計算プロセスのデータソースアイテム '%s'を有効化します。

en	Data Source Alias
ja	データソース

en	Optional: You can define an alias which should be displayed instead of the internal data source name '%s' in the reports.
ja	オプション：レポートで内部データソース名「%s」の代わりに表示するエイリアスを定義できます。

en	Separate Group Title [overall]
ja	個別のグループタイトル[全体]

en	Optional: You can define an group name which should be displayed as the title for all separate measurands within the reports.
ja	オプション：レポート内のすべての個別の測定値のタイトルとして表示されるグループ名を定義できます。

en	Mailer Error: No <b>TO</b> address set!!<br>If using the <i>Test Mail</i> link, please set the <b>Alert e-mail</b> setting.
ja	メーラーエラー： <b>TO</b>アドレスが設定されていません!!<br><i>テストメール</i>リンクを使用する場合は、<b>アラート電子メール</b>設定を設定してください。

en	Unknown Owner
ja	不明なオーナー

en	The file is to big.
ja	ファイルの容量が越えています。

en	Incomplete file transfer.
ja	不完全なファイル転送

en	No file uploaded.
ja	ファイルがアップロードされていません。

en	Temporary folder missing.
ja	一時フォルダがありません。

en	Failed to write file to disk
ja	ディスクへのファイルの書き込みに失敗しました

en	File upload stopped by extension
ja	ファイルをアップロードする

en	Invalid file extension.
ja	ファイル拡張子が無効です。

en	Unable to parse template file.
ja	テンプレートファイルを解析できません。

en	Checksum error with Template %s in XML file
ja	XMLファイルのテンプレート%sのチェックサムエラー

en	Measurands [Template: <a class='linkEditMain' href='templates.php?action=template_edit&id=
ja	Measurands [テンプレート：<a class = 'linkEditMain' href = 'templates.php？action = template_edit＆id =

en	No Measurands Found
ja	測定量

en	Duplicate abbreviation
ja	重複する略語

en	Interim results are used by other measurands.
ja	中間結果は他の測定者によって使用されます。

en	Measurand Configuration [edit: %s]
ja	変数設定[編集：％s]

en	Measurand Configuration [new]
ja	変数の設定[new]

en	The explanation given to this measurand. This will be shown as legend within exports as well as a tooltip within the presentation of a report itself.
ja	この測定対象に与えられた説明。これは、エクスポート内の凡例として、およびレポート自体のプレゼンテーション内のツールチップとして表示されます。

en	Define a unique abbreviation for this measurand with max. 8 letters/numbers.
ja	この測定値の一意の略語をmaxで定義します。 8文字/数字。

en	The unit given to this measurand. e.g. 'Bits/s'
ja	このレポートに付けられた名前

en	Consolidation function
ja	統合機能

en	The name of the consolidation function to define which CDPs should be read out.
ja	どのCDPを読み取るかを定義する統合機能の名前。

en	Choose 'enable' if this measurand should be become part of the final report output. Leave it unflagged if this measurands will only be used as an auxiliary calculation.
ja	この測定値を最終レポート出力の一部にする必要がある場合は、「有効」を選択します。この測定値が補助計算としてのみ使用される場合は、フラグを付けないでください。

en	Choose 'enable' if this measurand will only have one result in total instead of one for every Data Source Item. It's result<br>will be shown separately. Use this option in combination with "Visible" = "off" if you are looking for a measurand keeping an interim result only that should be reused within the calculation of other measurands without being visible for end users.
ja	この測定値の結果がデータソースアイテムごとに1つではなく、合計で1つしかない場合は、「有効」を選択します。結果です<br>個別に表示されます。エンドユーザーに表示されずに他の測定値の計算内で再利用する必要がある中間結果のみを保持する測定値を探している場合は、このオプションを「表示」=「オフ」と組み合わせて使用します。

en	Formatting
ja	書式設定

en	Type
ja	タイプ

en	Defines as what type the data should be treated as.
ja	データをどのタイプとして扱うかを定義します。

en	Precision
ja	精度

en	Defines how many decimal digits should be displayed for floating-point numbers.
ja	浮動小数点数に表示する10進数の数を定義します。

en	Prefixes
ja	プレフィックス

en	Choose the type of prefix being used to format the result. With the use of decimal prefixes '1024' will be formatted to '1.024k' while the binary prefixes option returns '1ki'. Select 'off' to display the raw data, here '1024'.
ja	結果のフォーマットに使用するプレフィックスビーのタイプを選択します。 10進プレフィックス「1024」を使用すると、「1.024k」にフォーマットされ、2進プレフィックスオプションは「1ki」を返します。 「オフ」を選択して生データを表示します。ここでは「1024」です。

en	Formula
ja	数式

en	The mathematical definition of this measurand. Allowed are all combinations of operators and operands listed below following the rules of mathematics. Use round and square brackets to signify complex terms and the order of operations.
ja	この測定量の数学的定義。数学の規則に従って、以下にリストされている演算子とオペランドのすべての組み合わせが許可されます。丸括弧と角括弧を使用して、複雑な用語と操作の順序を示します。

en	Operators & Operands
ja	オペレータ

en	Click on one of the listed operators or operand to append them to your calucalion formula. The tooltip will show you additional information like description, return value, arguments and usage.
ja	リストされている演算子またはオペランドの1つをクリックして、それらを計算式に追加します。ツールチップには、説明、戻り値、引数、使用法などの追加情報が表示されます。

en	Click 'Continue' to Delete the following Measurands. Notice: If there are no other Measurands left after this process, the Report Template will be locked automatically.
ja	[続行]をクリックして、次の測定値を削除します。注意：このプロセスの後に他の測定値が残っていない場合、レポートテンプレートは自動的にロックされます。

en	List of selected measurands:
ja	選択されたレポートのリスト

en	Measurand: %s
ja	測定量

en	You must select at least one measurand.
ja	少なくとも1つのレポートを選択する必要があります。

en	Cancel
ja	取り消し

en	Continue
ja	続ける

en	Delete Template Measurands
ja	レポートテンプレートを削除する

en	New Report
ja	管理者に報告

en	There are no unlocked and enabled report templates available (%s locked or disabled).
ja	利用可能なレポートテンプレートはありません。

en	Create a new report
ja	新しいレポートを作成する

en	Choose a template this report should depend on.
ja	このレポートが依存する必要があるテンプレートを選択してください。

en	Report Filters
ja	レポートのフィルター

en	Id
ja	ID

en	Period %s from - to
ja	- からまでの期間％s

en	State
ja	都道府県

en	Last run %s
ja	ラストラン

en	Runtime [s]
ja	ランタイム

en	Scheduled
ja	予定済み

en	Data Items
ja	データ項目

en	n/a
ja	該当なし

en	Add sources
ja	ソースを追加

en	Edit sources
ja	データソース

en	Report has been locked
ja	テンプレートは一時的にロックされています

en	No reports
ja	レポート

en	Not authorised
ja	許可されていません

en	Add Data Items
ja	データ項目を追加する

en	Report Configuration (%s) %s
ja	レポート設定（％s）％s

en	No recipients found
ja	受信者が見つかりません

en	- Email address of a recipient (or list of names) -
ja	- 受信者のEメールアドレス（または名前のリスト） -

en	[OPTIONAL] - Name of a recipient (or list of names) -
ja	[OPTIONAL] - 受取人の名前（または名前のリスト） -

en	Click 'Continue' to Run the following Report:
ja	次のレポートを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports:
ja	次のレポートを削除するには、[続行]をクリックします。

en	Click 'Continue' to duplicate the following Report configurations. You may also change the title format during this operation.
ja	次のレポート設定を複製するには、[続行]をクリックします。この操作中にタイトルフォーマットを変更することもできます。

en	Title Format:
ja	題名の書式:

en	<report_title> (1)
ja	<report_title> （1）

en	You must select at least one unlocked, not running, report.
ja	少なくとも1つのレポートを選択する必要があります。

en	Data Items [Report: %s %s [%d]
ja	データ項目[報告：％s％s [％d]

en	Subhead
ja	サブヘッド

en	Shifttime (from - to)
ja	シフト時間（から - へ）

en	Weekdays (from - to)
ja	平日（から - まで）

en	RRDs
ja	RRD

en	Does not exist anymore
ja	もう存在しない

en	Select
ja	選択

en	No data items found
ja	データ項目が見つかりません

en	Data Item [edit: %s]
ja	データオブジェクト[編集：％s]

en	Select the time zone your following shifttime information will be based on.
ja	以下のシフトタイム情報が基づくタイムゾーンを選択してください。

en	Click 'Continue' to Remove the following Data Items.
ja	次のデータ項目を削除するには、[続行]をクリックしてください。

en	List of selected data items:
ja	選択されたデータ項目のリスト

en	&#160 |_Data Item : %s<br>
ja	| _Data項目：％s <br>

en	Click 'Continue' to Copy the Settings to the other Data Items
ja	[続行]をクリックして設定を他のデータ項目にコピーします

en	Selected data item as reference:
ja	参照として選択されたデータ項目：

en	Time Zone:
ja	時間帯：

en	Weekdays:
ja	平日：

en	Shifttime:
ja	シフトタイム：

en	You must select at least one Report.
ja	少なくとも1つのレポートを選択する必要があります。

en	Report is already in progress.
ja	報告は進行中です。

en	List Data Items
ja	リストデータ項目

en	Report configurations
ja	レポート設定

en	Number of errors (%s)
ja	エラー数（%s）

en	Number of warnings (%s)
ja	警告の数（%s）

en	View Report
ja	レポートを表示する

en	View Reports
ja	レポートを表示

en	Create Reports
ja	レポートを作成する

en	Administrate Reports
ja	レポート管理

en	(Edit)
ja	(編集)

en	Actions
ja	操作

en	Report Templates
ja	レポートテンプレート

en	Import
ja	インポート

en	Report Calculation
ja	レポート計算

en	Public Reports
ja	公開レポート

en	Show Report
ja	レポートを表示

en	Export Report
ja	レポートのエクスポート

en	Public Report Charts
ja	公開報告書チャート

en	Bar Chart
ja	棒グラフ

en	Pie Chart
ja	円グラフ

en	System Administration
ja	行政

en	General Administration
ja	行政

en	Management
ja	マネジメント

en	Report
ja	レポート

en	Templates
ja	テンプレート

en	No data source item selected
ja	データ項目なし

en	Unselected data source items are still in use
ja	選択されていないデータソースアイテムはまだ使用中です

en	Unable to unlock this template without defined measurands
ja	定義された測定値がないと、このテンプレートのロックを解除できません

en	global
ja	グローバル

en	local
ja	ローカル

en	Power User (Report Owner)
ja	パワーユーザー（レポート所有者）

en	Super User (Report Admin)
ja	スーパーユーザー（レポート管理者）

en	Maximum Execution Time (in seconds)
ja	最大実行時間（秒）

en	Optional: Maximum execution time of one calculation.
ja	オプション：1回の計算の最大実行時間

en	Maximum Record Count Change
ja	最大レコード数の変更

en	Optional (Auto-Generate RRD List): Do not change RRD List of any Report if Record Count Change is greater than this Number This is to avoid unwanted and disastrous changes on RRD Lists
ja	オプション（RRDリストの自動生成）：レコード数の変更がこの数値より大きい場合は、レポートのRRDリストを変更しないでください。これは、RRDリストに対する不要で悲惨な変更を避けるためです。

en	Time Zones
ja	タイム ゾーン

en	Enable/disable the use of time zones for data item's configuration and report calculation. In the former case server time has to be set up to GMT/UTC!
ja	データアイテムの設定とレポート計算のためのタイムゾーンの使用を有効/無効にします。前者の場合、サーバー時間はGMT / UTCに設定する必要があります。

en	Show Local Time Zone
ja	ローカルタイムゾーンを表示

en	Enable/disable to display server's timezone on the headlines.
ja	見出しにサーバーのタイムゾーンを表示するかどうかを設定します。

en	Allow scheduling by Operators
ja	オペレーターによるスケジューリングを許可する

en	Enable/disable Operator's ability to schedule reports. When disabled, only administrators may change scheduling.
ja	レポートをスケジュールするオペレーターの機能を有効/無効にします。無効にすると、管理者のみがスケジュールを変更できます。

en	SI-Prefixes
ja	SIプレフィックス

en	Enable/disable the use of correct SI-Prefixes for binary multiples under the terms of IEEE 1541 and IEC 60027-2.
ja	IEEE 1541およびIEC 60027-2の条件のもとで、2進数の正しいSI接頭辞の使用を有効または無効にします。

en	Export Settings
ja	設定のエクスポート

en	Filename Format
ja	ファイル名の形式

en	The name format for the export files created on demand.
ja	要求に応じて作成されたエクスポートファイルの名前フォーマット。

en	Export Header
ja	ヘッダをエクスポート

en	The header description for export files
ja	エクスポートファイルのヘッダの説明

en	# Your report header\n# <cacti_version> <reportit_version>
ja	＃レポートヘッダー\ n＃<cacti_version> <reportit_version>

en	Auto Archiving
ja	自動アーカイブ

en	Enabled
ja	有効

en	If enabled the result of every scheduled report will be archived automatically
ja	有効にすると、スケジュールされたすべてのレポートの結果が自動的にアーカイブされます。

en	Cache Life Cycle (in seconds)
ja	キャッシュライフサイクル（秒）

en	Number of seconds an archived report will be cached without any hit.
ja	アーカイブされたレポートがヒットせずにキャッシュされる秒数。

en	Archive Path
ja	アーカイブパス

en	The path to an archive folder where archives have to be stored.
ja	オプション：保存用のアーカイブフォルダへのパス。定義されていない場合は、サブフォルダ 'archive'が使用されます。

en	Auto E-Mailing
ja	自動電子メール

en	If enabled scheduled reports can be emailed automatically to a list of recipients.<br> This feature requires a configured version of the 'Settings Plugin'.
ja	有効にした場合、スケジュールされたレポートは自動的に受信者のリストに電子メールで送信されます。 <br>この機能を使用するには、設定済みの 'Settings Plugin'が必要です。

en	Auto Exporting
ja	自動エクスポート

en	If enabled scheduled reports can be exported automatically to a specified folder.<br> Therefore a full structured path architecture will be used:<br> Main Folder -> Template Folder (if defined) or Template ID -> Report ID -> Report
ja	有効にした場合、スケジュールされたレポートは自動的に指定のフォルダにエクスポートされます。 <br>したがって、フルストラクチャパスアーキテクチャが使用されます。 <br>メインフォルダ - >テンプレートフォルダ（定義されている場合）またはテンプレートID - >レポートID - >レポート

en	The main path to an export folder for saving the exports.
ja	オプション：エクスポートを保存するためのエクスポートフォルダーへのメインパス。定義されていない場合、サブフォルダ 'exports'が使用されます。

en	ReportIt General Settings
ja	ReportITの一般設定

en	Separate Report View Filter
ja	個別レポート表示フィルタ

en	Enable/disable the use of an individual filter per report.
ja	レポートごとに個別のフィルタの使用を有効または無効にします。

en	Rows Per Page
ja	ページ毎の行数

en	The number of rows to display on a single page.
ja	単一ページに表示する行数。

en	ReportIt Export Settings
ja	ReportITのエクスポート設定

en	CSV Column Separator
ja	CSV列区切り

en	The column separator to be used for CSV exports.
ja	CSVエクスポートに使用される列区切り文字。

en	CSV Decimal Separator
ja	CSVの10進数区切り文字

en	The symbol indicating the end of the integer part and the beginning of the fractional part.
ja	整数部の終わりと小数部の始まりを示す記号。

en	ReportIt
ja	レポート

en	New Report Template
ja	レポートテンプレート

en	There are no Data Templates in use.
ja	利用可能なレポートテンプレートはありません。

en	Create a new Report Template
ja	新しいレポートテンプレートを作成する

en	Choose a Data Template this Report Template should depend on. Unused Data Templates are hidden.
ja	このレポートテンプレートが依存する必要があるデータテンプレートを選択します。 <br>未使用のデータテンプレートは非表示になります。

en	Import Report Template
ja	レポートテンプレートのエクスポート

en	Select the XML file that contains your Report Template.
ja	少なくとも1つのレポートテンプレートを選択する必要があります。

en	Import Report Templates
ja	レポートテンプレートのエクスポート

en	Compatible
ja	互換

en	Summary
ja	概要

en	No Compatible Templates Found
ja	互換性のあるテンプレートが見つかりません

en	Import
ja	インポート

en	The internal identifier of this Report Template.
ja	このレポートテンプレートに付けられた一意の名前。

en	The name of this Report Template.
ja	このレポートテンプレートに付けられた一意の名前。

en	The Author of this Report Template.
ja	レポートテンプレートのエクスポート

en	The version of this Report Template.
ja	このレポートテンプレートに付けられた一意の名前。

en	Published
ja	公開済み

en	The total number of reports using this report template.
ja	このレポートテンプレートに付けられた一意の名前。

en	No matching data sources
ja	一致するデータソースがありません

en	Data template not available
ja	データテンプレートが利用できません

en	Add measurands
ja	測定量

en	Edit measurands
ja	測定量

en	Add variables
ja	変数

en	Edit variables
ja	変数

en	No templates
ja	テンプレートはありません。

en	Template Configuration [edit: %s]
ja	テンプレート設定[編集：％s]

en	Template Configuration [new]
ja	テンプレート設定[new]

en	Create a new variable
ja	新しい変数を作成する

en	Create a new measurand
ja	新しい測定量を作成する

en	<template_title>
ja	テンプレート タイトル

en	Click 'Continue' to Delete the following Report Templates
ja	次のレポートテンプレートを削除するには、[続行]をクリックします。

en	WARNING: Every Report that belongs to these Templates will also be deleted!
ja	これらのテンプレートに属するすべてのレポートも削除されます。

en	Template : %s
ja	テンプレート

en	Report: %s
ja	| _Report：％s

en	Report: <i>None</i>
ja	| _報告： <i>なし</i> <br>

en	Click 'Continue' to duplicate the following report templates. You can optionally change the title of those duplicates.
ja	次のレポートテンプレートを複製するには、[続行]をクリックします。オプションで、新しいレポートテンプレートのタイトルを変更できます。

en	List of selected report templates:
ja	選択されたテンプレートのリスト

en	Title:
ja	タイトル:

en	<template_title> (1)
ja	<template_title> （1）

en	Click 'Continue' to Export the following Report Templates
ja	次のレポートテンプレートを削除するには、[続行]をクリックします。

en	You must select at least one Report Template.
ja	少なくとも1つのレポートテンプレートを選択する必要があります。

en	Delete Report Templates
ja	レポートテンプレートを削除する

en	Duplicate Report Templates
ja	重複レポートテンプレート

en	Export Report Templates
ja	レポートテンプレートのエクスポート

en	Variables [Template: <a class='linkEditMain' href='templates.php?action=template_edit&id=
ja	変数[テンプレート：<a class = 'linkEditMain' href = 'templates.php？action = template_edit＆id =

en	No Variables Found
ja	変数

en	Maximum has to be greater than minimum.
ja	最大値は最小値より大きくなければなりません。

en	Default value is out of values range.
ja	デフォルト値が値の範囲外です。

en	Variable Configuration [edit: %s]
ja	変数設定[編集：％s]

en	Variable Configuration [new]
ja	変数の設定[new]

en	Internal name
ja	内部名

en	A unique identifier which will be created by ReportIt itself. Use this ID within the definition of your calculation formulas to include that value the report user has defined individually for it.
ja	ReportIt自体によって作成される一意の識別子。計算式の定義内でこのIDを使用して、レポートユーザーが個別に定義した値を含めます。

en	A name like "Threshold" for example which should be used as a headline within the report config.
ja	たとえば、レポート構成内の見出しとして使用する必要がある「しきい値」などの名前。

en	A short, pithy description that explains the sense of this variable.
ja	この変数の意味を説明する簡潔で簡潔な説明。

en	Your description
ja	説明

en	Maximum Value
ja	最大

en	Defines the upper limit of this variable.
ja	この変数の上限を定義します。

en	Minimum Value
ja	最小値

en	Defines the lower limit of this variable.
ja	この変数の下限を定義します。

en	Default Value
ja	初期値

en	Sets the default value.
ja	最小値を返します

en	The method the report owner should use to define this variable.
ja	レポート所有者がこの変数を定義するために使用する必要があるメソッド。

en	Defines the distance between two values if method "DropDown" has been chosen. Please ensure that this value is not set too low, because it defines indirectly the number of options the dropdown field will have. For example the following parameters: MAX:100, MIN:0, STEP:0.01 will result in a select box of 10.001 options. This can cause dramatical performance issues due to a high CPU load at the clients side. Try to keep it under 1000.
ja	メソッド「DropDown」が選択されている場合、2つの値の間の距離を定義します。ドロップダウンフィールドに含まれるオプションの数を間接的に定義するため、この値の設定が低すぎないことを確認してください。たとえば、次のパラメータ：MAX：100、MIN：0、STEP：0.01は、10.001オプションの選択ボックスになります。これは、クライアント側のCPU負荷が高いため、劇的なパフォーマンスの問題を引き起こす可能性があります。 1000未満に保つようにしてください。

en	Click 'Continue to Delete the following variables.
ja	次のレポートを削除するには、[続行]をクリックします。

en	List of selected variables:
ja	選択されたレポートのリスト

en	Variable : %s
ja	変数

en	There are one or more variables in use.
ja	利用可能なレポートテンプレートはありません。

en	You must select at least one variable.
ja	少なくとも1つのレポートを選択する必要があります。

en	Delete Template Variables
ja	レポートテンプレートを削除する

en	My Reports
ja	レポート一覧

en	Go

en	Clear
ja	クリア

en	Period (from - to)
ja	- からまでの期間％s

en	No Reports Found
ja	レポートが見つかりません

en	Data Source
ja	データソース

en	Measurand
ja	測定量

en	Show TOP10 Graphs
ja	グラフグリッドを表示

en	Show Subheads
ja	サブヘッドを表示

en	Show Summary
ja	概要を表示

en	Additional
ja	追加

en	Archive
ja	アーカイブ

en	Current
ja	現在

en	Title
ja	題名

en	Runtime
ja	ランタイム

en	Scheduler
ja	スケジュール:

en	Period
ja	期間

en	Auto Generated RRD list
ja	自動生成RRDリスト

en	Data Description
ja	データの説明

en	-- NO SUBHEADING --
ja	-小見出しなし-

en	No Data Items
ja	データ項目