en	Delete
ja	削除

en	Duplicate
ja	複製

en	Lock
ja	ロック

en	Unlock
ja	ロック解除

en	Export
ja	エクスポート

en	Name
ja	名前

en	Internal Name
ja	内部名称

en	Maximum
ja	最大

en	Minimum
ja	最小

en	Default
ja	デフォルト

en	Stepping
ja	ステッピング

en	Input Type
ja	入力タイプ

en	Options
ja	オプション

en	ID

en	Abbreviation
ja	略語

en	Group
ja	グループ

en	Unit
ja	単位

en	Consolidation Function
ja	連結機能

en	Visible
ja	管理者とモデレータのみに表示されます

en	Separate
ja	セパレート

en	Calculation Formula
ja	計算式

en	Generic ID
ja	汎用 ID

en	Elements
ja	要素

en	Metrics
ja	統計

en	Associated Data Templates
ja	関連データテンプレート

en	General
ja	一般

en	Data Templates
ja	データテンプレート

en	Groups
ja	グループ

en	Variables
ja	変数

en	Today
ja	今日

en	Last 1 Day
ja	過去 1 日間

en	Last 2 Days
ja	過去 2 日間

en	Last 3 Days
ja	過去3日間

en	Last 4 Days
ja	過去4日間

en	Last 5 Days
ja	過去 5 日間

en	Last 6 Days
ja	過去 6 日間

en	Last 7 Days
ja	過去7日間

en	Last Week (Sun - Sat)
ja	先週(日-土)

en	Last Week (Mon - Sun)
ja	先週(月-日)

en	Last 14 Days
ja	過去 14 日間

en	Last 21 Days
ja	過去 21 日間

en	Last 28 Days
ja	過去 28 日間

en	Current Month
ja	今月

en	Last Month
ja	先月

en	Last 2 Months
ja	過去2ヶ月

en	Last 3 Months
ja	3ヶ月

en	Last 4 Months
ja	過去4ヶ月

en	Last 5 Months
ja	過去5ヶ月

en	Last 6 Months
ja	過去6か月

en	Current Year
ja	今年

en	Last Year
ja	去年

en	Last 2 Years
ja	過去2年間

en	Daily
ja	毎日

en	Weekly
ja	毎週

en	Monthly
ja	毎月

en	Quarterly
ja	3ヶ月毎

en	Yearly
ja	毎年

en	Dropdown
ja	ドロップダウン

en	Input field
ja	入力フィールド

en	None
ja	なし

en	Binary
ja	バイナリ

en	Floating point
ja	浮動小数点

en	Integer
ja	整数

en	Integer (unsigned)
ja	整数 (符号なし)

en	Hexadecimal (lower-case)
ja	16進数(小文字)

en	Hexadecimal (upper-case)
ja	16進数(大文字)

en	Octal
ja	8 進 数

en	Scientific Notation
ja	科学的記数法

en	Unchanged
ja	変更しない

en	off
ja	オフ

en	Binary SI-Prefixes (Base 1024)
ja	バイナリ SI プレフィックス (Base 1024)

en	Decimal SI-Prefixes (Base 1000)
ja	10 進数の SI プレフィックス (基数 1000)

en	f_avg - Arithmetic Average
ja	f_avg - 算術平均

en	Returns the average value of all measured values per DS
ja	DS ごとのすべての測定値の平均値を返します

en	none
ja	なし

en	f_max - Maximum Value
ja	f_max - 最大値

en	Returns the highest measured value per DS
ja	DS あたりの最大値を返します

en	f_min - Minimum Value
ja	f_min - 最小値

en	Returns the lowest measured value per DS
ja	DS あたりの最小測定値を返します

en	f_sum - Sum
ja	f_sum - 合計

en	Returns the sum of all measured values per DS
ja	DS ごとのすべての測定値の合計を返します

en	f_num - Number of Values (Not NaN)
ja	f_num - 値の数 (NaN ではない)

en	Returns the number of valid measured values per DS
ja	DS ごとの有効な測定値の数を返します

en	f_grd - Gradient
ja	f_grd - グラデーション

en	Returns the gradient of a straight line by using linear regression per DS
ja	DS ごとの線形回帰を使用して直線の勾配を返します

en	f_last - Last Value
ja	f_last - 最後の値

en	Returns the last valid measured value per DS
ja	DS ごとに最後に有効な測定値を返します

en	f_1st - First Value
ja	f_1st - 最初の値

en	Returns the first valid measured value per DS
ja	DSごとに最初の有効な測定値を返します

en	f_nan - Number of NaNs
ja	f_nan - NaN の数

en	Returns the number of NaNs stored per DS
ja	DSごとに格納されているNaNの数を返します

en	f_median - Median
ja	f_median - 中央値

en	Returns that value that separates the higher half from the lower half per DS
ja	DS ごとに上半分と下半分を分ける値を返します

en	f_range - Range
ja	f_range - 範囲

en	Returns the difference between the largest and the smallest value per DS
ja	DS ごとの最大値と最小値の差を返します

en	f_iqr - Interquartile Range
ja	f_iqr - 四分位範囲

en	Returns the distance of the middle50% around the median per DS
ja	DSあたりの中央値を中心としたmiddle50%の距離を返します

en	f_sd - Standard Deviation
ja	f_sd - 標準偏差

en	Returns the square root per data source variance
ja	データ ソースの分散ごとの平方根を返します

en	f_var - Variance
ja	f_var - 分散

en	Returns the variance per DS
ja	DS ごとの分散を返します

en	f_xth - Xth Percentile
ja	f_xth - Xパーセンタイル

en	Returns the xth percentitle.
ja	x番目のパーセンタイルを返します。

en	$var: threshold in percent. Range: [0&lt; $var &le;100]
ja	$var: しきい値 (%)範囲: [0&lt; $var ≤100]

en	f_dot - Duration Over Threshold
ja	f_dot - しきい値を超える期間

en	Returns the duration over a defined threshold in percent.
ja	定義されたしきい値を超える期間をパーセントで返します。

en	$var: threshold (absolute)
ja	$var:しきい値(絶対)

en	f_sot - Sum Over Threshold
ja	f_sot - しきい値を超える合計

en	Returns the sum of values over a defined threshold.
ja	定義されたしきい値を超える値の合計を返します。

en	f_floor - Round Fractions Down
ja	f_floor - 分数を切り捨てる

en	Returns the next lowest integer value by rounding down value if necessary.
ja	必要に応じて値を切り捨てて、次に小さい整数値を返します。

en	$var: float
ja	$var:フロート

en	f_ceil - Round Fractions Up
ja	f_ceil - 分数を切り上げる

en	Returns the next highest integer value by rounding up value if necessary.
ja	必要に応じて値を切り上げて、次に大きい整数値を返します。

en	f_round - Round A Float
ja	f_round - ラウンドAフロート

en	Returns the rounded integer value of any given float.
ja	任意の float の丸められた整数値を返します。

en	$var: float or string value
ja	$var: float または string 値

en	f_high - Find Highest Value
ja	f_high - 最も高い値を見つける

en	Returns the highest value of a given list of parameters
ja	指定されたパラメータのリストの最大値を返します

en	$var1, $var2, $var3 ...: values to be compared
ja	$var 1、$var 2、$var 3 ...:比較する値

en	f_high - Find Lowest Value
ja	f_high - 最小値の検索

en	Returns the lowest value of a given list of parameters
ja	指定されたパラメータのリストの最小値を返します

en	f_if - Conditional Operation - IF-THEN-ELSE Logic
ja	f_if - 条件付き演算 - IF-THEN-ELSEロジック

en	Returns B if A is true or C if A is false
ja	A が true の場合は B を返し、A が false の場合は C を返します

en	f_isNaN - Find whether a value is not a number
ja	f_isNaN - 値が数値でないかどうかを調べる

en	Returns 1 (or B) if A === NaN or 0 (or C) if not. Parameters B and C are optional.
ja	A === NaN の場合は 1 (または B) を返し、そうでない場合は 0 (または C) を返します。パラメータ B と C はオプションです。

en	f_cmp - Complex Comparison
ja	f_cmp - 複雑な比較

en	f_int - Alias of f_floor
ja	f_int - f_floor のエイリアス

en	f_rnd - Alias of f_round
ja	f_rnd - f_round のエイリアス

en	f_eq - Alias of f_cmp - IS EQUAL
ja	f_eq - f_cmp のエイリアス - IS EQUAL

en	Returns 1 (or C) if A == B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
ja	A == B の場合は 1 (または C)、そうでない場合は 0 (または D) を返します。パラメータ C と D はオプションです。

en	f_uq - Alias of f_cmp - IS UNEQUAL
ja	f_uq - f_cmp のエイリアス - IS UNEQUAL

en	Returns 1 (or C) if A != B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
ja	A != B の場合は 1 (または C) を返し、そうでない場合は 0 (D) を返します。パラメータ C と D はオプションです。

en	f_gt - Alias of f_cmp - IS GREATER THAN
ja	f_gt - エイリアス (f_cmp) - IS GREATER THAN

en	Returns 1 (or C) if A > B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
ja	A が B の場合は 1 (または C) を返し>そうでない場合は 0 (D) を返します。パラメータ C と D はオプションです。

en	f_lt - Alias of f_cmp - IS LOWER THAN
ja	f_lt - エイリアス (f_cmp) - IS LOWER THAN (エイリアス (エイリアス of ) () - IS LOWER THAN (より小さい)

en	Returns 1 (or C) if A < B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
ja	A が B の場合は 1 (または C) を返し<そうでない場合は 0 (D) を返します。パラメータ C と D はオプションです。

en	f_ge - Alias of f_cmp - IS GREATER OR EQUAL
ja	f_ge - f_cmp のエイリアス - IS GREATER OR EQUAL

en	Returns 1 (or C) if A >= B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
ja	A >= B の場合は 1 (または C) を返し、そうでない場合は 0 (D) を返します。パラメータ C と D はオプションです。

en	f_le - Alias of f_cmp - IS LOWER OR EQUAL
ja	f_le - f_cmp のエイリアス - IS LOWER OR EQUAL

en	Returns 1 (or C) if A <= B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
ja	A <= B の場合は 1 (または C) を返し、そうでない場合は 0 (または D) を返します。パラメータ C と D はオプションです。

en	Addition
ja	追加

en	Mathematical Operation to return the sum of two or more summands
ja	2 つ以上の合計を返す数学演算

en	Subtraction
ja	引き算

en	Mathematical Operation to return the difference of minuend and subtrahend
ja	minuendとsubtrahendの差を返す数学演算

en	Multiplication
ja	掛け算

en	Mathematical Operation to return the product of multiplier and multiplicant
ja	乗数と乗算の積を返す数学演算

en	Division
ja	分割

en	Mathematical Operation to return the fraction of divident and divisor
ja	除数と除数の分数を返す数学演算

en	Modulus
ja	係数

en	Mathematical Operation to return the remainder of a division of two integers
ja	2 つの整数の除算の余りを返す数学演算

en	Exponentiation - PHP5.6 or above required
ja	指数 - PHP5.6以上が必要

en	Mathematical Operation to return the repeated multiplication (or division) of a base by its exponent.
ja	基数の繰り返し乗算 (または除算) をその指数で返す数学演算。

en	Decimal Mark
ja	小数点記号

en	Decimal Mark used to separate the integer part from the fractional part
ja	整数部と小数部を区切るために使用される小数点

en	Round Bracket
ja	ラウンドブラケット

en	Used to override normal precedence or to mark the first level of nesting
ja	通常の優先順位をオーバーライドするため、またはネストの最初のレベルをマークするために使用されます

en	Square Bracket
ja	角括弧

en	Used to override normal precedence or to mark the second level of nesting
ja	通常の優先順位をオーバーライドするため、またはネストの 2 番目のレベルをマークするために使用されます

en	Punctuation mark
ja	句読点

en	Used to separate arguments forwarded to a function
ja	関数に転送される引数を分離するために使用されます

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
ja	収集できるデータの最小値。

en	WARNING! This variable can be set to zero or unlimited
ja	警告！この変数は、ゼロまたは無制限に設定できます

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
ja	収集できるデータの最大値。

en	Contains the number of seconds between two measured values.
ja	2 つの測定値間の秒数が含まれます。

en	Functions w/o parameters
ja	パラメータなしの関数

en	Functions with parameters
ja	パラメータを持つ関数

en	Aliases
ja	仮名（エイリアス）

en	Operators
ja	オペレータ

en	Numbers
ja	数

en	Others
ja	その他

en	Data Query Variables
ja	データ クエリ変数

en	Interim Results
ja	中間結果

en	Unlimited
ja	無制限

en	500 Data Items
ja	500データ項目

en	1,000 Data Items
ja	1,000データ項目

en	2,000 Data Items
ja	2,000データ項目

en	5,000 Data Source Items
ja	5,000 データ ソース アイテム

en	7,500 Data Source Items
ja	7,500 データソース項目

en	10,000 Data Source Items
ja	10,000データソースアイテム

en	15,000 Data Source Items
ja	15,000 データソース項目

en	25,000 Data Source Items
ja	25,000 データソース項目

en	1 Minute
ja	1分

en	%d Minutes
ja	%d 分

en	The unique name given to this Report Template.
ja	このレポート・テンプレートに付けられた一意の名前。

en	Description
ja	説明

en	A longer description of this Report Template.
ja	このレポートテンプレートの詳細な説明。

en	Version
ja	バージョン

en	A version number for this template
ja	このテンプレートのバージョン番号

en	Author
ja	投稿者

en	The author of this template
ja	このテンプレートの作者

en	Publish
ja	公開

en	Should this report template be published for users to access? For testing purposes of new templates or modifications you should uncheck this box.
ja	このレポート テンプレートは、ユーザーがアクセスできるように公開する必要がありますか?新しいテンプレートや変更をテストする目的では、このボックスのチェックを外してください。

en	Locked
ja	ロック中

en	The status "locked" avoids any kind of modification to your report template as well as assigned measurands and variable definitions
ja	「ロック済み」のステータスは、レポートテンプレートだけでなく、割り当てられた測定値や変数の定義に対するいかなる種類の変更も回避します

en	Additional Pre-filter
ja	追加のプレフィルター

en	Optional: The syntax to filter the available list of data items by their description. Use SQL wildcards like % and/or _. No regular Expressions!
ja	オプション: 使用可能なデータ・アイテムのリストを説明でフィルタリングする構文。% and/や_などのSQLワイルドカードを使用します。正規表現はありません!

en	Export Path
ja	エクスポート パス

en	Optional: The path to an folder for saving the exports. If it does not exist ReportIt automatically tries to create it during the first scheduled calculation, else it will try to create a new subfolder within the main export folder using the template id.
ja	オプション: エクスポートを保存するためのフォルダーへのパス。 存在しない場合は、最初にスケジュールされた計算中に自動的に作成を試みます。そうでない場合は、テンプレートIDを使用してメインエクスポートフォルダ内に新しいサブフォルダを作成しようとします。

en	Data Template
ja	このデータテンプレートに名前を与えてください。

en	The name of the data template this Report Template depends on.
ja	このレポートテンプレートが依存するデータテンプレートの名前。

en	Report Template
ja	レポートテンプレート

en	Choose one of your Report Templates to export to XML.
ja	XML にエクスポートするレポート テンプレートを 1 つ選択します。

en	[Optional] Description
ja	[オプション]形容

en	Describe the characteristics of your report template
ja	レポートテンプレートの特性を説明する

en	[Optional] Author
ja	[オプション]著者

en	Add your name or nick here.
ja	ここに名前またはニックネームを追加します。

en	[Optional] Version
ja	[オプション]バージョン

en	[Optional] Contact
ja	[オプション]接触

en	Bar (vertical)
ja	バー(垂直)

en	Bar (horizontal)
ja	バー(横長)

en	Line
ja	ライン

en	Area
ja	エリア

en	Pie chart 3D
ja	円グラフ 3D

en	Spider
ja	スパイダー

en	f_mode - Mode
ja	f_mode - モード

en	Returns the value that appears most often per DS
ja	DS ごとに最も頻繁に出現する値を返します

en	Left (Opening) parenthesis
ja	左(開き)括弧

en	Right (Closing) parenthesis
ja	右(閉じ括弧)

en	Left (Opening) Square Bracket
ja	左(開口部)角括弧

en	Right (Closing) Square Bracket
ja	右(閉じ)角括弧

en	Contains the maximum bandwidth if 'ifspeed' is available.
ja	'ifspeed' が使用可能な場合の最大帯域幅が含まれます。

en	Contains the maximum value that has been defined for the specific data source item under \"Data Sources\".
ja	「データソース」の下の特定のデータソース項目に対して定義されている最大値が含まれます。

en	Contains the number of NAN's during the reporting period.
ja	レポート期間中の NAN の数が含まれます。

en	Parentheses
ja	カッコ

en	Run Now
ja	今すぐ実行

en	CRASHED
ja	クラッシュ

en	FAILED
ja	失敗

en	Idle
ja	待機

en	Running
ja	実行中

en	- No template available -
ja	- 利用不可 -

en	Monday
ja	月曜日

en	Tuesday
ja	火曜日

en	Wednesday
ja	水曜日

en	Thursday
ja	木曜日

en	Friday
ja	金曜日

en	Saturday
ja	土曜日

en	Sunday
ja	日曜日

en	Data Source Presets
ja	データ項目プリセット

en	Email
ja	メールアドレス

en	Administration
ja	行政

en	Data Sources
ja	データソース

en	Text CSV (.csv)
ja	テキストCSV (.csv)

en	MS Excel 2003 XML (.xml)

en	Raw XML (.xml)
ja	生の XML (.xml)

en	Subject
ja	件名

en	Enter the subject of your email.<br> Following variables will be supported (without quotes): '|title|' and '|period|'
ja	メールの件名を入力します。<br> 次の変数がサポートされます (引用符なし): '|title|' と '|period|'

en	Scheduled report - |title| - |period|
ja	スケジュールレポート - |title|- |ピリオド|

en	Body (optional)
ja	本文 (オプション)

en	Enter a message which will be displayed in the body of your email
ja	メールの本文に表示されるメッセージを入力します

en	This is a scheduled report generated from Cacti.
ja	これは、Cacti から生成されるスケジュールされたレポートです。

en	Attachment
ja	添付ファイル

en	Only to receive an email as a notification that a new report is available choose 'None'.<br> Otherwise select the format the report should be attached as.
ja	新しいレポートが利用可能になったという通知としてメールを受け取る場合にのみ、[なし] を選択します。<br> それ以外の場合は、レポートを添付する形式を選択します。

en	Email Recipients
ja	メール受信者

en	Notification List Recipients
ja	通知リストの受信者

en	To add a Recipients based upon an valid Notification List.
ja	有効な通知リストに基づいて受信者を追加するには。

en	New Email Recipients
ja	新しいメール受信者

en	To add a new recipient enter a valid email address (required) and a name (optional).<br> For a faster setup use a list of adresses/names where the names/addresses are separated with one of the following delemiters: ';' or ','
ja	新しい受信者を追加するには、有効なメールアドレス(必須)と名前(オプション)を入力します。<br> セットアップを高速化するには、アドレス/名前のリストを使用し、名前/アドレスは ';' または ',' のいずれかのデレミターで区切られています。

en	Scheduled Reporting
ja	スケジュール レポート

en	Enable
ja	有効

en	Enable/disable scheduled reporting. Sliding time frame should be enabled.
ja	スケジュールされたレポートを有効/無効にします。スライディングタイムフレームを有効にする必要があります。

en	Frequency
ja	回数

en	Select the frequency for processing this Report. ReportIt has a basic scheduler that will dispatch reports at midnight each day based upon the dispatch frequency specified by the user.
ja	このレポートを処理する頻度を選択します。ReportItには、ユーザーが指定したディスパッチ頻度に基づいて毎日深夜にレポートをディスパッチする基本的なスケジューラがあります。

en	Auto Generated Data Items
ja	自動生成データ項目

en	Enable/disable automatic creation of all data items based on given filters.This will be called before report execution. Obsolete RRDs will be deleted and all RRDs matching the filter settings will be added.
ja	特定のフィルターに基づくすべてのデータアイテムの自動作成を有効/無効にします。これは、レポートの実行前に呼び出されます。 廃止された RRD は削除され、フィルター設定に一致するすべての RRD が追加されます。

en	Auto Generated Archive
ja	自動生成されたアーカイブ

en	Define the maximum number of instances which should be archived before the first one will be overwritten. Choose "off" if you want to deactivate that RoundRobbin principle (default, but not recommend). If you define a lower value of instances than the current archive contains then it will get shrunk automatically within the next run.
ja	最初のインスタンスが上書きされる前にアーカイブするインスタンスの最大数を定義します。 その RoundRobbin の原則を無効にする場合は、[オフ] を選択します (デフォルトですが、推奨されません)。 現在のアーカイブに含まれるよりも小さい値をインスタンスに定義すると、次回の実行で自動的に縮小されます。

en	Auto Generated Email
ja	自動生成メール

en	If enabled tab 'Email' will be activated and all recipients defined under that section will receive automatically an email containing this scheduled report.
ja	有効にすると、「メール」タブがアクティブになり、そのセクションで定義されたすべての受信者に、このスケジュールされたレポートが記載されたメールが自動的に送信されます。

en	Auto Generated Export
ja	自動生成エクスポート

en	If enabled the report will be automatically exported to a separate subfolder. This will be placed within the export folder defined in the report template.
ja	有効にすると、レポートは自動的に別のサブフォルダにエクスポートされます。 これは、レポートテンプレートで定義されたエクスポートフォルダ内に配置されます。

en	Export Limitation
ja	輸出制限

en	Define the maximum number of instances which should be archived before the first one will be overwritten. Choose 'off' if you want to deactivate that RoundRobbin principle (default, but not recommend). If you define a lower value of instances than the current export folder contains then it will get shrunk automatically within the next run.
ja	最初のインスタンスが上書きされる前にアーカイブするインスタンスの最大数を定義します。 その RoundRobbin の原則を無効にする場合は、「オフ」を選択します (デフォルトですが、推奨されません)。 現在のエクスポートフォルダに含まれるよりも小さい値をインスタンスに定義すると、次回の実行で自動的に縮小されます。

en	Raw Data Export
ja	生データのエクスポート

en	If enabled auto generated exports will contain raw data only. The formatting of measurands will be ignored.
ja	有効にすると、自動生成されたエクスポートには生データのみが含まれます。測定量の書式設定は無視されます。

en	Change Report Owner
ja	レポートの所有者の変更

en	Change the owner of this report. Only users with a minimum of reporting rights ('View' or higher) can be selected.
ja	このレポートの所有者を変更します。最小限のレポート権限(「閲覧」以上)を持つユーザーのみを選択できます。

en	Enable Use of Graph Permissions
ja	Graph 権限の使用を有効にする

en	If enabled (default) the list of available data items will be filtered automatically by owner's graph permission: 'by device'.
ja	有効(デフォルト)の場合、使用可能なデータアイテムのリストは、所有者のグラフ権限(「デバイス別」)によって自動的にフィルタリングされます。

en	Optional Sub-heading
ja	[オプション]バージョン

en	Define an additional subhead that should be on display under the interface description.<br> Following variables will be supported (without quotes): '|t1|' '|t2|' '|tmz|' '|d1|' '|d2|'
ja	インターフェースの説明の下に表示する必要がある追加の小見出しを定義します。<br> 次の変数がサポートされます (引用符なし): '|t1|''|t2|''|tmz|''|d1|''|d2|'

en	Time Zone
ja	タイムゾーン

en	Select the time zone your following shifttime informations will be based on.
ja	次のシフトタイム情報の基になるタイムゾーンを選択します。

en	Optional Data Source Pre-Filters
ja	追加のプレフィルター

en	Site Filter
ja	レポートのフィルター

en	Use this Sites matching Data Sources only.<br>Select 'None' (default) to deactivate this filter setting.
ja	このホスト・テンプレートのホストに属するデータ・アイテムのみを使用してください。<br>「なし」(デフォルト)を選択して、このフィルター設定を無効にします。

en	Device Template Filter
ja	テンプレート変数の削除

en	Use this Device Templates Data Sources only.<br>Select 'None' (default) to deactivate this filter setting.
ja	このホスト・テンプレートのホストに属するデータ・アイテムのみを使用してください。<br>「なし」(デフォルト)を選択して、このフィルター設定を無効にします。

en	Data Source Name Filter
ja	データ ソース エイリアス

en	Use Data Sources whose names match this filter.<br> Use SQL wildcards like % and/or _. No regular Expressions!
ja	データ項目の説明に対する追加のフィルタリングを許可します。<br>% and/や_などのSQLワイルドカードを使用します。正規表現はありません!

en	Working Time
ja	労働時間

en	From
ja	から

en	The startpoint of duration you want to analyse
ja	分析する期間の開始点

en	To
ja	まで

en	The end of analysing time.
ja	分析時間の終了。

en	Working Days
ja	営業日

en	Define the band of days where shift STARTS!
ja	シフトが始まる日のバンドを定義してください!

en	Example: For a nightshift from Mo(22:30) till Sat(06:30) define Monday to Friday
ja	例: Mo(22:30) から Sat(06:30) までの夜勤の場合、月曜日から金曜日までを定義します

en	The name given to this report
ja	このレポートに付けられた名前

en	Template
ja	テンプレート

en	The template your configuration depends on
ja	構成が依存するテンプレート

en	Owner
ja	所有者

en	Change the owner of this report. Only users with the permission "view" or above can be chosen.
ja	このレポートの所有者を変更します。「表示」以上の権限を持つユーザーのみ選択できます。

en	Public
ja	公開

en	If enabled everyone can see your report under tab 'reports'
ja	有効にすると、すべてのユーザーが「レポート」タブでレポートを表示できます

en	Reporting Period
ja	報告期間

en	Sliding Time Frame
ja	スライディングタイムフレーム

en	If checked the reporting period will be configured automatically in relation to the point of time the calculation starts.
ja	チェックすると、レポート期間は計算が開始された時点を基準にして自動的に設定されます。

en	Time Frames
ja	時間枠

en	The time frame you want to analyse in relation to the point of time the calculation starts.<br>This means calendar days, calendar months and calendar years.
ja	計算が開始された時点を基準にして分析する時間枠。<br>これは、暦日、暦月、暦年を意味します。

en	Up To The Day of Calculation
ja	計算日まで

en	Extend the sliding time frame up to the day the calculation runs.
ja	スライディング時間枠を計算の実行日まで延長します。

en	Fixed Time Frame - Start Date (From)
ja	固定時間枠 - 開始日 (開始)

en	To define the start date use the following format: yyyy-mm-dd
ja	開始日を定義するには、yyyy-mm-dd の形式を使用します。

en	Fixed Time Frame - End Date (To)
ja	固定時間枠 - 終了日 (終了)

en	To define the end date use the following format: yyyy-mm-dd
ja	終了日を定義するには、yyyy-mm-dd の形式を使用します。

en	Add to Report
ja	レポートを表示

en	Remove from Report
ja	レポートから削除

en	Copy Settings to All
ja	設定を全員にコピー

en	Add
ja	追加

en	Bar chart: vertical
ja	棒グラフ:垂直

en	Bar chart: horizontal
ja	棒グラフ:水平

en	Line chart
ja	折れ線グラフ

en	Area chart
ja	面グラフ

en	Pie chart: 3D
ja	円グラフ: 3D

en	%s Hi
ja	%sこんにちは

en	%s Lo
ja	%s・ロー

en	Any
ja	任意

en	Sum
ja	合計

en	Average
ja	平均

en	Report title
ja	レポートのタイトル

en	Start
ja	開始

en	End
ja	終了

en	Last Run
ja	前回の実行

en	Description: %s
ja	説明: %s

en	Syntax: %s
ja	構文: %s

en	Parameters: %s
ja	パラメータ:%s

en	Examples: %s
ja	例: %s

en	Enable [%s]
ja	[%s] を有効にする

en	Activate data source item '%s' for the calculation process.
ja	計算処理のためにデータソースアイテム「%s」をアクティブにします。

en	Data Source Alias
ja	データ ソース エイリアス

en	Optional: You can define an alias which should be displayed instead of the internal data source name '%s' in the reports.
ja	オプション: レポートで内部データ・ソース名「%s」の代わりに表示する別名を定義できます。

en	Separate Group Title [overall]
ja	セパレートグループタイトル [全体]

en	Optional: You can define an group name which should be displayed as the title for all separate measurands within the reports.
ja	オプション: レポート内のすべての個別の測定値のタイトルとして表示するグループ名を定義できます。

en	Unknown Owner
ja	所有者不明

en	The file is to big.
ja	ファイルの容量が越えています。

en	Incomplete file transfer.
ja	ファイル転送が不完全です。

en	No file uploaded.
ja	ファイルがアップロードされていません。

en	Temporary folder missing.
ja	一時フォルダがありません。

en	Failed to write file to disk
ja	ディスクへのファイルの書き込みに失敗しました

en	File upload stopped by extension
ja	ファイルをアップロードする

en	Invalid file extension.
ja	ファイル拡張子が無効です。

en	Unable to parse template file.
ja	テンプレート ファイルを解析できません。

en	Checksum error with Template %s in XML file
ja	XMLファイル内のテンプレート%sのチェックサムエラー

en	New Report
ja	管理者に報告

en	There are no unlocked and enabled report templates available (%s locked or disabled).
ja	ロックされていない有効なレポート テンプレートはありません (ロックまたは無効になっている%s)。

en	Cancel
ja	取り消し

en	Continue
ja	続ける

en	Create a new report
ja	新しいレポートを作成する

en	Choose a template this report should depend on.
ja	このレポートが依存するテンプレートを選択します。

en	Report Filters
ja	レポートのフィルター

en	Search
ja	検索

en	Reports
ja	レポート

en	Go

en	Clear
ja	クリア

en	Period %s From - To
ja	期間 %s 開始 - 終了

en	Schedule Frequency
ja	回数

en	State
ja	都道府県

en	Last Run %s
ja	最終実行%s

en	Runtime [s]
ja	ランタイム [s]

en	Scheduled
ja	予定済み

en	Disabled
ja	無効

en	N/A
ja	該当なし

en	Add sources
ja	ソースを追加する

en	Edit sources
ja	ソースの編集

en	Select %s
ja	%s を選択

en	Report has been locked
ja	レポートがロックされました

en	No reports
ja	レポート

en	Not Authorized
ja	承認

en	Report Configuration (%s) %s
ja	レポート設定(%s)%s

en	Action
ja	アクション

en	No recipients found
ja	受信者が見つかりませんでした

en	Data Source Name
ja	データソース名

en	Associated
ja	関連グラフテンプレート

en	Subhead
ja	サブヘッド

en	Shifttime (From - To)
ja	シフトタイム (開始 - 終了)

en	Weekdays (From - To)
ja	平日(始業 - 至)

en	RRDs
ja	RRDの

en	Show All
ja	すべて表示

en	Does not exist anymore
ja	もう存在しません

en	Included in Report
ja	レポートを実行

en	Not Included in Report
ja	レポートに含まれないもの

en	Select
ja	選択

en	No data items found
ja	データ項目が見つかりません

en	Email address of a recipient (or comma separated list)
ja	受信者のメールアドレス(またはコンマ区切りリスト)

en	[OPTIONAL] Name of a recipient (or comma separated list of names)
ja	[オプション]受信者の名前 (または名前のコンマ区切りリスト)

en	Data Source [edit: %s]
ja	データ項目 [編集: %s]

en	Subhead (optional)
ja	小見出し (オプション)

en	Select the time zone your following shifttime information will be based on.
ja	次のシフトタイム情報の基になるタイム ゾーンを選択します。

en	Click 'Continue' to Run the following Report:
ja	「続行」をクリックして、次のレポートを実行します。

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports:
ja	[続行] をクリックして、次のレポートを削除します。

en	Click 'Continue' to duplicate the following Report configurations. You may also change the title format during this operation.
ja	[続行] をクリックして、次のレポート構成を複製します。 この操作中にタイトルの形式を変更することもできます。

en	Title Format:
ja	題名の書式:

en	<report_title> (1)

en	You must select at least one unlocked, not running, report.
ja	ロックされていない、実行されていないレポートを少なくとも 1 つ選択する必要があります。

en	Click 'Continue' to Remove the following Data Sources from the Report.
ja	「続行」をクリックして、次のデータ項目を削除します。

en	List of selected Data Sources below.
ja	選択したデータ項目のリスト:

en	Data Source: %s
ja	データソース

en	Click 'Continue' to Add the following Data Sources to the Report.
ja	「続行」をクリックして、次のレポートを実行します。

en	Click 'Continue' to Copy the Settings to the other Data Sources.
ja	「続行」をクリックして、設定を他のデータ項目にコピーします

en	Selected Data Source as Reference:
ja	参照として選択したデータ項目:

en	Time Zone:
ja	時間帯：

en	Weekdays:
ja	平日：

en	Shifttime:
ja	シフトタイム:

en	You must select at least one Report.
ja	少なくとも 1 つのレポートを選択する必要があります。

en	ReportIt - Report Viewing
ja	レポートを表示

en	ReportIt - Create Reports
ja	レポートの作成

en	ReportIt - Manage Reports
ja	ReportItの一般設定

en	(Edit)
ja	(編集)

en	Actions
ja	操作

en	Data Items
ja	データ項目

en	Report Templates
ja	レポートテンプレート

en	Import
ja	インポート

en	Report Calculation
ja	レポートの計算

en	Public Reports
ja	公開レポート

en	Show Report
ja	レポートを表示

en	Export Report
ja	レポートのエクスポート

en	Public Report Charts
ja	公開レポートチャート

en	Bar Chart
ja	棒グラフ

en	Pie Chart
ja	円グラフ

en	Normal User
ja	一般ユーザー

en	General Administration
ja	総務

en	System Administration
ja	2. システム管理

en	Management
ja	マネジメント

en	ReportIt
ja	レポートイット

en	Templates
ja	テンプレート

en	No data source item selected
ja	データ ソース項目が選択されていません

en	Unselected data source items are still in use
ja	選択されていないデータ ソース アイテムはまだ使用されています

en	Unable to unlock this template without defined measurands
ja	測定値が定義されていないと、このテンプレートのロックを解除できません

en	global
ja	グローバル

en	local
ja	ローカル

en	Power User (Report Owner)
ja	パワー ユーザー (レポート所有者)

en	Super User (Report Admin)
ja	スーパー ユーザー (レポート管理者)

en	Maximum Execution Time (in seconds)
ja	最大実行時間 (秒)

en	Optional: Maximum execution time of one calculation.
ja	オプション: 1 つの計算の最大実行時間。

en	Maximum Record Count Change
ja	最大レコード数の変更

en	Optional (Auto-Generate RRD List): Do not change RRD List of any Report if Record Count Change is greater than this Number This is to avoid unwanted and disastrous changes on RRD Lists
ja	オプション(RRDリストの自動生成):レコード数の変更がこの数より大きい場合、レポートのRRDリストを変更しないこれは、RRDリストの望ましくない悲惨な変更を回避するためです。

en	Time Zones
ja	タイム ゾーン

en	Enable/Disable the use of time zones for Data Item's configuration and report calculation. In the former case server time has to be set up to GMT/UTC!
ja	データ・アイテムの構成およびレポート計算のためのタイム・ゾーンの使用を有効/無効にします。 前者の場合、サーバー時間はGMT / UTCに設定する必要があります。

en	Show Local Time Zone
ja	Show Local Time Zone(ローカルタイムゾーンを表示)

en	Enable/Disable to display server's timezone on the headlines.
ja	ヘッドラインにサーバーのタイムゾーンを表示するように有効/無効にします。

en	Allow Scheduling by Operators
ja	オペレーターによるスケジューリングを許可

en	Enable/Disable Operator's ability to Schedule Reports. When Disabled, only Administrators may change scheduling.
ja	オペレーターがレポートをスケジュールする機能を有効/無効にします。 無効にすると、管理者のみがスケジュールを変更できます。

en	SI-Prefixes
ja	SIプレフィックス

en	Enable/Disable the use of correct SI-Prefixes for binary multiples under the terms of IEEE 1541 and IEC 60027-2.
ja	IEEE 1541 および IEC 60027-2 の条件に基づく 2 進数の正しい SI プレフィックスの使用を有効/無効にします。

en	Export Settings
ja	設定のエクスポート

en	Filename Format
ja	ファイル名の形式

en	The name format for the export files created on demand.
ja	オンデマンドで作成されるエクスポート・ファイルの名前の形式。

en	Export Header
ja	エクスポートヘッダー

en	The header description for export files
ja	エクスポートファイルのヘッダーの説明

en	# Your report header # <cacti_version> <reportit_version>
ja	# レポートヘッダー # <cacti_version> <reportit_version>

en	Auto Archiving
ja	自動アーカイブ

en	Enabled
ja	有効

en	If enabled the result of every scheduled report will be archived automatically
ja	有効にすると、スケジュールされたすべてのレポートの結果が自動的にアーカイブされます

en	Cache Life Cycle (in seconds)
ja	キャッシュのライフサイクル (秒単位)

en	Number of seconds an archived report will be cached without any hit.
ja	アーカイブされたレポートがヒットせずにキャッシュされる秒数。

en	Archive Path
ja	アーカイブ パス

en	The path to an archive folder where archives have to be stored.
ja	アーカイブを保存する必要があるアーカイブフォルダへのパス。

en	Auto E-Mailing
ja	自動Eメール

en	If enabled scheduled reports can be emailed automatically to a list of recipients.<br> This feature requires a configured version of the 'Settings Plugin'.
ja	有効にすると、スケジュールされたレポートを受信者のリストに自動的に電子メールで送信できます。<br> この機能には、設定されたバージョンの「設定プラグイン」が必要です。

en	Auto Exporting
ja	自動エクスポート

en	If enabled scheduled reports can be exported automatically to a specified folder.<br> Therefore a full structured path architecture will be used:<br> Main Folder > Template Folder (if defined) or Template ID > Report ID > Report
ja	有効にすると、スケジュールされたレポートを指定したフォルダに自動的にエクスポートできます。<br> したがって、完全な構造化パスアーキテクチャが使用されます。<br> メインフォルダ > テンプレートフォルダ (定義されている場合) または テンプレート ID > レポート ID > レポート

en	The main path to an export folder for saving the exports.
ja	エクスポートを保存するためのエクスポートフォルダへのメインパス。

en	Report View Settings
ja	ReportItの一般設定

en	Separate Report View Filter
ja	個別のレポートビューフィルター

en	Enable/disable the use of an individual filter per report.
ja	レポートごとに個別のフィルターの使用を有効/無効にします。

en	Rows Per Page
ja	ページ毎の行数

en	The number of rows to display on a single page.
ja	1 ページに表示する行数。

en	Report Export Settings
ja	ReportIt エクスポート設定

en	CSV Column Separator
ja	CSV 列セパレータ

en	The column separator to be used for CSV exports.
ja	CSV エクスポートに使用する列区切り記号。

en	CSV Decimal Separator
ja	CSV 小数点

en	The symbol indicating the end of the integer part and the beginning of the fractional part.
ja	整数部の終了と小数部の開始を示す記号。

en	New Report Template
ja	新しいレポートテンプレート

en	There are no Data Templates in use.
ja	データテンプレートは使用されていません。

en	Create a new Report Template
ja	新しいレポートテンプレートの作成

en	Choose a Data Template this Report Template should depend on. Unused Data Templates are hidden.
ja	このレポートテンプレートが依存するデータテンプレートを選択します。 未使用のデータテンプレートは非表示になります。

en	Import Report Template
ja	レポートテンプレートのインポート

en	Select the XML file that contains your Report Template.
ja	レポートテンプレートを含む XML ファイルを選択します。

en	Import Report Templates
ja	レポートテンプレートのインポート

en	Compatible
ja	互換

en	Summary
ja	概要

en	No Compatible Templates Found
ja	互換性のあるテンプレートが見つかりません

en	Import
ja	インポート

en	The name of this Report Template.
ja	このレポートテンプレートの名前。

en	The internal identifier of this Report Template.
ja	このレポート テンプレートの内部識別子。

en	The Author of this Report Template.
ja	このレポート テンプレートの作成者。

en	The version of this Report Template.
ja	このレポート テンプレートのバージョン。

en	Published
ja	公開済み

en	The total number of reports using this report template.
ja	このレポートテンプレートを使用しているレポートの総数。

en	No matching data sources
ja	一致するデータソースがありません

en	Data template not available
ja	データテンプレートは使用できません

en	Add measurands
ja	測定値を追加する

en	Edit measurands
ja	測定値の編集

en	Add variables
ja	変数を追加する

en	Edit variables
ja	変数の編集

en	No templates
ja	テンプレートはありません。

en	Maximum has to be greater than minimum.
ja	最大値は最小値より大きくする必要があります。

en	Default value is out of values range.
ja	デフォルト値が値の範囲外です。

en	Duplicate abbreviation
ja	重複する省略形

en	Interim results are used by other measurands.
ja	中間結果は、他の測定値で使用されます。

en	Template [ %s - %s ]
ja	テンプレート: %s

en	Template [new]
ja	テンプレート

en	<template_title>
ja	テンプレート タイトル

en	Click 'Continue' to Delete the following Report Templates
ja	[続行] をクリックして、次のレポート テンプレートを削除します

en	WARNING: Every Report that belongs to these Templates will also be deleted!
ja	警告:これらのテンプレートに属するすべてのレポートも削除されます。

en	Template: %s
ja	テンプレート: %s

en	Report: %s
ja	レポート:%s

en	Report: None
ja	レポート: なし

en	Click 'Continue' to duplicate the following report templates. You can optionally change the title of those duplicates.
ja	[続行] をクリックして、次のレポート テンプレートを複製します。必要に応じて、これらの重複のタイトルを変更できます。

en	List of selected report templates:
ja	選択したレポートテンプレートのリスト:

en	Title:
ja	タイトル:

en	<template_title> (1)

en	Click 'Continue' to Export the following Report Templates
ja	[続行] をクリックして、次のレポート テンプレートをエクスポートします

en	You must select at least one Report Template.
ja	少なくとも 1 つのレポート テンプレートを選択する必要があります。

en	Delete Report Templates
ja	レポートテンプレートの削除

en	Duplicate Report Templates
ja	重複するレポートテンプレート

en	Export Report Templates
ja	レポートテンプレートのエクスポート

en	Click 'Continue to Delete the following variables.
ja	「Continue to Delete the following variables」をクリックします。

en	List of selected variables:
ja	選択した変数のリスト:

en	Variable: %s
ja	変数 : %s

en	There are one or more variables in use.
ja	1 つ以上の変数が使用されています。

en	You must select at least one variable.
ja	少なくとも 1 つの変数を選択する必要があります。

en	Delete Template Variables
ja	テンプレート変数の削除

en	Click 'Continue' to Delete the following Metrics. Notice: If there are no other Metrics left after this process, the Report Template will be locked automatically.
ja	「続行」をクリックして、次の測定値を削除します。 注意: このプロセスの後に他の測定値が残っていない場合、レポートテンプレートは自動的にロックされます。

en	List of selected measurands:
ja	選択した測定値のリスト:

en	Metric: %s
ja	測定量:%s

en	You must select at least one measurand.
ja	少なくとも 1 つの測定量を選択する必要があります。

en	Delete Template Metrics
ja	テンプレート測定器の削除

en	Variables [ Template: %s - %s ]
ja	変数 [ テンプレート: %s - %s ]

en	No Variables Found
ja	変数が見つかりません

en	Variable Configuration [ edit: %s ]
ja	変数設定[編集:%s]

en	Variable Configuration [new]
ja	変数構成 [新規]

en	Internal name
ja	内部名

en	A unique identifier which will be created by ReportIt itself. Use this ID within the definition of your calculation formulas to include that value the report user has defined individually for it.
ja	ReportIt 自体によって作成される一意の識別子。この ID を計算式の定義内で使用して、レポート ユーザーが個別に定義した値を含めます。

en	A name like "Threshold" for example which should be used as a headline within the report config.
ja	たとえば、「Threshold」などの名前は、レポート設定内の見出しとして使用する必要があります。

en	Provide a name for this Variable
ja	この変数の名前を指定します

en	A short, pithy description that explains the sense of this variable.
ja	この変数の意味を説明する短くて辛辣な説明。

en	Provide a meaningful description
ja	意味のある説明を提供する

en	Maximum Value
ja	最大値は

en	Defines the upper limit of this variable.
ja	この変数の上限を定義します。

en	Minimum Value
ja	最小値

en	Defines the lower limit of this variable.
ja	この変数の下限を定義します。

en	Default Value
ja	初期値

en	Sets the default value.
ja	デフォルト値を設定します。

en	Type
ja	タイプ

en	The method the report owner should use to define this variable.
ja	レポートの所有者がこの変数を定義するために使用するメソッド。

en	Defines the distance between two values if method "DropDown" has been chosen. Please ensure that this value is not set too low, because it defines indirectly the number of options the dropdown field will have. For example the following parameters: MAX:100, MIN:0, STEP:0.01 will result in a select box of 10.001 options. This can cause dramatical performance issues due to a high CPU load at the clients side. Try to keep it under 1000.
ja	メソッド「DropDown」を選択した場合の 2 つの値間の距離を定義します。この値は、ドロップダウンフィールドに含まれるオプションの数を間接的に定義するため、低すぎないようにしてください。たとえば、MAX:100、MIN:0、STEP:0.01 のパラメータを指定すると、10.001 個のオプションが選択されます。これにより、クライアント側のCPU負荷が高いため、パフォーマンスの大幅な問題が発生する可能性があります。1000未満に保つようにしてください。

en	Metric Configuration [ edit: %s - %s ]
ja	Measurand構成[編集:%s]

en	Metric Configuration [new]
ja	測定および構成 [新規]

en	The explanation given to this measurand. This will be shown as legend within exports as well as a tooltip within the presentation of a report itself.
ja	この測定関数に与えられた説明。これは、エクスポート内では凡例として表示され、レポート自体のプレゼンテーション内ではツールチップとして表示されます。

en	Define a unique abbreviation for this measurand with max. 8 letters/numbers.
ja	この測定値の一意の省略形を最大8文字/数字で定義します。

en	The unit given to this measurand. e.g. 'Bits/s'
ja	この測定値に与えられる単位。例: 'Bits/s'

en	Consolidation function
ja	連結機能

en	The name of the consolidation function to define which CDPs should be read out.
ja	読み出す CDP を定義する連結関数の名前。

en	Choose 'enable' if this measurand should be become part of the final report output. Leave it unflagged if this measurands will only be used as an auxiliary calculation.
ja	この測定値を最終レポート出力の一部にする場合は、「有効」を選択します。この測定値が補助計算としてのみ使用される場合は、フラグを立てないままにします。

en	Choose 'enable' if this measurand will only have one result in total instead of one for every Data Source Item. It's result<br>will be shown separately. Use this option in combination with "Visible" = "off" if you are looking for a measurand keeping an interim result only that should be reused within the calculation of other measurands without being visible for end users.
ja	この測定値が、すべてのデータソースアイテムに対して1つではなく、合計で1つの結果のみを持つ場合は、「有効」を選択します。その結果です<br>は別々に表示されます。このオプションを「表示」=「オフ」と組み合わせて使用 します "Visible" = "off"測定を探している場合は、エンドユーザーに表示されないように、他の測定値の計算内で再利用する必要がある中間結果のみを保持します。

en	Formatting
ja	書式設定

en	Defines as what type the data should be treated as.
ja	データを扱うタイプとして定義します。

en	Precision
ja	精度

en	Defines how many decimal digits should be displayed for floating-point numbers.
ja	浮動小数点数に表示する 10 進数を定義します。

en	Prefixes
ja	プレフィックス

en	Choose the type of prefix being used to format the result. With the use of decimal prefixes '1024' will be formatted to '1.024k' while the binary prefixes option returns '1ki'. Select 'off' to display the raw data, here '1024'.
ja	結果の書式設定に使用するプレフィックスのタイプを選択します。10 進数のプレフィックスを使用すると、'1024' は '1.024k' に書式設定され、バイナリ プレフィックス オプションは '1ki' を返します。生データを表示するには 'off' を選択し、ここでは '1024' を選択します。

en	Formula
ja	数式

en	The mathematical definition of this measurand. Allowed are all combinations of operators and operands listed below following the rules of mathematics. Use round and square brackets to signify complex terms and the order of operations.
ja	この測定関数の数学的定義。以下に示す演算子とオペランドのすべての組み合わせは、数学のルールに従って使用できます。丸括弧と角括弧を使用して、複雑な用語と演算の順序を示します。

en	Operators & Operands
ja	演算子とオペランド

en	Click on one of the listed operators or operand to append them to your calucalion formula. The tooltip will show you additional information like description, return value, arguments and usage.
ja	リストされた演算子またはオペランドの1つをクリックして、それらをカルカリオン式に追加します。ツールチップには、説明、戻り値、引数、使用法などの追加情報が表示されます。

en	Metrics [ Template: %s - %s ]
ja	テンプレート: %s

en	No Metrics Found
ja	レポートが見つかりませんでした

en	Reports Filter
ja	レポートフィルター

en	My Reports
ja	レポート一覧

en	Go

en	Clear
ja	クリア

en	Period (From - To)
ja	期間 (開始 - 終了)

en	No Reports Found
ja	レポートが見つかりませんでした

en	Metric
ja	メトリック

en	Data Source
ja	データソース

en	Show Top 10 Graphs
ja	TOP10グラフを表示

en	Show Subheads
ja	小見出しを表示

en	Show Summary
ja	概要を表示

en	Additional
ja	追加

en	Items
ja	アイテム

en	Archive
ja	アーカイブ

en	Current
ja	現在

en	Title
ja	題名

en	Runtime
ja	ランタイム

en	Scheduler
ja	スケジュール:

en	Period
ja	期間

en	Auto Generated RRD list
ja	自動生成された RRD リスト

en	Data Description
ja	データの説明

en	-- NO SUBHEADING --
ja	-- 小見出しなし --

en	No Data Items
ja	データ項目なし

en	Metric: %s (%s)
ja	測定量:%s

en	Pos.
ja	位置。

en	Results [%s]
ja	結果[％s]