en	none
hi	कुछ भी नहीं

en	FAILED
hi	असफल

en	- No template available -
hi	- उपलब्ध नहीं है -

en	Data Source Presets
hi	डेटा आइटम प्रीसेट

en	Administration
hi	तंत्र प्रशासन

en	Data Sources
hi	डाटा स्रोत

en	Optional Sub-heading
hi	[वैकल्पिक] विवरण

en	Optional Data Source Pre-Filters
hi	अतिरिक्त प्री-फिल्टर

en	Site Filter
hi	रिपोर्ट फ़िल्टर

en	Use this Sites matching Data Sources only.<br>Select 'None' (default) to deactivate this filter setting.
hi	केवल उन डेटा आइटम्स का उपयोग करें, जो इस होस्ट टेम्पलेट के होस्ट से संबंधित हैं.<br>इस फ़िल्टर सेटिंग को निष्क्रिय करने के लिए 'कोई नहीं' (डिफ़ॉल्ट) चुनें।

en	Device Template Filter
hi	टेम्पलेट चर हटाएं

en	Use this Device Templates Data Sources only.<br>Select 'None' (default) to deactivate this filter setting.
hi	केवल उन डेटा आइटम्स का उपयोग करें, जो इस होस्ट टेम्पलेट के होस्ट से संबंधित हैं.<br>इस फ़िल्टर सेटिंग को निष्क्रिय करने के लिए 'कोई नहीं' (डिफ़ॉल्ट) चुनें।

en	Data Source Name Filter
hi	डेटा स्रोत उपनाम

en	Use Data Sources whose names match this filter.<br> Use SQL wildcards like % and/or _. No regular Expressions!
hi	डेटा आइटम विवरण पर अतिरिक्त फ़िल्टरिंग की अनुमति देता है.<br> nd/or _ जैसे % aSQL वाइल्डकार्ड का उपयोग करें। कोई नियमित अभिव्यक्ति नहीं!

en	Add to Report
hi	रिपोर्ट दिखाएं

en	Copy Settings to All
hi	सभी के लिए कॉपी सेटिंग्स

en	End
hi	अंतिम दिनांक

en	Schedule Frequency
hi	आवृत्ति

en	No reports
hi	रिपोर्ट्स

en	Data Source Name
hi	डाटा स्रोत

en	Included in Report
hi	रिपोर्ट चलाएं

en	Data Source [edit: %s]
hi	डेटा आइटम[संपादित करें: %s]

en	Click 'Continue' to Remove the following Data Sources from the Report.
hi	निम्नलिखित डेटा आइटम निकालने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें।

en	List of selected Data Sources below.
hi	चयनित डेटा आइटम्स की सूची:

en	Data Source: %s
hi	डेटा स्रोत:

en	Click 'Continue' to Add the following Data Sources to the Report.
hi	निम्न रिपोर्ट चलाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें:

en	Click 'Continue' to Copy the Settings to the other Data Sources.
hi	सेटिंग्स को अन्य डेटा आइटम में कॉपी करने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Selected Data Source as Reference:
hi	संदर्भ के रूप में चयनित डेटा आइटम:

en	ReportIt - Report Viewing
hi	रिपोर्ट देखें

en	ReportIt - Create Reports
hi	रिपोर्ट बनाएं

en	ReportIt - Manage Reports
hi	ReportIt सामान्य सेटिंग्स

en	(Edit)
hi	संपादित करें

en	local
hi	स्थानीय

en	Enable/Disable the use of time zones for Data Item's configuration and report calculation. In the former case server time has to be set up to GMT/UTC!
hi	डेटा आइटम के कॉन्फ़िगरेशन और रिपोर्ट गणना के लिए समय क्षेत्रों के उपयोग को सक्षम/अक्षम करें। पूर्व मामले में सर्वर समय GMT/UTC तक सेट किया जाना है!

en	Enable/Disable to display server's timezone on the headlines.
hi	सुर्खियों पर सर्वर के टाइमज़ोन को प्रदर्शित करने के लिए सक्षम /

en	Allow Scheduling by Operators
hi	ऑपरेटर्स द्वारा शेड्यूलिंग की अनुमति दें

en	Enable/Disable Operator's ability to Schedule Reports. When Disabled, only Administrators may change scheduling.
hi	रिपोर्ट शेड्यूल करने के लिए ऑपरेटर की क्षमता को सक्षम/अक्षम करें। अक्षम होने पर, केवल व्यवस्थापक शेड्यूलिंग बदल सकते हैं।

en	Enable/Disable the use of correct SI-Prefixes for binary multiples under the terms of IEEE 1541 and IEC 60027-2.
hi	IEEE 1541 और IEC 60027-2 की शर्तों के तहत बाइनरी गुणकों के लिए सही SI-उपसर्गों के उपयोग को सक्षम/अक्षम करें।

en	Report View Settings
hi	ReportIt सामान्य सेटिंग्स

en	Report Export Settings
hi	ReportIt निर्यात सेटिंग्स

en	No templates
hi	टेम्पलेट्स

en	Template [ %s - %s ]
hi	साँचा: %s

en	Template [new]
hi	खाका

en	Variable: %s
hi	चर : %s

en	Click 'Continue' to Delete the following Metrics. Notice: If there are no other Metrics left after this process, the Report Template will be locked automatically.
hi	निम्नलिखित मापकों को हटाने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। सूचना: यदि इस प्रक्रिया के बाद कोई अन्य मापक नहीं बचा है, तो रिपोर्ट टेम्पलेट स्वचालित रूप से लॉक हो जाएगा।

en	Metric: %s
hi	माप: %s

en	Delete Template Metrics
hi	टेम्पलेट मापक हटाएं

en	Variable Configuration [ edit: %s ]
hi	परिवर्तनीय विन्यास[संपादित करें: %s]

en	Metric Configuration [ edit: %s - %s ]
hi	मापक विन्यास [संपादित करें: %s]

en	Metric Configuration [new]
hi	Measurand विन्यास [नया]

en	Metrics [ Template: %s - %s ]
hi	साँचा: %s

en	No Metrics Found
hi	कोई रिपोर्ट नहीं मिली

en	Show Top 10 Graphs
hi	TOP10 ग्राफ़ दिखाएँ

en	Metric: %s (%s)
hi	माप: %s

en	Pos.
hi	स्थिति।

en	Results [%s]
hi	परिणाम [ %s]