en	- No template available -
el	- μη διαθέσιμος -

en	Data Source Presets
el	Προεπιλογές στοιχείου δεδομένων

en	Data Sources
el	Ανεπεξέργαστη πηγή

en	Optional Sub-heading
el	[Προαιρετικό] Έκδοση

en	Optional Data Source Pre-Filters
el	Πρόσθετο προφίλτρο

en	Site Filter
el	Αναφορά φίλτρων

en	Use this Sites matching Data Sources only.<br>Select 'None' (default) to deactivate this filter setting.
el	Χρησιμοποιήστε αυτά τα στοιχεία δεδομένων μόνο, τα οποία ανήκουν σε κεντρικούς υπολογιστές αυτού του προτύπου κεντρικού υπολογιστή. <br> Επιλέξτε "Καμία" (προεπιλογή) για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση φίλτρου.

en	Device Template Filter
el	Διαγραφή προτύπων αναφοράς

en	Use this Device Templates Data Sources only.<br>Select 'None' (default) to deactivate this filter setting.
el	Χρησιμοποιήστε αυτά τα στοιχεία δεδομένων μόνο, τα οποία ανήκουν σε κεντρικούς υπολογιστές αυτού του προτύπου κεντρικού υπολογιστή. <br> Επιλέξτε "Καμία" (προεπιλογή) για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση φίλτρου.

en	Data Source Name Filter
el	Πηγή δεδομένων

en	Use Data Sources whose names match this filter.<br> Use SQL wildcards like % and/or _. No regular Expressions!
el	Επιτρέπει πρόσθετο φιλτράρισμα στις περιγραφές στοιχείων δεδομένων. <br> Χρησιμοποιήστε μπαλαντέρ SQL όπως% και / ή _. Καμία τακτική έκφραση!

en	Add to Report
el	Εμφάνιση αναφοράς

en	Copy Settings to All
el	Αντιγράψτε τις ρυθμίσεις σε όλους

en	Schedule Frequency
el	Συχνότητα

en	Data Source Name
el	Ανεπεξέργαστη πηγή

en	Included in Report
el	Εκτέλεση αναφοράς

en	Data Source [edit: %s]
el	Αντικείμενο δεδομένων [επεξεργασία: %s]

en	Click 'Continue' to Remove the following Data Sources from the Report.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να καταργήσετε τα παρακάτω στοιχεία δεδομένων.

en	List of selected Data Sources below.
el	Λίστα επιλεγμένων στοιχείων δεδομένων:

en	Data Source: %s
el	Πηγή δεδομένων:

en	Click 'Continue' to Add the following Data Sources to the Report.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τις ακόλουθες αναφορές.

en	Click 'Continue' to Copy the Settings to the other Data Sources.
el	Κάντε κλικ στην επιλογή 'Συνέχεια' για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις στα άλλα στοιχεία δεδομένων

en	Selected Data Source as Reference:
el	Επιλεγμένο στοιχείο δεδομένων ως αναφορά:

en	ReportIt - Report Viewing
el	Προβολή Αναφορών

en	ReportIt - Create Reports
el	Δημιουργία αναφορών

en	ReportIt - Manage Reports
el	ReportIT Γενικές ρυθμίσεις

en	Enable/Disable the use of time zones for Data Item's configuration and report calculation. In the former case server time has to be set up to GMT/UTC!
el	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της χρήσης ζωνών ώρας για τη διαμόρφωση των παραμέτρων του στοιχείου δεδομένων και τον υπολογισμό της αναφοράς. Στην πρώτη περίπτωση ο χρόνος του διακομιστή πρέπει να ρυθμιστεί σε GMT / UTC!

en	Enable/Disable to display server's timezone on the headlines.
el	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση για την εμφάνιση της ζώνης ώρας του διακομιστή στις επικεφαλίδες.

en	Allow Scheduling by Operators
el	Να επιτρέπεται ο προγραμματισμός από τους χειριστές

en	Enable/Disable Operator's ability to Schedule Reports. When Disabled, only Administrators may change scheduling.
el	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της δυνατότητας του χειριστή να προγραμματίζει αναφορές. Όταν απενεργοποιείται, μόνο οι διαχειριστές μπορούν να αλλάξουν τον προγραμματισμό.

en	Enable/Disable the use of correct SI-Prefixes for binary multiples under the terms of IEEE 1541 and IEC 60027-2.
el	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της χρήσης σωστών προθεμάτων SI για δυαδικά πολλαπλάσια, σύμφωνα με τους όρους των IEEE 1541 και IEC 60027-2 .

en	Report View Settings
el	ReportIT Γενικές ρυθμίσεις

en	Report Export Settings
el	Ρυθμίσεις εξαγωγής του ReportIT

en	Template [ %s - %s ]
el	Πρότυπο: %s

en	Template [new]
el	Πρότυπο

en	Variable: %s
el	Μεταβλητή : %s

en	Click 'Continue' to Delete the following Metrics. Notice: If there are no other Metrics left after this process, the Report Template will be locked automatically.
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να διαγράψετε τα ακόλουθα μετρήματα. Σημείωση: Εάν δεν απομένουν άλλες μετρήσεις μετά από αυτήν τη διαδικασία, το Πρότυπο αναφοράς θα κλειδωθεί αυτόματα.

en	Metric: %s
el	Μέτρηση: %s

en	Delete Template Metrics
el	Διαγραφή προτύπων αναφοράς

en	Variable Configuration [ edit: %s ]
el	Μεταβλητή διαμόρφωση [επεξεργασία: %s]

en	Metric Configuration [ edit: %s - %s ]
el	Μεταβλητή διαμόρφωση [επεξεργασία: %s]

en	Metric Configuration [new]
el	Μεταβλητή διαμόρφωση [new]

en	Metrics [ Template: %s - %s ]
el	Πρότυπο: %s

en	No Metrics Found
el	Δεν βρέθηκαν αναφορές

en	Show Top 10 Graphs
el	Εμφάνιση διαγράμματος γραφήματος

en	Metric: %s (%s)
el	Μέτρηση: %s

en	Pos.

en	Results [%s]
el	Αποτελέσματα [ %s]