en	Delete
el	Διαγραφή

en	Duplicate
el	Αντιγραφή

en	Lock
el	Κλείδωμα

en	Unlock
el	Ξεκλείδωμα

en	Export
el	Εξαγωγή

en	Name
el	Όνομα

en	Internal Name
el	Εσωτερικό όνομα

en	Maximum
el	Μέγιστο

en	Minimum
el	Ελάχιστο

en	Default
el	Προεπιλογή

en	Stepping
el	Βήμα

en	Input Type
el	Τύπος εισαγωγής

en	Options
el	Επιλογές

en	ID

en	Abbreviation
el	Αφαίρεση

en	Group
el	Ομάδα

en	Unit
el	Μονάδα

en	Consolidation Function
el	Λειτουργία ενοποίησης

en	Visible
el	Ορατό

en	Separate
el	Χωρίζω

en	Calculation Formula
el	Τύπος υπολογισμού

en	Generic ID
el	Γενική ταυτότητα

en	Elements
el	Στοιχεία

en	Metrics
el	Αναλυτικά

en	Associated Data Templates
el	Πρότυπο δεδομένων

en	General
el	Γενικά

en	Data Templates
el	Πρότυπο δεδομένων

en	Groups
el	Ομάδες

en	Variables
el	Μεταβλητές

en	Today
el	Σήμερα

en	Last 1 Day
el	Τελευταία 1 μέρα

en	Last 2 Days
el	Τελευταίες 2 ημέρες

en	Last 3 Days
el	Τελευταίες 3 ημέρες

en	Last 4 Days
el	Τελευταίες 4 ημέρες

en	Last 5 Days
el	Τελευταίες 5 ημέρες

en	Last 6 Days
el	Τελευταίες 6 ημέρες

en	Last 7 Days
el	Τελευταίες 7 μέρες

en	Last Week (Sun - Sat)
el	Τελευταία Εβδομάδα (Κυρ - Σαβ)

en	Last Week (Mon - Sun)
el	Τελευταία Εβδομάδα (Κυρ - Κυρ)

en	Last 14 Days
el	Τελευταίες 14 ημέρες

en	Last 21 Days
el	Τελευταίες 21 ημέρες

en	Last 28 Days
el	Τελευταίες 28 ημέρες

en	Current Month
el	Τρέχων μήνας

en	Last Month
el	Τον Τελευταίο Μήνα

en	Last 2 Months
el	Τελευταίοι 2 Μήνες

en	Last 3 Months
el	Τελευταίοι 3 Μήνες

en	Last 4 Months
el	Τελευταίοι 4 μήνες

en	Last 5 Months
el	5 τελευταίους μήνες

en	Last 6 Months
el	Τελευταίοι 6 μήνες

en	Current Year
el	Τρέχον έτος

en	Last Year
el	Προηγούμενο έτος

en	Last 2 Years
el	Τα τελευταία 2 χρόνια

en	Daily
el	Καθημερινά

en	Weekly
el	Εβδομαδιαία

en	Monthly
el	Μηνιαία

en	Quarterly
el	Τριμηνιαία

en	Yearly
el	Ετήσια

en	Dropdown
el	Αναπτυσσόμενο μενού

en	Input field
el	Πεδίο εισαγωγής

en	None
el	Κανένα

en	Binary
el	Δυαδικό

en	Floating point
el	Πλωτικό σημείο

en	Integer
el	Ακέραιος αριθμός

en	Integer (unsigned)
el	Ακέραιος (μη υπογεγραμμένος)

en	Hexadecimal (lower-case)
el	Δεκαεξαδικό (μικρό)

en	Hexadecimal (upper-case)
el	Δεκαεξαδικό (ανώτατο)

en	Octal
el	Οκταδικός

en	Scientific Notation
el	Επιστημονική σημειογραφία

en	Unchanged
el	Καμία αλλαγή

en	off
el	απενεργοποίηση

en	Binary SI-Prefixes (Base 1024)
el	Δυαδικά πρόθεμα SI (Βάση 1024)

en	Decimal SI-Prefixes (Base 1000)
el	Δεκαδικά πρόθεμα SI (Βάση 1000)

en	f_avg - Arithmetic Average
el	f_avg - Αριθμητικός μέσος όρος

en	Returns the average value of all measured values per DS
el	Επιστρέφει τη μέση τιμή. (άθροισμα των τιμών / αριθμός αξιών)

en	none
el	κανένα

en	f_max - Maximum Value
el	f_max - Μέγιστη τιμή

en	Returns the highest measured value per DS
el	Επιστρέφει την πρώτη τιμή μέτρησης

en	f_min - Minimum Value
el	f_min - Ελάχιστη τιμή

en	Returns the lowest measured value per DS
el	Επιστρέφει την τελευταία τιμή που μετρήθηκε

en	f_sum - Sum
el	f_sum - Άθροισμα

en	Returns the sum of all measured values per DS
el	Επιστρέφει την τελευταία τιμή που μετρήθηκε

en	f_num - Number of Values (Not NaN)
el	f_num - Αριθμός τιμών (Όχι NaN)

en	Returns the number of valid measured values per DS
el	Επιστρέφει τον αριθμό των τιμών

en	f_grd - Gradient
el	f_grd - Διαβάθμιση

en	Returns the gradient of a straight line by using linear regression per DS
el	Επιστρέφει τη διαβάθμιση μιας ευθείας γραμμής χρησιμοποιώντας γραμμική παλινδρόμηση

en	f_last - Last Value
el	f_last - Τελευταία τιμή

en	Returns the last valid measured value per DS
el	Επιστρέφει την τελευταία τιμή που μετρήθηκε

en	f_1st - First Value
el	f_1st - Πρώτη τιμή

en	Returns the first valid measured value per DS
el	Επιστρέφει την πρώτη τιμή μέτρησης

en	f_nan - Number of NaNs
el	f_nan - Αριθμός NaNs

en	Returns the number of NaNs stored per DS
el	Επιστρέφει τον αριθμό των τιμών

en	f_median - Median
el	f_median - Διάμεσος

en	Returns that value that separates the higher half from the lower half per DS
el	Επιστρέφει την τιμή που διαχωρίζει το υψηλότερο μισό από το κάτω μισό ανά DS

en	f_range - Range
el	f_range - Εύρος

en	Returns the difference between the largest and the smallest value per DS
el	Επιστρέφει τη διαφορά μεταξύ της μεγαλύτερης και της μικρότερης τιμής ανά DS

en	f_iqr - Interquartile Range

en	Returns the distance of the middle50% around the median per DS
el	Επιστρέφει την απόσταση του μέσου 50% γύρω από τη διάμεση τιμή ανά DS

en	f_sd - Standard Deviation
el	f_sd - Τυπική απόκλιση

en	Returns the square root per data source variance
el	Επιστρέφει την τελευταία τιμή που μετρήθηκε

en	f_var - Variance
el	f_var - Διακύμανση

en	Returns the variance per DS
el	Εμφανίζει το float ως ακέραιο

en	f_xth - Xth Percentile
el	f_xth - Xth εκατοστημόριο

en	Returns the xth percentitle.
el	Επιστρέφει την τελευταία τιμή που μετρήθηκε

en	$var: threshold in percent. Range: [0&lt; $var &le;100]
el	$ var: κατώφλι σε ποσοστό. Εύρος: [0 & lt; $ var ≤100]

en	f_dot - Duration Over Threshold
el	f_dot - Διάρκεια πάνω από το όριο

en	Returns the duration over a defined threshold in percent.
el	Επιστρέφει τη διάρκεια πάνω από ένα καθορισμένο όριο σε ποσοστό.

en	$var: threshold (absolute)
el	$ var: όριο (απόλυτο)

en	f_sot - Sum Over Threshold
el	f_sot - Άθροισμα κατωφλίου

en	Returns the sum of values over a defined threshold.
el	Επιστρέφει τον αριθμό των τιμών

en	f_floor - Round Fractions Down
el	f_floor - Στρογγυλά κλάσματα προς τα κάτω

en	Returns the next lowest integer value by rounding down value if necessary.
el	Επιστρέφει την επόμενη χαμηλότερη ακέραια τιμή με στρογγυλοποίηση προς τα κάτω, εάν είναι απαραίτητο.

en	$var: float
el	$ var: float

en	f_ceil - Round Fractions Up
el	f_ceil - Στρογγυλά κλάσματα προς τα πάνω

en	Returns the next highest integer value by rounding up value if necessary.
el	Επιστρέφει την επόμενη υψηλότερη ακέραια τιμή με στρογγυλοποίηση της τιμής, εάν είναι απαραίτητο.

en	f_round - Round A Float

en	Returns the rounded integer value of any given float.
el	Επιστρέφει τη χαμηλότερη τιμή μιας δεδομένης λίστας παραμέτρων

en	$var: float or string value
el	$ var: τιμή float ή string

en	f_high - Find Highest Value
el	f_high - Βρείτε την υψηλότερη τιμή

en	Returns the highest value of a given list of parameters
el	Επιστρέφει την υψηλότερη τιμή μιας δεδομένης λίστας παραμέτρων

en	$var1, $var2, $var3 ...: values to be compared
el	$ var1, $ var2, $ var3 ...: τιμές προς σύγκριση

en	f_high - Find Lowest Value
el	f_high - Βρείτε τη χαμηλότερη τιμή

en	Returns the lowest value of a given list of parameters
el	Επιστρέφει τη χαμηλότερη τιμή μιας δεδομένης λίστας παραμέτρων

en	f_if - Conditional Operation - IF-THEN-ELSE Logic
el	f_if - Λειτουργία υπό όρους - Λογική IF-THEN-ELSE

en	Returns B if A is true or C if A is false
el	Επιστρέφει το B αν το A είναι αληθές ή το C εάν το A είναι ψευδές

en	f_isNaN - Find whether a value is not a number
el	f_isNaN - Βρείτε αν μια τιμή δεν είναι αριθμός

en	Returns 1 (or B) if A === NaN or 0 (or C) if not. Parameters B and C are optional.
el	Επιστρέφει 1 (ή B) εάν A === NaN ή 0 (ή C) εάν όχι. Οι παράμετροι B και C είναι προαιρετικές.

en	f_cmp - Complex Comparison
el	f_cmp - Σύνθετη σύγκριση

en	f_int - Alias of f_floor
el	f_int - Ψευδώνυμο του f_floor

en	f_rnd - Alias of f_round
el	f_rnd - Ψευδώνυμο του f_round

en	f_eq - Alias of f_cmp - IS EQUAL
el	f_eq - Ψευδώνυμο του f_cmp - ΕΙΝΑΙ Ισοδύναμο

en	Returns 1 (or C) if A == B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
el	Επιστρέφει 1 (ή C) εάν A == B ή 0 (ή D) εάν όχι. Οι παράμετροι C και D είναι προαιρετικές.

en	f_uq - Alias of f_cmp - IS UNEQUAL
el	f_uq - Ψευδώνυμο του f_cmp - ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ

en	Returns 1 (or C) if A != B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
el	Επιστρέφει 1 (ή C) εάν A! = B ή 0 (ή D) εάν όχι. Οι παράμετροι C και D είναι προαιρετικές.

en	f_gt - Alias of f_cmp - IS GREATER THAN
el	f_gt - Ψευδώνυμο του f_cmp - ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΑΠΟ

en	Returns 1 (or C) if A > B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
el	Επιστρέφει 1 (ή C) εάν A> B ή 0 (ή D) εάν όχι. Οι παράμετροι C και D είναι προαιρετικές.

en	f_lt - Alias of f_cmp - IS LOWER THAN
el	f_lt - Ψευδώνυμο f_cmp - ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΟ

en	Returns 1 (or C) if A < B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
el	Επιστρέφει 1 (ή C) εάν A <B ή 0 (ή D) εάν όχι. Οι παράμετροι C και D είναι προαιρετικές.

en	f_ge - Alias of f_cmp - IS GREATER OR EQUAL
el	f_ge - Ψευδώνυμο f_cmp - ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ Ή ΙΣΟ

en	Returns 1 (or C) if A >= B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
el	Επιστρέφει 1 (ή C) εάν A> = B ή 0 (ή D) εάν όχι. Οι παράμετροι C και D είναι προαιρετικές.

en	f_le - Alias of f_cmp - IS LOWER OR EQUAL
el	f_le - Ψευδώνυμο f_cmp - ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΗ Ή ΙΣΟΙ

en	Returns 1 (or C) if A <= B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
el	Επιστρέφει 1 (ή C) εάν A <= B ή 0 (ή D) εάν όχι. Οι παράμετροι C και D είναι προαιρετικές.

en	Addition
el	Προσθήκη

en	Mathematical Operation to return the sum of two or more summands
el	Μαθηματική λειτουργία για να επιστρέψετε το άθροισμα δύο ή περισσότερων συνόλων

en	Subtraction
el	Αφαίρεση

en	Mathematical Operation to return the difference of minuend and subtrahend
el	Μαθηματική λειτουργία για την επιστροφή της διαφοράς του minuend και του subtrahend

en	Multiplication
el	Πολλαπλασιασμός

en	Mathematical Operation to return the product of multiplier and multiplicant
el	Μαθηματική λειτουργία για την επιστροφή του πολλαπλασιαστή και του πολλαπλασιαστικού προϊόντος

en	Division
el	Τμήμα

en	Mathematical Operation to return the fraction of divident and divisor
el	Μαθηματική λειτουργία για την επιστροφή του κλάσματος του διαιρέτη και του διαιρέτη

en	Modulus
el	Μέτρο

en	Mathematical Operation to return the remainder of a division of two integers
el	Μαθηματική λειτουργία για να επιστρέψει το υπόλοιπο μιας διαίρεσης δύο ακέραιων αριθμών

en	Exponentiation - PHP5.6 or above required
el	Απαιτείται εκτόνωση - PHP5.6 ή παραπάνω

en	Mathematical Operation to return the repeated multiplication (or division) of a base by its exponent.
el	Μαθηματική λειτουργία για την επιστροφή του επαναλαμβανόμενου πολλαπλασιασμού (ή διαίρεσης) μιας βάσης από τον εκθέτη της.

en	Decimal Mark
el	CSV Decimal Separator

en	Decimal Mark used to separate the integer part from the fractional part
el	Το σύμβολο που δείχνει το τέλος του ακέραιου τμήματος και την αρχή του κλασματικού τμήματος.

en	Round Bracket
el	Παρένθεση

en	Used to override normal precedence or to mark the first level of nesting
el	Χρησιμοποιείται για την παράκαμψη της κανονικής προτεραιότητας ή για την επισήμανση του πρώτου επιπέδου ένθεσης

en	Square Bracket
el	Τετράγωνη Αγκύλη

en	Used to override normal precedence or to mark the second level of nesting
el	Χρησιμοποιείται για την παράκαμψη της κανονικής προτεραιότητας ή για την επισήμανση του δεύτερου επιπέδου ένθεσης

en	Punctuation mark
el	Σημείο στίξης

en	Used to separate arguments forwarded to a function
el	Χρησιμοποιείται για τον διαχωρισμό ορισμάτων που προωθούνται σε μια συνάρτηση

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
el	Η ελάχιστη τιμή των δεδομένων που επιτρέπεται να συλλέγονται.

en	WARNING! This variable can be set to zero or unlimited
el	ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Αυτή η μεταβλητή μπορεί να οριστεί σε μηδέν ή απεριόριστη

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
el	Η μέγιστη τιμή των δεδομένων που επιτρέπεται να συλλέγονται.

en	Contains the number of seconds between two measured values.
el	Περιέχει τον αριθμό δευτερολέπτων μεταξύ δύο μετρημένων τιμών.

en	Functions w/o parameters
el	Λειτουργίες με παραμέτρους

en	Functions with parameters
el	Λειτουργίες με παραμέτρους

en	Aliases
el	Ψευδώνυμα

en	Operators
el	Χειριστές

en	Numbers
el	Αριθμοί

en	Others
el	Άλλα

en	Data Query Variables
el	Μεταβλητές ερωτήματος δεδομένων

en	Interim Results
el	Ενδιάμεση Αποτελέσματα

en	Unlimited
el	Απεριόριστα

en	500 Data Items
el	Στοιχεία δεδομένων

en	1,000 Data Items
el	Στοιχεία δεδομένων

en	2,000 Data Items
el	Στοιχεία δεδομένων

en	5,000 Data Source Items
el	Πηγή δεδομένων

en	7,500 Data Source Items
el	Πηγή δεδομένων

en	10,000 Data Source Items
el	Πηγή δεδομένων

en	15,000 Data Source Items
el	Πηγή δεδομένων

en	25,000 Data Source Items
el	Πηγή δεδομένων

en	1 Minute
el	1 λεπτό

en	%d Minutes
el	%d λεπτά

en	The unique name given to this Report Template.
el	Το μοναδικό όνομα που δίνεται σε αυτό το πρότυπο αναφοράς.

en	Description
el	Περιγραφή

en	A longer description of this Report Template.
el	Το μοναδικό όνομα που δίνεται σε αυτό το πρότυπο αναφοράς.

en	Version
el	Έκδοση

en	A version number for this template
el	Διαθέσιμα πρότυπα αναφοράς

en	Author
el	Συντάκτης

en	The author of this template
el	Ο συγγραφέας αυτού του προτύπου

en	Publish
el	Δημοσίευση

en	Should this report template be published for users to access? For testing purposes of new templates or modifications you should uncheck this box.
el	Πρέπει αυτό το πρότυπο αναφοράς να δημοσιευτεί για πρόσβαση στους χρήστες; Για σκοπούς δοκιμής νέων προτύπων ή τροποποιήσεων, πρέπει να αποεπιλέξετε αυτό το πλαίσιο.

en	Locked
el	Κλειδωμένο

en	The status "locked" avoids any kind of modification to your report template as well as assigned measurands and variable definitions
el	Η κατάσταση "κλειδωμένη" αποφεύγει κάθε είδους τροποποίηση του προτύπου αναφορών σας, καθώς και εκχωρημένες μετρήσεις και ορισμούς μεταβλητών

en	Additional Pre-filter
el	Πρόσθετο προφίλτρο

en	Optional: The syntax to filter the available list of data items by their description. Use SQL wildcards like % and/or _. No regular Expressions!
el	Προαιρετικό: Η σύνταξη για τη φιλτράρισμα της διαθέσιμης λίστας στοιχείων δεδομένων <br> από την περιγραφή τους. Χρησιμοποιήστε μπαλαντέρ SQL όπως% και / ή _. Καμία τακτική έκφραση!

en	Export Path
el	Διαδρομή εξαγωγής

en	Optional: The path to an folder for saving the exports. If it does not exist ReportIt automatically tries to create it during the first scheduled calculation, else it will try to create a new subfolder within the main export folder using the template id.
el	Προαιρετικό: Η διαδρομή προς ένα φάκελο για την αποθήκευση των εξαγωγών. Εάν δεν υπάρχει το ReportIT προσπαθεί αυτόματα να το δημιουργήσει κατά τον πρώτο προγραμματισμένο υπολογισμό, αλλιώς θα προσπαθήσει να δημιουργήσει έναν νέο υποφάκελο στον κύριο φάκελο εξαγωγής χρησιμοποιώντας το id του προτύπου.

en	Data Template
el	Πρότυπο δεδομένων

en	The name of the data template this Report Template depends on.
el	Το όνομα του προτύπου δεδομένων αυτό το πρότυπο αναφοράς εξαρτάται από.

en	Report Template
el	Αναφορά προτύπων

en	Choose one of your Report Templates to export to XML.
el	Επιλέξτε ένα από τα Πρότυπα αναφοράς για εξαγωγή σε XML.

en	[Optional] Description
el	Περιγραφή δεδομένων

en	Describe the characteristics of your report template
el	Περιγράψτε τα χαρακτηριστικά του προτύπου αναφοράς σας

en	[Optional] Author
el	[Προαιρετικό] Συγγραφέας

en	Add your name or nick here.
el	Προσθέστε το όνομα ή το ψευδώνυμό σας εδώ.

en	[Optional] Version
el	[Προαιρετικό] Έκδοση

en	[Optional] Contact
el	[Προαιρετικό] Επικοινωνία

en	Bar (vertical)
el	Μπαρ (κατακόρυφη)

en	Bar (horizontal)
el	Μπαρ (οριζόντια)

en	Line
el	Γραμμή

en	Area
el	Περιοχή

en	Pie chart 3D
el	Πίνακας διάγραμμα 3D

en	Spider
el	Αράχνη

en	f_mode - Mode
el	f_mode - Λειτουργία

en	Returns the value that appears most often per DS
el	Επιστρέφει τη χαμηλότερη τιμή μιας δεδομένης λίστας παραμέτρων

en	Left (Opening) parenthesis
el	Αριστερή παρένθεση

en	Right (Closing) parenthesis
el	Δεξιά (Κλείσιμο) παρένθεση

en	Left (Opening) Square Bracket
el	Αριστερό (άνοιγμα) τετράγωνο βραχίονα

en	Right (Closing) Square Bracket
el	Δεξιά (Κλείσιμο) Τετράγωνη αγκύλη

en	Contains the maximum bandwidth if 'ifspeed' is available.
el	Περιέχει το μέγιστο εύρος ζώνης αν είναι διαθέσιμο το 'ifspeed'.

en	Contains the maximum value that has been defined for the specific data source item under \"Data Sources\".
el	Περιέχει τη μέγιστη τιμή που έχει οριστεί για το συγκεκριμένο στοιχείο πηγής δεδομένων στο \ "Πηγές δεδομένων \".

en	Contains the number of NAN's during the reporting period.
el	Περιέχει τον αριθμό των NAN κατά την περίοδο αναφοράς.

en	Parentheses
el	Παρενθέσεις

en	Run Now
el	Εκτέλεση τώρα

en	CRASHED
el	ΣΥΝΕΠΕΙΑ

en	FAILED
el	Απέτυχε

en	Idle
el	Στροφές βραδυπορίας

en	Running
el	Τρέχουσες

en	- No template available -
el	- μη διαθέσιμος -

en	Monday
el	Δευτέρα

en	Tuesday
el	Τρίτη

en	Wednesday
el	Τετάρτη

en	Thursday
el	Πέμπτη

en	Friday
el	Παρασκευή

en	Saturday
el	Σάββατο

en	Sunday
el	Κυριακή

en	Data Source Presets
el	Προεπιλογές στοιχείου δεδομένων

en	Email

en	Administration
el	Διαχείριση

en	Data Sources
el	Ανεπεξέργαστη πηγή

en	Text CSV (.csv)
el	Κείμενο CSV (.csv)

en	MS Excel 2003 XML (.xml)

en	Raw XML (.xml)
el	Πρωτότυπη XML (.xml)

en	Subject
el	Θέμα

en	Enter the subject of your email.<br> Following variables will be supported (without quotes): '|title|' and '|period|'
el	Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας. <br> Θα υποστηρίζονται οι ακόλουθες μεταβλητές (χωρίς εισαγωγικά): '| title | και '| περίοδο' |

en	Scheduled report - |title| - |period|
el	Προγραμματισμένη αναφορά - | τίτλος | - περίοδος

en	Body (optional)
el	Σώμα (προαιρετικό)

en	Enter a message which will be displayed in the body of your email
el	Πληκτρολογήστε ένα μήνυμα που θα εμφανίζεται στο σώμα του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας

en	This is a scheduled report generated from Cacti.
el	Πρόκειται για μια προγραμματισμένη αναφορά που δημιουργήθηκε από το Cacti.

en	Attachment
el	Συνημμένο

en	Only to receive an email as a notification that a new report is available choose 'None'.<br> Otherwise select the format the report should be attached as.
el	Για να λάβετε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως ειδοποίηση ότι υπάρχει μια νέα αναφορά, επιλέξτε "Κανένας". <br> Διαφορετικά, επιλέξτε τη μορφή που θα πρέπει να επισυνάπτεται ως έκθεση.

en	Email Recipients
el	Παραλήπτες Email

en	Notification List Recipients
el	Παραλήπτες λίστας ειδοποιήσεων

en	To add a Recipients based upon an valid Notification List.
el	Για να προσθέσετε έναν παραλήπτη βάσει μιας έγκυρης λίστας ειδοποιήσεων.

en	New Email Recipients
el	Νέοι παραλήπτες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	To add a new recipient enter a valid email address (required) and a name (optional).<br> For a faster setup use a list of adresses/names where the names/addresses are separated with one of the following delemiters: ';' or ','
el	Για να προσθέσετε νέο παραλήπτη, εισαγάγετε μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (απαιτείται) και ένα όνομα (προαιρετικό). <br> Για ταχύτερη ρύθμιση χρησιμοποιήστε μια λίστα διευθύνσεων / ονομάτων όπου τα ονόματα / οι διευθύνσεις χωρίζονται με έναν από τους ακόλουθους delemiters: ';' ή ','

en	Scheduled Reporting
el	Προγραμματισμένη αναφορά

en	Enable
el	Ενεργοποίηση

en	Enable/disable scheduled reporting. Sliding time frame should be enabled.
el	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση προγραμματισμένων αναφορών. Θα πρέπει να ενεργοποιηθεί το χρονικό πλαίσιο ολίσθησης.

en	Frequency
el	Συχνότητα

en	Select the frequency for processing this Report. ReportIt has a basic scheduler that will dispatch reports at midnight each day based upon the dispatch frequency specified by the user.
el	Επιλέξτε τη συχνότητα επεξεργασίας αυτής της αναφοράς. ReportΈχει ένα βασικό χρονοδιάγραμμα που θα αποστέλλει αναφορές τα μεσάνυχτα κάθε μέρα με βάση τη συχνότητα αποστολής που καθορίζεται από τον χρήστη.

en	Auto Generated Data Items
el	Στοιχεία δεδομένων αυτόματης δημιουργίας

en	Enable/disable automatic creation of all data items based on given filters.This will be called before report execution. Obsolete RRDs will be deleted and all RRDs matching the filter settings will be added.
el	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της αυτόματης δημιουργίας όλων των στοιχείων δεδομένων βάσει συγκεκριμένων φίλτρων. Αυτό θα καλείται πριν από την εκτέλεση της αναφοράς. Οι παρωχημένες RRDs θα διαγραφούν και θα προστεθούν όλες οι RRD που ταιριάζουν με τις ρυθμίσεις του φίλτρου.

en	Auto Generated Archive
el	Δημιουργία αρχείου αυτόματης δημιουργίας

en	Define the maximum number of instances which should be archived before the first one will be overwritten. Choose "off" if you want to deactivate that RoundRobbin principle (default, but not recommend). If you define a lower value of instances than the current archive contains then it will get shrunk automatically within the next run.
el	Ορίστε τον μέγιστο αριθμό περιπτώσεων που πρέπει να αρχειοθετηθούν πριν να αντικατασταθεί η πρώτη. Επιλέξτε "εκτός" εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτήν την αρχή RoundRobbin (προεπιλογή, αλλά δεν συνιστούμε). Αν ορίζετε μια χαμηλότερη τιμή στιγμιότυπων από το τρέχον αρχείο, τότε αυτό θα συρρικνωθεί αυτόματα μέσα στην επόμενη εκτέλεση.

en	Auto Generated Email
el	Αυτόματη δημιουργία μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	If enabled tab 'Email' will be activated and all recipients defined under that section will receive automatically an email containing this scheduled report.
el	Αν ενεργοποιηθεί η καρτέλα 'Email' θα ενεργοποιηθεί και όλοι οι παραλήπτες που ορίζονται κάτω από αυτή την ενότητα θα λάβουν αυτόματα ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που περιέχει αυτή την προγραμματισμένη αναφορά.

en	Auto Generated Export
el	Αυτόματη εξαγωγή

en	If enabled the report will be automatically exported to a separate subfolder. This will be placed within the export folder defined in the report template.
el	Εάν είναι ενεργοποιημένη, η αναφορά θα εξαχθεί αυτόματα σε έναν ξεχωριστό υποφάκελο. Αυτό θα τοποθετηθεί μέσα στο φάκελο εξαγωγής που ορίζεται στο πρότυπο αναφοράς.

en	Export Limitation
el	Περιορισμός εξαγωγών

en	Define the maximum number of instances which should be archived before the first one will be overwritten. Choose 'off' if you want to deactivate that RoundRobbin principle (default, but not recommend). If you define a lower value of instances than the current export folder contains then it will get shrunk automatically within the next run.
el	Ορίστε τον μέγιστο αριθμό περιπτώσεων που πρέπει να αρχειοθετηθούν πριν να αντικατασταθεί η πρώτη. Επιλέξτε "εκτός" εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε αυτήν την αρχή RoundRobbin (προεπιλογή, αλλά δεν συνιστούμε). Εάν ορίζετε μια χαμηλότερη τιμή από τις παρουσίες που περιέχει ο τρέχων φάκελος εξαγωγής τότε αυτό θα συρρικνωθεί αυτόματα κατά την επόμενη εκτέλεση.

en	Raw Data Export
el	Εξαγωγή ακατέργαστων δεδομένων

en	If enabled auto generated exports will contain raw data only. The formatting of measurands will be ignored.
el	Εάν είναι ενεργοποιημένες οι αυτόματες εξαγωγές θα περιέχουν μόνο ακατέργαστα δεδομένα. Η μορφοποίηση των μετρήσεων θα αγνοηθεί.

en	Change Report Owner
el	Αλλαγή ιδιοκτήτη αναφοράς

en	Change the owner of this report. Only users with a minimum of reporting rights ('View' or higher) can be selected.
el	Αλλάξτε τον κάτοχο αυτής της αναφοράς. Μπορούν να επιλεγούν μόνο χρήστες με ελάχιστο δικαίωμα αναφοράς ("Προβολή" ή υψηλότερος).

en	Enable Use of Graph Permissions
el	Ενεργοποίηση χρήσης δικαιωμάτων γραφικών

en	If enabled (default) the list of available data items will be filtered automatically by owner's graph permission: 'by device'.
el	Εάν είναι ενεργοποιημένη (προεπιλογή), η λίστα με τα διαθέσιμα στοιχεία δεδομένων θα φιλτράρεται αυτόματα από το γράφημα του ιδιοκτήτη: "ανά συσκευή".

en	Optional Sub-heading
el	[Προαιρετικό] Έκδοση

en	Define an additional subhead that should be on display under the interface description.<br> Following variables will be supported (without quotes): '|t1|' '|t2|' '|tmz|' '|d1|' '|d2|'
el	Καθορίστε ένα επιπλέον υποκεφάλαιο που θα πρέπει να εμφανίζεται κάτω από την περιγραφή διεπαφής. <br> Οι ακόλουθες μεταβλητές θα υποστηρίζονται (χωρίς εισαγωγικά): '| t1 |' '| t2 |' '| tmz |' '| d1 |' '| d2 |'

en	Time Zone
el	Ζώνη ώρας

en	Select the time zone your following shifttime informations will be based on.
el	Επιλέξτε τη ζώνη ώρας που θα βασίζονται στις επόμενες πληροφορίες σχετικά με το χρόνο μετάβασης.

en	Optional Data Source Pre-Filters
el	Πρόσθετο προφίλτρο

en	Site Filter
el	Αναφορά φίλτρων

en	Use this Sites matching Data Sources only.<br>Select 'None' (default) to deactivate this filter setting.
el	Χρησιμοποιήστε αυτά τα στοιχεία δεδομένων μόνο, τα οποία ανήκουν σε κεντρικούς υπολογιστές αυτού του προτύπου κεντρικού υπολογιστή. <br> Επιλέξτε "Καμία" (προεπιλογή) για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση φίλτρου.

en	Device Template Filter
el	Διαγραφή προτύπων αναφοράς

en	Use this Device Templates Data Sources only.<br>Select 'None' (default) to deactivate this filter setting.
el	Χρησιμοποιήστε αυτά τα στοιχεία δεδομένων μόνο, τα οποία ανήκουν σε κεντρικούς υπολογιστές αυτού του προτύπου κεντρικού υπολογιστή. <br> Επιλέξτε "Καμία" (προεπιλογή) για να απενεργοποιήσετε αυτήν τη ρύθμιση φίλτρου.

en	Data Source Name Filter
el	Πηγή δεδομένων

en	Use Data Sources whose names match this filter.<br> Use SQL wildcards like % and/or _. No regular Expressions!
el	Επιτρέπει πρόσθετο φιλτράρισμα στις περιγραφές στοιχείων δεδομένων. <br> Χρησιμοποιήστε μπαλαντέρ SQL όπως% και / ή _. Καμία τακτική έκφραση!

en	Working Time
el	Ωρα εργασίας

en	From
el	Από

en	The startpoint of duration you want to analyse
el	Το αρχικό σημείο της διάρκειας που θέλετε να αναλύσετε

en	To
el	Προς

en	The end of analysing time.
el	Το τέλος της ανάλυσης του χρόνου.

en	Working Days
el	Εργάσιμες μέρες

en	Define the band of days where shift STARTS!
el	Ορίστε τη ζώνη των ημερών όπου η μετακίνηση STARTS!

en	Example: For a nightshift from Mo(22:30) till Sat(06:30) define Monday to Friday
el	Παράδειγμα: Για μια νυχτερινή μετακίνηση από Mo (22:30) μέχρι Sat (06:30) ορίστε από Δευτέρα έως Παρασκευή

en	The name given to this report
el	Το όνομα που δίνεται σε αυτήν την αναφορά

en	Template
el	Πρότυπο

en	The template your configuration depends on
el	Το πρότυπο που εξαρτάται από τη διαμόρφωσή σας

en	Owner
el	Ιδιοκτήτης

en	Change the owner of this report. Only users with the permission "view" or above can be chosen.
el	Αλλάξτε τον κάτοχο αυτής της αναφοράς. Μπορούν να επιλεγούν μόνο χρήστες με ελάχιστο δικαίωμα αναφοράς ("Προβολή" ή υψηλότερος).

en	Public
el	Δημόσιο

en	If enabled everyone can see your report under tab 'reports'
el	Εάν είναι ενεργοποιημένη, ο καθένας μπορεί να δει την αναφορά σας κάτω από τις "αναφορές"

en	Reporting Period
el	Περίοδος αναφοράς

en	Sliding Time Frame
el	Συρόμενο χρονικό πλαίσιο

en	If checked the reporting period will be configured automatically in relation to the point of time the calculation starts.
el	Εάν ελεγχθεί, η περίοδος αναφοράς θα ρυθμιστεί αυτόματα σε σχέση με το σημείο έναρξης του υπολογισμού.

en	Time Frames
el	Χρονικά πλαίσια

en	The time frame you want to analyse in relation to the point of time the calculation starts.<br>This means calendar days, calendar months and calendar years.
el	Το χρονικό πλαίσιο που θέλετε να αναλύσετε σε σχέση με το χρονικό σημείο που αρχίζει ο υπολογισμός. <br> Αυτό σημαίνει ημερολογιακές ημέρες, ημερολογιακούς μήνες και ημερολογιακά έτη.

en	Up To The Day of Calculation
el	Μέχρι την ημέρα του υπολογισμού

en	Extend the sliding time frame up to the day the calculation runs.
el	Επεκτείνετε το χρονικό πλαίσιο ολίσθησης μέχρι την ημέρα εκτέλεσης του υπολογισμού.

en	Fixed Time Frame - Start Date (From)
el	Σταθερό χρονικό πλαίσιο - Ημερομηνία έναρξης (Από)

en	To define the start date use the following format: yyyy-mm-dd
el	Για να ορίσετε την ημερομηνία έναρξης, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μορφή: εεεε-mm-dd

en	Fixed Time Frame - End Date (To)
el	Σταθερό χρονικό πλαίσιο - Ημερομηνία λήξης (To)

en	To define the end date use the following format: yyyy-mm-dd
el	Για να ορίσετε την ημερομηνία λήξης, χρησιμοποιήστε την ακόλουθη μορφή: rrrr-mm-dd

en	Add to Report
el	Εμφάνιση αναφοράς

en	Remove from Report
el	Κατάργηση από την αναφορά

en	Copy Settings to All
el	Αντιγράψτε τις ρυθμίσεις σε όλους

en	Add
el	Προσθήκη

en	Bar chart: vertical
el	Γραμμή ράβδων: κάθετος

en	Bar chart: horizontal
el	Δισκογραφία: οριζόντια

en	Line chart
el	Γράφημα γραμμής

en	Area chart
el	Διάγραμμα περιοχής

en	Pie chart: 3D
el	Διάγραμμα πίτας: 3D

en	%s Hi
el	%s Γεια

en	%s Lo

en	Any
el	Οποιοδήποτε

en	Sum
el	Συν

en	Average
el	Μέτριο

en	Report title
el	Τίτλος έκθεσης

en	Start
el	Έναρξη

en	End
el	Τέλος

en	Last Run
el	Τελευταία εκτέλεση

en	Description: %s
el	Περιγραφή: %s

en	Syntax: %s
el	Σύνταξη: %s

en	Parameters: %s
el	Παράμετροι: %s

en	Examples: %s
el	Παραδείγματα: %s

en	Enable [%s]
el	Ενεργοποίηση [%s]

en	Activate data source item '%s' for the calculation process.
el	Ενεργοποιήστε το στοιχείο προέλευσης δεδομένων "%s" για τη διαδικασία υπολογισμού.

en	Data Source Alias
el	Πηγή δεδομένων

en	Optional: You can define an alias which should be displayed instead of the internal data source name '%s' in the reports.
el	Προαιρετικά: Μπορείτε να ορίσετε ένα ψευδώνυμο που θα πρέπει να εμφανίζεται αντί του εσωτερικού ονόματος προέλευσης δεδομένων "%s" στις αναφορές.

en	Separate Group Title [overall]
el	Ξεχωριστός τίτλος ομάδας [συνολικά]

en	Optional: You can define an group name which should be displayed as the title for all separate measurands within the reports.
el	Προαιρετικά: Μπορείτε να ορίσετε ένα όνομα ομάδας που θα πρέπει να εμφανίζεται ως τίτλος για όλα τα ξεχωριστά μετρήματα στις αναφορές.

en	Unknown Owner
el	Άγνωστος κάτοχος

en	The file is to big.
el	Το αρχείο είναι πολύ μεγάλο.

en	Incomplete file transfer.
el	Ατελής μεταφορά αρχείων.

en	No file uploaded.
el	Δεν έχει μεταφορτωθεί κάποιο αρχείο.

en	Temporary folder missing.
el	Προσωρινός φάκελος λείπει.

en	Failed to write file to disk
el	Αποτυχία εγγραφής αρχείου στο δίσκο

en	File upload stopped by extension
el	Η μεταφόρτωση αρχείων σταμάτησε κατά επέκταση

en	Invalid file extension.
el	Μη έγκυρη επέκταση αρχείου: %s

en	Unable to parse template file.
el	Δεν είναι δυνατή η ανάλυση αρχείου προτύπου.

en	Checksum error with Template %s in XML file
el	Σφάλμα Checksum με Πρότυπο %s σε αρχείο XML

en	New Report
el	Νέα αναφορά

en	There are no unlocked and enabled report templates available (%s locked or disabled).
el	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα ξεκλείδωτα και ενεργοποιημένα πρότυπα αναφορών (%s κλειδωμένα ή απενεργοποιημένα).

en	Cancel
el	Ακύρωση

en	Continue
el	Συνέχεια

en	Create a new report
el	Δημιουργήστε μια νέα αναφορά

en	Choose a template this report should depend on.
el	Επιλέξτε ένα πρότυπο για το οποίο πρέπει να εξαρτάται αυτή η αναφορά.

en	Report Filters
el	Αναφορά φίλτρων

en	Search
el	Αναζήτηση

en	Reports
el	Αναφορές

en	Go
el	Πήγαινε

en	Clear
el	Καθαρισμός

en	Period %s From - To
el	Περίοδος %s από - έως

en	Schedule Frequency
el	Συχνότητα

en	State
el	Νομός

en	Last Run %s
el	Τελευταία εκτέλεση %s

en	Runtime [s]
el	Χρόνος εκτέλεσης

en	Scheduled
el	Προγραμματισμένο

en	Disabled
el	Απενεργοποιημένο

en	N/A
el	Μη Διαθέσιμο

en	Add sources
el	Προσθέστε πηγές

en	Edit sources
el	Πηγή δεδομένων

en	Select %s
el	Επιλέξτε %s

en	Report has been locked
el	Το πρότυπο έχει κλειδωθεί προσωρινά

en	No reports
el	Αναφορές

en	Not Authorized
el	Μη Εξουσιοδοτημένο

en	Report Configuration (%s) %s
el	Διαμόρφωση αναφοράς ( %s) %s

en	Action
el	Ενέργεια

en	No recipients found
el	Δεν βρέθηκαν παραλήπτες

en	Data Source Name
el	Ανεπεξέργαστη πηγή

en	Associated
el	Συσχετισμός

en	Subhead
el	Υπότιτλος

en	Shifttime (From - To)
el	Shifttime (από - έως)

en	Weekdays (From - To)
el	Καθημερινές (από - έως)

en	RRDs

en	Show All
el	Προβολή Όλων

en	Does not exist anymore
el	Δεν υπάρχει πια

en	Included in Report
el	Εκτέλεση αναφοράς

en	Not Included in Report
el	Δεν περιλαμβάνεται στην έκθεση

en	Select
el	Επιλέξτε

en	No data items found
el	Δεν βρέθηκαν στοιχεία δεδομένων

en	Email address of a recipient (or comma separated list)
el	- Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ενός παραλήπτη (ή λίστα με ονόματα) -

en	[OPTIONAL] Name of a recipient (or comma separated list of names)
el	[ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ] - Όνομα παραλήπτη (ή λίστα με ονόματα) -

en	Data Source [edit: %s]
el	Αντικείμενο δεδομένων [επεξεργασία: %s]

en	Subhead (optional)
el	Υποκεφάλαιο (προαιρετικό)

en	Select the time zone your following shifttime information will be based on.
el	Επιλέξτε τη ζώνη ώρας που θα βασίζονται στις επόμενες πληροφορίες σχετικά με το χρόνο μετάβασης.

en	Click 'Continue' to Run the following Report:
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τις ακόλουθες αναφορές.

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports:
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τις ακόλουθες αναφορές.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Report configurations. You may also change the title format during this operation.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να αντιγράψετε τις ακόλουθες ρυθμίσεις παραμέτρων αναφοράς. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε τη μορφή του τίτλου κατά τη διάρκεια αυτής της λειτουργίας.

en	Title Format:
el	Μορφή τίτλου:

en	<report_title> (1)

en	You must select at least one unlocked, not running, report.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία αναφορά.

en	Click 'Continue' to Remove the following Data Sources from the Report.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να καταργήσετε τα παρακάτω στοιχεία δεδομένων.

en	List of selected Data Sources below.
el	Λίστα επιλεγμένων στοιχείων δεδομένων:

en	Data Source: %s
el	Πηγή δεδομένων:

en	Click 'Continue' to Add the following Data Sources to the Report.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τις ακόλουθες αναφορές.

en	Click 'Continue' to Copy the Settings to the other Data Sources.
el	Κάντε κλικ στην επιλογή 'Συνέχεια' για να αντιγράψετε τις ρυθμίσεις στα άλλα στοιχεία δεδομένων

en	Selected Data Source as Reference:
el	Επιλεγμένο στοιχείο δεδομένων ως αναφορά:

en	Time Zone:
el	Ζώνη ώρας

en	Weekdays:
el	Εργάσιμες:

en	Shifttime:

en	You must select at least one Report.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία αναφορά.

en	ReportIt - Report Viewing
el	Προβολή Αναφορών

en	ReportIt - Create Reports
el	Δημιουργία αναφορών

en	ReportIt - Manage Reports
el	ReportIT Γενικές ρυθμίσεις

en	(Edit)
el	(Eπεξεργασία)

en	Actions
el	Ενέργειες

en	Data Items
el	Στοιχεία δεδομένων

en	Report Templates
el	Αναφορά προτύπων

en	Import
el	Εισαγωγή

en	Report Calculation
el	Υπολογισμός αναφοράς

en	Public Reports
el	Δημόσιες Αναφορές

en	Show Report
el	Εμφάνιση αναφοράς

en	Export Report
el	Έκθεση εξαγωγής

en	Public Report Charts
el	Δημόσια Γραφήματα Αναφορών

en	Bar Chart
el	Ραβδόγραμμα

en	Pie Chart
el	Διάγραμμα πίτας

en	Normal User
el	Απλός Χρήστης

en	General Administration
el	Διαχείριση

en	System Administration
el	Διαχείριση συστήματος

en	Management
el	Διοίκηση

en	ReportIt
el	Αναφορά

en	Templates
el	Πρότυπα

en	No data source item selected
el	Δεν υπάρχουν στοιχεία δεδομένων

en	Unselected data source items are still in use
el	Μη επιλεγμένα στοιχεία προέλευσης δεδομένων εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται

en	Unable to unlock this template without defined measurands
el	Δεν είναι δυνατό το ξεκλείδωμα αυτού του προτύπου χωρίς καθορισμένα μετρήματα

en	global
el	παγκόσμια

en	local
el	τοπικό

en	Power User (Report Owner)
el	Ενεργός χρήστης (ιδιοκτήτης αναφοράς)

en	Super User (Report Admin)
el	Σούπερ χρήστης (Αναφορά διαχειριστή)

en	Maximum Execution Time (in seconds)
el	Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης (σε δευτερόλεπτα)

en	Optional: Maximum execution time of one calculation.
el	Προαιρετικό: Μέγιστος χρόνος εκτέλεσης ενός υπολογισμού.

en	Maximum Record Count Change
el	Μέγιστη αλλαγή καταμέτρησης εγγραφών

en	Optional (Auto-Generate RRD List): Do not change RRD List of any Report if Record Count Change is greater than this Number This is to avoid unwanted and disastrous changes on RRD Lists
el	Προαιρετικά (λίστα αυτόματης δημιουργίας RRD): Μην αλλάζετε λίστα RRD οποιουδήποτε Αναφοράς εάν η Αλλαγή εγγραφών εγγραφών είναι μεγαλύτερη από αυτόν τον αριθμό Αυτό είναι για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες και καταστρεπτικές αλλαγές στις λίστες RRD

en	Time Zones
el	Ζώνες ώρας

en	Enable/Disable the use of time zones for Data Item's configuration and report calculation. In the former case server time has to be set up to GMT/UTC!
el	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της χρήσης ζωνών ώρας για τη διαμόρφωση των παραμέτρων του στοιχείου δεδομένων και τον υπολογισμό της αναφοράς. Στην πρώτη περίπτωση ο χρόνος του διακομιστή πρέπει να ρυθμιστεί σε GMT / UTC!

en	Show Local Time Zone
el	Εμφάνιση της τοπικής ζώνης ώρας

en	Enable/Disable to display server's timezone on the headlines.
el	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση για την εμφάνιση της ζώνης ώρας του διακομιστή στις επικεφαλίδες.

en	Allow Scheduling by Operators
el	Να επιτρέπεται ο προγραμματισμός από τους χειριστές

en	Enable/Disable Operator's ability to Schedule Reports. When Disabled, only Administrators may change scheduling.
el	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της δυνατότητας του χειριστή να προγραμματίζει αναφορές. Όταν απενεργοποιείται, μόνο οι διαχειριστές μπορούν να αλλάξουν τον προγραμματισμό.

en	SI-Prefixes
el	SI-Προθέματα

en	Enable/Disable the use of correct SI-Prefixes for binary multiples under the terms of IEEE 1541 and IEC 60027-2.
el	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της χρήσης σωστών προθεμάτων SI για δυαδικά πολλαπλάσια, σύμφωνα με τους όρους των IEEE 1541 και IEC 60027-2 .

en	Export Settings
el	Εξαγωγή ρυθμίσεων

en	Filename Format
el	Μορφή ονόματος αρχείου

en	The name format for the export files created on demand.
el	Η μορφή ονόματος για τα αρχεία εξαγωγής που δημιουργούνται κατόπιν αιτήματος.

en	Export Header
el	Εξαγωγή κεφαλίδας

en	The header description for export files
el	Η περιγραφή κεφαλίδας για αρχεία εξαγωγής

en	# Your report header # <cacti_version> <reportit_version>
el	# Κεφαλίδα της αναφοράς σας \ n # <cacti_version> <reportit_version>

en	Auto Archiving
el	Αυτόματη αρχειοθέτηση

en	Enabled
el	Ενεργοποιημένο

en	If enabled the result of every scheduled report will be archived automatically
el	Εάν είναι ενεργοποιημένο, το αποτέλεσμα κάθε προγραμματισμένης αναφοράς θα αρχειοθετηθεί αυτόματα

en	Cache Life Cycle (in seconds)
el	Cache Life Cyle (σε δευτερόλεπτα)

en	Number of seconds an archived report will be cached without any hit.
el	Αριθμός δευτερολέπτων μια προσωρινή έκθεση θα αποθηκευτεί προσωρινά χωρίς να χτυπηθεί.

en	Archive Path
el	Διαδρομή αρχείου

en	The path to an archive folder where archives have to be stored.
el	Προαιρετικό: Η διαδρομή προς ένα φάκελο αρχειοθήκης για αποθήκευση. Εάν δεν έχει οριστεί ο υποφάκελος «αρχείο» θα χρησιμοποιηθεί.

en	Auto E-Mailing
el	Αυτόματη ηλεκτρονική αλληλογραφία

en	If enabled scheduled reports can be emailed automatically to a list of recipients.<br> This feature requires a configured version of the 'Settings Plugin'.
el	Εάν οι ενεργοποιημένες προγραμματισμένες αναφορές μπορούν να αποστέλλονται αυτόματα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε μια λίστα παραληπτών. <br> Αυτή η λειτουργία απαιτεί μια διαμορφωμένη έκδοση του "Ρυθμίσεις Plugin".

en	Auto Exporting
el	Αυτόματη εξαγωγή

en	If enabled scheduled reports can be exported automatically to a specified folder.<br> Therefore a full structured path architecture will be used:<br> Main Folder > Template Folder (if defined) or Template ID > Report ID > Report
el	Εάν οι ενεργοποιημένες προγραμματισμένες αναφορές μπορούν να εξαχθούν αυτόματα σε έναν συγκεκριμένο φάκελο. <br> Επομένως, θα χρησιμοποιηθεί μια αρχιτεκτονική πλήρους δομημένης διαδρομής: <br> Κύριος φάκελος -> Φάκελος προτύπου (αν έχει οριστεί) ή Αναγνωριστικό προτύπου -> Αναφορά ταυτότητας -> Αναφορά

en	The main path to an export folder for saving the exports.
el	Προαιρετικό: Η κύρια διαδρομή προς ένα φάκελο εξαγωγής για την αποθήκευση των εξαγωγών. Εάν δεν οριστεί ο υποφάκελος «εξαγωγές» θα χρησιμοποιηθεί.

en	Report View Settings
el	ReportIT Γενικές ρυθμίσεις

en	Separate Report View Filter
el	Ξεχωριστό φίλτρο προβολής αναφορών

en	Enable/disable the use of an individual filter per report.
el	Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση της χρήσης ενός μεμονωμένου φίλτρου ανά αναφορά.

en	Rows Per Page
el	Γραμμές ανά σελίδα

en	The number of rows to display on a single page.
el	Ο αριθμός των γραμμών που εμφανίζονται σε μία σελίδα.

en	Report Export Settings
el	Ρυθμίσεις εξαγωγής του ReportIT

en	CSV Column Separator
el	CSV Διαχωριστής Στήλης

en	The column separator to be used for CSV exports.
el	Ο διαχωριστής στήλης που χρησιμοποιείται για τις εξαγωγές CSV.

en	CSV Decimal Separator

en	The symbol indicating the end of the integer part and the beginning of the fractional part.
el	Το σύμβολο που δείχνει το τέλος του ακέραιου τμήματος και την αρχή του κλασματικού τμήματος.

en	New Report Template
el	Αναφορά προτύπων

en	There are no Data Templates in use.
el	Δεν υπάρχουν πρότυπα αναφοράς.

en	Create a new Report Template
el	Δημιουργήστε ένα νέο πρότυπο αναφοράς

en	Choose a Data Template this Report Template should depend on. Unused Data Templates are hidden.
el	Επιλέξτε ένα πρότυπο δεδομένων που πρέπει να εξαρτάται από αυτό το πρότυπο αναφοράς. <br> Τα αχρησιμοποίητα πρότυπα δεδομένων είναι κρυμμένα.

en	Import Report Template
el	Εξέταση αναφοράς προτύπου

en	Select the XML file that contains your Report Template.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα πρότυπο αναφοράς.

en	Import Report Templates
el	Εξέταση αναφοράς προτύπου

en	Compatible
el	Σύμφωνος

en	Summary
el	Περίληψη

en	No Compatible Templates Found
el	Δεν βρέθηκαν συμβατά πρότυπα

en	Import
el	Εισαγωγή

en	The name of this Report Template.
el	Το μοναδικό όνομα που δίνεται σε αυτό το πρότυπο αναφοράς.

en	The internal identifier of this Report Template.
el	Το μοναδικό όνομα που δίνεται σε αυτό το πρότυπο αναφοράς.

en	The Author of this Report Template.
el	Εξέταση αναφοράς προτύπου

en	The version of this Report Template.
el	Το μοναδικό όνομα που δίνεται σε αυτό το πρότυπο αναφοράς.

en	Published
el	Δημοσιευμένη

en	The total number of reports using this report template.
el	Το μοναδικό όνομα που δίνεται σε αυτό το πρότυπο αναφοράς.

en	No matching data sources
el	Δεν υπάρχουν αντίστοιχες πηγές δεδομένων

en	Data template not available
el	Το πρότυπο δεδομένων δεν είναι διαθέσιμο

en	Add measurands
el	Μετρητές

en	Edit measurands
el	Μετρητές

en	Add variables
el	Μεταβλητές

en	Edit variables
el	Μεταβλητές

en	No templates
el	Δεν υπάρχουν πρότυπα

en	Maximum has to be greater than minimum.
el	Το μέγιστο πρέπει να είναι μεγαλύτερο από το ελάχιστο.

en	Default value is out of values range.
el	Η προεπιλεγμένη τιμή είναι εκτός εύρους τιμών.

en	Duplicate abbreviation
el	Διπλή συντομογραφία

en	Interim results are used by other measurands.
el	Τα ενδιάμεσα αποτελέσματα χρησιμοποιούνται από άλλες μετρήσεις.

en	Template [ %s - %s ]
el	Πρότυπο: %s

en	Template [new]
el	Πρότυπο

en	<template_title>
el	Τίτλος πρότυπου

en	Click 'Continue' to Delete the following Report Templates
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τα παρακάτω πρότυπα αναφοράς

en	WARNING: Every Report that belongs to these Templates will also be deleted!
el	Κάθε αναφορά που ανήκει σε αυτά τα πρότυπα θα διαγραφεί πάρα πολύ!

en	Template: %s
el	Πρότυπο: %s

en	Report: %s
el	Αναφορά: %s

en	Report: <i>None</i>
el	| _Report: <i>κανένα</i> <br>

en	Click 'Continue' to duplicate the following report templates. You can optionally change the title of those duplicates.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να αντιγράψετε τα ακόλουθα πρότυπα αναφοράς. Μπορείτε να αλλάξετε προαιρετικά τον τίτλο για τα νέα πρότυπα αναφοράς.

en	List of selected report templates:
el	Λίστα επιλεγμένων προτύπων:

en	Title:
el	Τίτλος:

en	<template_title> (1)

en	Click 'Continue' to Export the following Report Templates
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τα παρακάτω πρότυπα αναφοράς

en	You must select at least one Report Template.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον ένα πρότυπο αναφοράς.

en	Delete Report Templates
el	Διαγραφή προτύπων αναφοράς

en	Duplicate Report Templates
el	Διπλότυπα πρότυπα αναφοράς

en	Export Report Templates
el	Εξέταση αναφοράς προτύπου

en	Click 'Continue to Delete the following variables.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να διαγράψετε τις ακόλουθες αναφορές.

en	List of selected variables:
el	Λίστα επιλεγμένων αναφορών:

en	Variable: %s
el	Μεταβλητή : %s

en	There are one or more variables in use.
el	Δεν υπάρχουν πρότυπα αναφοράς.

en	You must select at least one variable.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία αναφορά.

en	Delete Template Variables
el	Διαγραφή προτύπων αναφοράς

en	Click 'Continue' to Delete the following Metrics. Notice: If there are no other Metrics left after this process, the Report Template will be locked automatically.
el	Κάντε κλικ στο «Συνέχεια» για να διαγράψετε τα ακόλουθα μετρήματα. Σημείωση: Εάν δεν απομένουν άλλες μετρήσεις μετά από αυτήν τη διαδικασία, το Πρότυπο αναφοράς θα κλειδωθεί αυτόματα.

en	List of selected measurands:
el	Λίστα επιλεγμένων αναφορών:

en	Metric: %s
el	Μέτρηση: %s

en	You must select at least one measurand.
el	Πρέπει να επιλέξετε τουλάχιστον μία αναφορά.

en	Delete Template Metrics
el	Διαγραφή προτύπων αναφοράς

en	Variables [ Template: %s - %s ]
el	Μεταβλητές [ Πρότυπο: %s - %s ]

en	No Variables Found
el	Μεταβλητές

en	Variable Configuration [ edit: %s ]
el	Μεταβλητή διαμόρφωση [επεξεργασία: %s]

en	Variable Configuration [new]
el	Μεταβλητή διαμόρφωση [new]

en	Internal name
el	Εσωτερικό όνομα

en	A unique identifier which will be created by ReportIt itself. Use this ID within the definition of your calculation formulas to include that value the report user has defined individually for it.
el	Ένα μοναδικό αναγνωριστικό που θα δημιουργηθεί από το ReportIt. Χρησιμοποιήστε αυτό το αναγνωριστικό εντός του ορισμού των τύπων υπολογισμού σας για να συμπεριλάβετε την τιμή που ο χρήστης αναφοράς έχει ορίσει ξεχωριστά για αυτό.

en	A name like "Threshold" for example which should be used as a headline within the report config.
el	Ένα όνομα όπως το "Όριο" για παράδειγμα, το οποίο πρέπει να χρησιμοποιείται ως επικεφαλίδα εντός της διαμόρφωσης αναφοράς.

en	Provide a name for this Variable
el	Δώστε ένα όνομα για αυτήν τη μεταβλητή

en	A short, pithy description that explains the sense of this variable.
el	Μια σύντομη, λιτή περιγραφή που εξηγεί την έννοια αυτής της μεταβλητής.

en	Provide a meaningful description
el	Δώστε μια ουσιαστική περιγραφή

en	Maximum Value
el	Μέγιστη Τιμή

en	Defines the upper limit of this variable.
el	Ορίζει το ανώτερο όριο αυτής της μεταβλητής.

en	Minimum Value
el	Ελάχιστη Τιμή

en	Defines the lower limit of this variable.
el	Ορίζει το κατώτερο όριο αυτής της μεταβλητής.

en	Default Value
el	Προεπιλεγμένη τιμή

en	Sets the default value.
el	Επιστρέφει τη χαμηλότερη τιμή

en	Type
el	Τύπος

en	The method the report owner should use to define this variable.
el	Η μέθοδος που πρέπει να χρησιμοποιήσει ο κάτοχος της αναφοράς για να καθορίσει αυτήν τη μεταβλητή.

en	Defines the distance between two values if method "DropDown" has been chosen. Please ensure that this value is not set too low, because it defines indirectly the number of options the dropdown field will have. For example the following parameters: MAX:100, MIN:0, STEP:0.01 will result in a select box of 10.001 options. This can cause dramatical performance issues due to a high CPU load at the clients side. Try to keep it under 1000.
el	Καθορίζει την απόσταση μεταξύ δύο τιμών εάν έχει επιλεγεί η μέθοδος "DropDown". Βεβαιωθείτε ότι αυτή η τιμή δεν έχει οριστεί πολύ χαμηλή, επειδή καθορίζει έμμεσα τον αριθμό των επιλογών που θα έχει το αναπτυσσόμενο πεδίο. Για παράδειγμα, οι ακόλουθες παράμετροι: MAX: 100, MIN: 0, STEP: 0,01 θα οδηγήσουν σε ένα πλαίσιο επιλογής 10.001 επιλογών. Αυτό μπορεί να προκαλέσει δραματικά προβλήματα απόδοσης λόγω του υψηλού φορτίου CPU από την πλευρά των πελατών. Προσπαθήστε να το κρατήσετε κάτω από 1000.

en	Metric Configuration [ edit: %s - %s ]
el	Μεταβλητή διαμόρφωση [επεξεργασία: %s]

en	Metric Configuration [new]
el	Μεταβλητή διαμόρφωση [new]

en	The explanation given to this measurand. This will be shown as legend within exports as well as a tooltip within the presentation of a report itself.
el	Η εξήγηση που δόθηκε σε αυτό το μέτρο Αυτό θα εμφανίζεται ως θρύλος στις εξαγωγές καθώς και ως συμβουλή εργαλείου για την παρουσίαση της ίδιας μιας αναφοράς.

en	Define a unique abbreviation for this measurand with max. 8 letters/numbers.
el	Ορίστε μια μοναδική συντομογραφία για αυτό το μέτρο με μέγ. 8 γράμματα / αριθμοί.

en	The unit given to this measurand. e.g. 'Bits/s'
el	Το όνομα που δίνεται σε αυτήν την αναφορά

en	Consolidation function
el	Συνάρτηση ενοποίησης

en	The name of the consolidation function to define which CDPs should be read out.
el	Το όνομα της συνάρτησης ενοποίησης για να καθορίσει ποια CDP πρέπει να διαβαστούν.

en	Choose 'enable' if this measurand should be become part of the final report output. Leave it unflagged if this measurands will only be used as an auxiliary calculation.
el	Επιλέξτε «ενεργοποίηση» εάν αυτή η μέτρηση πρέπει να γίνει μέρος της τελικής έκδοσης αναφοράς. Αφήστε το ασταμάτητο εάν αυτές οι μετρήσεις θα χρησιμοποιηθούν μόνο ως βοηθητικός υπολογισμός.

en	Choose 'enable' if this measurand will only have one result in total instead of one for every Data Source Item. It's result<br>will be shown separately. Use this option in combination with "Visible" = "off" if you are looking for a measurand keeping an interim result only that should be reused within the calculation of other measurands without being visible for end users.
el	Επιλέξτε «ενεργοποίηση» εάν αυτή η μέτρηση θα έχει μόνο ένα αποτέλεσμα συνολικά αντί για ένα για κάθε στοιχείο προέλευσης δεδομένων. Είναι αποτέλεσμα<br> θα εμφανίζεται ξεχωριστά. Χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή σε συνδυασμό με το "Ορατό" = "απενεργοποιημένο" εάν ψάχνετε ένα μετρητή που διατηρεί ένα ενδιάμεσο αποτέλεσμα μόνο που θα πρέπει να επαναχρησιμοποιηθεί κατά τον υπολογισμό άλλων μετρήσεων χωρίς να είναι ορατό για τους τελικούς χρήστες.

en	Formatting
el	Μορφοποίηση

en	Defines as what type the data should be treated as.
el	Ορίζει ως τι τύπο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται τα δεδομένα.

en	Precision
el	Ακρίβεια

en	Defines how many decimal digits should be displayed for floating-point numbers.
el	Καθορίζει πόσα δεκαδικά ψηφία πρέπει να εμφανίζονται για αριθμούς κινητής υποδιαστολής.

en	Prefixes
el	Προθέματα

en	Choose the type of prefix being used to format the result. With the use of decimal prefixes '1024' will be formatted to '1.024k' while the binary prefixes option returns '1ki'. Select 'off' to display the raw data, here '1024'.
el	Επιλέξτε τον τύπο του προθέματος που χρησιμοποιείται για τη μορφοποίηση του αποτελέσματος. Με τη χρήση των δεκαδικών προθεμάτων «1024» θα μορφοποιηθεί σε «1.024k» ενώ η επιλογή δυαδικών προθεμάτων επιστρέφει «1ki». Επιλέξτε «off» για να εμφανίσετε τα μη επεξεργασμένα δεδομένα, εδώ «1024».

en	Formula
el	Τύπος

en	The mathematical definition of this measurand. Allowed are all combinations of operators and operands listed below following the rules of mathematics. Use round and square brackets to signify complex terms and the order of operations.
el	Ο μαθηματικός ορισμός αυτού του μετρήματος. Επιτρέπονται όλοι οι συνδυασμοί τελεστών και τελεστών που αναφέρονται παρακάτω σύμφωνα με τους κανόνες των μαθηματικών. Χρησιμοποιήστε αγκύλες στρογγυλού και τετραγώνου για να δηλώσετε σύνθετους όρους και τη σειρά των λειτουργιών.

en	Operators & Operands
el	Χειριστές

en	Click on one of the listed operators or operand to append them to your calucalion formula. The tooltip will show you additional information like description, return value, arguments and usage.
el	Κάντε κλικ σε έναν από τους αναφερόμενους τελεστές ή τελεστή για να τους προσαρτήσετε στον τύπο σας. Η συμβουλή εργαλείου θα σας δείξει επιπλέον πληροφορίες όπως περιγραφή, τιμή επιστροφής, επιχειρήματα και χρήση.

en	Metrics [ Template: %s - %s ]
el	Πρότυπο: %s

en	No Metrics Found
el	Δεν βρέθηκαν αναφορές

en	Reports Filter
el	Αναφορά φίλτρων

en	My Reports
el	Οι αναφορές μου

en	Go
el	Πήγαινε

en	Clear
el	Καθαρισμός

en	Period (From - To)
el	Περίοδος %s από - έως

en	No Reports Found
el	Δεν βρέθηκαν αναφορές

en	Metric
el	Μετρικό σύστημα

en	Data Source
el	Ανεπεξέργαστη πηγή

en	Show Top 10 Graphs
el	Εμφάνιση διαγράμματος γραφήματος

en	Show Subheads
el	Εμφάνιση υποσυνόλων

en	Show Summary
el	Περίληψη

en	Additional
el	Επιπλέον

en	Items
el	Στοιχεία

en	Archive
el	Αρχείο

en	Current
el	Τρέχων

en	Title
el	Τίτλος

en	Runtime
el	Χρόνου εκτέλεσης

en	Scheduler
el	Προγραμματιστής

en	Period
el	Περίοδος

en	Auto Generated RRD list
el	Λίστα αυτόματης δημιουργίας RRD

en	Data Description
el	Περιγραφή δεδομένων

en	-- NO SUBHEADING --
el	- ΟΧΙ ΥΠΟΒΟΛΗ -

en	No Data Items
el	Στοιχεία δεδομένων

en	Metric: %s (%s)
el	Μέτρηση: %s

en	Pos.

en	Results [%s]
el	Αποτελέσματα [ %s]