en	Delete
bg	Изтрий

en	Duplicate
bg	Дублирай

en	Lock
bg	Заключване

en	Unlock
bg	Отключване

en	Export
bg	Експортиране

en	Name
bg	Име

en	Internal Name
bg	Вътрешно име

en	Maximum
bg	Максимум

en	Minimum
bg	Минимум

en	Default
bg	По подразбиране

en	Stepping
bg	Стъпка

en	Input Type
bg	Тип на въвеждането

en	Options
bg	Опции

en	ID

en	Abbreviation
bg	Съкращение

en	Group
bg	Група

en	Unit
bg	Урок

en	Consolidation Function
bg	Функция за консолидация

en	Visible
bg	Видимо

en	Separate
bg	Отделен

en	Calculation Formula
bg	Формула за изчисление

en	Generic ID
bg	Общ идентификатор

en	Elements
bg	Елементи

en	Metrics
bg	Метрики

en	Associated Data Templates
bg	Шаблон за данни

en	General
bg	Основни

en	Data Templates
bg	Шаблон за данни

en	Groups
bg	Групи

en	Variables
bg	Променливи

en	Today
bg	Днес

en	Last 1 Day
bg	Последен 1 ден

en	Last 2 Days
bg	Последните 2 дни

en	Last 3 Days
bg	Последните 3 дни

en	Last 4 Days
bg	Последните 4 дни

en	Last 5 Days
bg	Последните 5 дни

en	Last 6 Days
bg	Последните 6 дни

en	Last 7 Days
bg	Последните 7 Дни

en	Last Week (Sun - Sat)
bg	Последна седмица (неделя - събота)

en	Last Week (Mon - Sun)
bg	Миналата седмица (понеделник - неделя)

en	Last 14 Days
bg	Последните 14 дни

en	Last 21 Days
bg	Последните 21 дни

en	Last 28 Days
bg	Последните 28 дни

en	Current Month
bg	Текущ месец

en	Last Month
bg	Последен Месец

en	Last 2 Months
bg	Последните 2 месеца

en	Last 3 Months
bg	Последните 3 месеца

en	Last 4 Months
bg	Последните 4 месеца

en	Last 5 Months
bg	Последните 5 месеца

en	Last 6 Months
bg	Последните 6 месеца

en	Current Year
bg	Текуща година

en	Last Year
bg	Миналата година

en	Last 2 Years
bg	Последните 2 години

en	Daily
bg	Ежедневно

en	Weekly
bg	Седмично

en	Monthly
bg	Месечно

en	Quarterly
bg	На три месеца

en	Yearly
bg	Годишно

en	Dropdown
bg	Падащо меню

en	Input field
bg	Поле за въвеждане

en	None
bg	Няма

en	Binary
bg	Двоичен

en	Floating point
bg	Плаваща точка

en	Integer
bg	цяло число

en	Integer (unsigned)
bg	Целочислено (неподписано)

en	Hexadecimal (lower-case)
bg	Шестнадесетичен (малък)

en	Hexadecimal (upper-case)
bg	Шестнадесетичен (горен)

en	Octal
bg	Осмичен

en	Scientific Notation
bg	Научна нотация

en	Unchanged
bg	Непроменен

en	off
bg	изкл

en	Binary SI-Prefixes (Base 1024)
bg	Двоични SI-префикси (база 1024)

en	Decimal SI-Prefixes (Base 1000)
bg	Десетични SI-префикси (база 1000)

en	f_avg - Arithmetic Average
bg	f_avg - Средно аритметично

en	Returns the average value of all measured values per DS
bg	Връща средната стойност. (сума от стойности / брой стойности)

en	none
bg	нищо

en	f_max - Maximum Value
bg	f_max - Максимална стойност

en	Returns the highest measured value per DS
bg	Връща първата измерена стойност

en	f_min - Minimum Value
bg	f_min - Минимална стойност

en	Returns the lowest measured value per DS
bg	Връща последната измерена стойност

en	f_sum - Sum
bg	f_sum - Сума

en	Returns the sum of all measured values per DS
bg	Връща последната измерена стойност

en	f_num - Number of Values (Not NaN)
bg	f_num - Брой стойности (не NaN)

en	Returns the number of valid measured values per DS
bg	Връща броя на стойностите

en	f_grd - Gradient
bg	f_grd - Градиент

en	Returns the gradient of a straight line by using linear regression per DS
bg	Връща градиента на права линия с помощта на линейна регресия

en	f_last - Last Value
bg	f_last - Последна стойност

en	Returns the last valid measured value per DS
bg	Връща последната измерена стойност

en	f_1st - First Value
bg	f_1st - Първа стойност

en	Returns the first valid measured value per DS
bg	Връща първата измерена стойност

en	f_nan - Number of NaNs
bg	f_nan - Брой NaNs

en	Returns the number of NaNs stored per DS
bg	Връща броя на стойностите

en	f_median - Median
bg	f_median - медиана

en	Returns that value that separates the higher half from the lower half per DS
bg	Връща стойността, която разделя горната половина от долната половина на DS

en	f_range - Range
bg	f_range - Обхват

en	Returns the difference between the largest and the smallest value per DS
bg	Връща разликата между най-голямата и най-малката стойност за DS

en	f_iqr - Interquartile Range
bg	f_iqr - Интерквартилен диапазон

en	Returns the distance of the middle50% around the median per DS
bg	Връща разстоянието от средата 50% около медианата за DS

en	f_sd - Standard Deviation
bg	f_sd - Стандартно отклонение

en	Returns the square root per data source variance
bg	Връща последната измерена стойност

en	f_var - Variance
bg	f_var - Дисперсия

en	Returns the variance per DS
bg	Връща float като цяло число

en	f_xth - Xth Percentile
bg	f_xth - X-ти процент

en	Returns the xth percentitle.
bg	Връща последната измерена стойност

en	$var: threshold in percent. Range: [0&lt; $var &le;100]
bg	$ var: праг в проценти. Обхват: [0 & lt; $ var ≤100]

en	f_dot - Duration Over Threshold
bg	f_dot - Продължителност над прага

en	Returns the duration over a defined threshold in percent.
bg	Връща продължителността над определен праг в проценти.

en	$var: threshold (absolute)
bg	$ var: праг (абсолютен)

en	f_sot - Sum Over Threshold
bg	f_sot - Сума над прага

en	Returns the sum of values over a defined threshold.
bg	Връща броя на стойностите

en	f_floor - Round Fractions Down
bg	f_floor - Кръгли фракции надолу

en	Returns the next lowest integer value by rounding down value if necessary.
bg	Връща следващата най-ниска целочислена стойност чрез закръгляване надолу, ако е необходимо.

en	$var: float
bg	$ var: float

en	f_ceil - Round Fractions Up
bg	f_ceil - Кръгли дроби нагоре

en	Returns the next highest integer value by rounding up value if necessary.
bg	Връща следващата най-висока целочислена стойност чрез закръгляване на стойността, ако е необходимо.

en	f_round - Round A Float

en	Returns the rounded integer value of any given float.
bg	Връща най-ниската стойност на даден списък от параметри

en	$var: float or string value
bg	$ var: стойност с плувка или низ

en	f_high - Find Highest Value
bg	f_high - Намерете най-висока стойност

en	Returns the highest value of a given list of parameters
bg	Връща най-високата стойност на даден списък от параметри

en	$var1, $var2, $var3 ...: values to be compared
bg	$ var1, $ var2, $ var3 ...: стойности за сравнение

en	f_high - Find Lowest Value
bg	f_high - Намерете най-ниската стойност

en	Returns the lowest value of a given list of parameters
bg	Връща най-ниската стойност на даден списък от параметри

en	f_if - Conditional Operation - IF-THEN-ELSE Logic
bg	f_if - Условна операция - АКО-ТОГАВА ДРУГА логика

en	Returns B if A is true or C if A is false
bg	Връща B, ако A е вярно или C, ако A е невярно

en	f_isNaN - Find whether a value is not a number
bg	f_isNaN - Намерете дали дадена стойност не е число

en	Returns 1 (or B) if A === NaN or 0 (or C) if not. Parameters B and C are optional.
bg	Връща 1 (или B), ако A === NaN или 0 (или C), ако не. Параметрите B и C не са задължителни.

en	f_cmp - Complex Comparison
bg	f_cmp - Сложно сравнение

en	f_int - Alias of f_floor
bg	f_int - Псевдоним на f_floor

en	f_rnd - Alias of f_round
bg	f_rnd - Псевдоним на f_round

en	f_eq - Alias of f_cmp - IS EQUAL
bg	f_eq - Псевдоним на f_cmp - Е РАВНО

en	Returns 1 (or C) if A == B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
bg	Връща 1 (или C), ако A == B или 0 (или D), ако не. Параметрите C и D не са задължителни.

en	f_uq - Alias of f_cmp - IS UNEQUAL
bg	f_uq - Псевдоним на f_cmp - Е НЕРАВЕН

en	Returns 1 (or C) if A != B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
bg	Връща 1 (или C), ако A! = B или 0 (или D), ако не. Параметрите C и D не са задължителни.

en	f_gt - Alias of f_cmp - IS GREATER THAN
bg	f_gt - Псевдоним на f_cmp - Е ПО-ГОЛЯМ ОТ

en	Returns 1 (or C) if A > B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
bg	Връща 1 (или C), ако A> B или 0 (или D), ако не. Параметрите C и D не са задължителни.

en	f_lt - Alias of f_cmp - IS LOWER THAN
bg	f_lt - Псевдоним на f_cmp - Е ПО-НИСЪК ОТ

en	Returns 1 (or C) if A < B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
bg	Връща 1 (или C), ако A <B или 0 (или D), ако не. Параметрите C и D не са задължителни.

en	f_ge - Alias of f_cmp - IS GREATER OR EQUAL
bg	f_ge - Псевдоним на f_cmp - Е ПО-ГОЛЯМ ИЛИ РАВЕН

en	Returns 1 (or C) if A >= B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
bg	Връща 1 (или C), ако A> = B или 0 (или D), ако не. Параметрите C и D не са задължителни.

en	f_le - Alias of f_cmp - IS LOWER OR EQUAL
bg	f_le - Псевдоним на f_cmp - Е ПО-НИСКИ ИЛИ РАВНИ

en	Returns 1 (or C) if A <= B or 0 (or D) if not. Parameters C and D are optional.
bg	Връща 1 (или C), ако A <= B или 0 (или D), ако не. Параметрите C и D не са задължителни.

en	Addition
bg	допълнение

en	Mathematical Operation to return the sum of two or more summands
bg	Математическа операция за връщане на сумата от две или повече суми

en	Subtraction
bg	изваждане

en	Mathematical Operation to return the difference of minuend and subtrahend
bg	Математическа операция за връщане на разликата между минута и изваждането

en	Multiplication
bg	умножение

en	Mathematical Operation to return the product of multiplier and multiplicant
bg	Математическа операция за връщане на произведението на умножител и умножител

en	Division
bg	Отдел

en	Mathematical Operation to return the fraction of divident and divisor
bg	Математическа операция за връщане на частта от делител и делител

en	Modulus
bg	Модул

en	Mathematical Operation to return the remainder of a division of two integers
bg	Математическа операция за връщане на остатъка от деление на две цели числа

en	Exponentiation - PHP5.6 or above required
bg	Увеличение - изисква се PHP5.6 или по-висока

en	Mathematical Operation to return the repeated multiplication (or division) of a base by its exponent.
bg	Математическа операция за връщане на многократното умножение (или деление) на база от нейния експонентен показател.

en	Decimal Mark
bg	Десетичен сепаратор на CSV

en	Decimal Mark used to separate the integer part from the fractional part
bg	Символът показва края на целочислената част и началото на дробната част.

en	Round Bracket
bg	Кръгла скоба

en	Used to override normal precedence or to mark the first level of nesting
bg	Използва се за отмяна на нормалния приоритет или за маркиране на първото ниво на влагане

en	Square Bracket
bg	Квадратна скоба

en	Used to override normal precedence or to mark the second level of nesting
bg	Използва се за отмяна на нормалния приоритет или за маркиране на второто ниво на влагане

en	Punctuation mark
bg	Препинателен знак

en	Used to separate arguments forwarded to a function
bg	Използва се за разделяне на аргументи, препратени към функция

en	The minimum value of data that is allowed to be collected.
bg	Минималната стойност на данните, което е разрешено да бъде прието.

en	WARNING! This variable can be set to zero or unlimited
bg	ВНИМАНИЕ! Тази променлива може да бъде зададена на нула или неограничена

en	The maximum value of data that is allowed to be collected.
bg	Максималната стойност на данните, което е разрешено да бъде прието.

en	Contains the number of seconds between two measured values.
bg	Съдържа броя на секундите между две измерени стойности.

en	Functions w/o parameters
bg	Функции с параметри

en	Functions with parameters
bg	Функции с параметри

en	Aliases
bg	Псевдоними

en	Operators
bg	Оператори

en	Numbers
bg	Числа

en	Others
bg	Други

en	Data Query Variables
bg	Променливи за запитване на данни

en	Interim Results
bg	Междинни резултати

en	Unlimited
bg	Неограничено

en	500 Data Items
bg	Елементи на данни

en	1,000 Data Items
bg	Елементи на данни

en	2,000 Data Items
bg	Елементи на данни

en	5,000 Data Source Items
bg	Източник на данни

en	7,500 Data Source Items
bg	Източник на данни

en	10,000 Data Source Items
bg	Източник на данни

en	15,000 Data Source Items
bg	Източник на данни

en	25,000 Data Source Items
bg	Източник на данни

en	1 Minute
bg	1 минута

en	%d Minutes
bg	%d минути

en	The unique name given to this Report Template.
bg	Уникалното име, дадено на този шаблон на отчета.

en	Description
bg	Описание

en	A longer description of this Report Template.
bg	Уникалното име, дадено на този шаблон на отчета.

en	Version
bg	Версия

en	A version number for this template
bg	Налични шаблони за отчети

en	Author
bg	Автор

en	The author of this template
bg	Авторът на този шаблон

en	Publish
bg	Публикувай

en	Should this report template be published for users to access? For testing purposes of new templates or modifications you should uncheck this box.
bg	Трябва ли този шаблон на отчет да бъде публикуван за достъп на потребителите? За целите на тестване на нови шаблони или модификации трябва да премахнете отметката от това квадратче.

en	Locked
bg	قفش شده

en	The status "locked" avoids any kind of modification to your report template as well as assigned measurands and variable definitions
bg	Състоянието „заключено“ избягва всякакъв вид модификация на вашия шаблон за отчет, както и зададени измервания и дефиниции на променливи

en	Additional Pre-filter
bg	Допълнителен предфилтър

en	Optional: The syntax to filter the available list of data items by their description. Use SQL wildcards like % and/or _. No regular Expressions!
bg	Незадължително: Синтаксисът за филтриране на наличния списък с елементи от данни <br> по тяхното описание. Използвайте заместващи символи SQL като% и / или _. Няма редовни изрази!

en	Export Path
bg	Път за износ

en	Optional: The path to an folder for saving the exports. If it does not exist ReportIt automatically tries to create it during the first scheduled calculation, else it will try to create a new subfolder within the main export folder using the template id.
bg	Незадължително: Пътят до папка за запазване на експорта. Ако не съществува ReportIT автоматично се опитва да я създаде по време на първото планирано изчисление, иначе ще се опита да създаде нова подпапка в главната папка за експортиране, използвайки id на шаблона.

en	Data Template
bg	Шаблон за данни

en	The name of the data template this Report Template depends on.
bg	Името на шаблона за данни, от който зависи този шаблон за отчет.

en	Report Template
bg	Шаблони за отчети

en	Choose one of your Report Templates to export to XML.
bg	Изберете един от шаблоните за отчети, който да експортирате в XML.

en	[Optional] Description
bg	Описание на данните

en	Describe the characteristics of your report template
bg	Опишете характеристиките на вашия шаблон за отчет

en	[Optional] Author
bg	[По избор] Автор

en	Add your name or nick here.
bg	Добавете вашето име или псевдоним тук.

en	[Optional] Version
bg	[По избор] Версия

en	[Optional] Contact
bg	[По избор] Контакт

en	Bar (vertical)
bg	Лента (вертикална)

en	Bar (horizontal)
bg	Бар (хоризонтално)

en	Line
bg	Ред

en	Area
bg	Площ

en	Pie chart 3D
bg	Кругова диаграма 3D

en	Spider
bg	паяк

en	f_mode - Mode
bg	f_mode - Режим

en	Returns the value that appears most often per DS
bg	Връща най-ниската стойност на даден списък от параметри

en	Left (Opening) parenthesis
bg	Лява (отваряща) скоба

en	Right (Closing) parenthesis
bg	Дясна (затваряща) скоба

en	Left (Opening) Square Bracket
bg	Лява (отваряща се) квадратна скоба

en	Right (Closing) Square Bracket
bg	Дясна (затваряща) квадратна скоба

en	Contains the maximum bandwidth if 'ifspeed' is available.
bg	Съдържа максималната честотна лента, ако е налице "ifspeed".

en	Contains the maximum value that has been defined for the specific data source item under \"Data Sources\".
bg	Съдържа максималната стойност, която е дефинирана за конкретния елемент от източника на данни под "Източници на данни".

en	Contains the number of NAN's during the reporting period.
bg	Съдържа броя на NAN през отчетния период.

en	Parentheses
bg	Скоби

en	Run Now
bg	Изпълни сега

en	CRASHED
bg	СРЪБЕН

en	FAILED
bg	Провалена

en	Idle
bg	Празен ход

en	Running
bg	실행 중

en	- No template available -
bg	- Не е наличен -

en	Monday
bg	Понеделник

en	Tuesday
bg	Вторник

en	Wednesday
bg	Сряда

en	Thursday
bg	Четвъртък

en	Friday
bg	Петък

en	Saturday
bg	Събота

en	Sunday
bg	Неделя

en	Data Source Presets
bg	Предварителни настройки на елемента от данни

en	Email
bg	Имейл

en	Administration
bg	Администрация

en	Data Sources
bg	Източници на данни

en	Text CSV (.csv)
bg	Текстово CSV (.csv)

en	MS Excel 2003 XML (.xml)

en	Raw XML (.xml)
bg	Необработен XML (.xml)

en	Subject
bg	Тема

en	Enter the subject of your email.<br> Following variables will be supported (without quotes): '|title|' and '|period|'
bg	Въведете темата на имейла си. <br> Поддържат се следните променливи (без кавички): '| title |' и "| период |"

en	Scheduled report - |title| - |period|
bg	Планиран доклад - | заглавие | - период

en	Body (optional)
bg	Тяло (по избор)

en	Enter a message which will be displayed in the body of your email
bg	Въведете съобщение, което ще се покаже в тялото на имейла ви

en	This is a scheduled report generated from Cacti.
bg	Това е планиран отчет, генериран от Cacti.

en	Attachment
bg	Прикачен файл

en	Only to receive an email as a notification that a new report is available choose 'None'.<br> Otherwise select the format the report should be attached as.
bg	Само за да получите имейл като уведомление, че е налице нов отчет, изберете „Няма“. <br> В противен случай изберете формата, на който трябва да бъде прикачен докладът.

en	Email Recipients
bg	Получатели на имейл

en	Notification List Recipients
bg	Получатели на списъка с известия

en	To add a Recipients based upon an valid Notification List.
bg	За да добавите получатели въз основа на валиден списък с известия.

en	New Email Recipients
bg	Нови получатели на имейли

en	To add a new recipient enter a valid email address (required) and a name (optional).<br> For a faster setup use a list of adresses/names where the names/addresses are separated with one of the following delemiters: ';' or ','
bg	За да добавите нов получател, въведете валиден имейл адрес (задължително) и име (по избор). <br> За по-бърза настройка използвайте списък с адреси / имена, където имената / адресите се разделят с един от следните делемитери: ';' или ','

en	Scheduled Reporting
bg	Планирано отчитане

en	Enable
bg	Включи

en	Enable/disable scheduled reporting. Sliding time frame should be enabled.
bg	Активиране / деактивиране на планирано отчитане. Плъзгащата се времева рамка трябва да бъде активирана.

en	Frequency
bg	Честота

en	Select the frequency for processing this Report. ReportIt has a basic scheduler that will dispatch reports at midnight each day based upon the dispatch frequency specified by the user.
bg	Изберете честотата за обработка на този отчет. ДокладванеИма основен планировчик, който ще изпраща отчети в полунощ всеки ден въз основа на честотата на изпращане, посочена от потребителя.

en	Auto Generated Data Items
bg	Автоматично генерирани елементи от данни

en	Enable/disable automatic creation of all data items based on given filters.This will be called before report execution. Obsolete RRDs will be deleted and all RRDs matching the filter settings will be added.
bg	Активиране / деактивиране на автоматичното създаване на всички елементи от данни въз основа на дадени филтри. Това ще бъде извикано преди изпълнението на отчета. Остарелите RRD ще бъдат изтрити и ще бъдат добавени всички RRD, съответстващи на настройките на филтъра.

en	Auto Generated Archive
bg	Автоматично генериран архив

en	Define the maximum number of instances which should be archived before the first one will be overwritten. Choose "off" if you want to deactivate that RoundRobbin principle (default, but not recommend). If you define a lower value of instances than the current archive contains then it will get shrunk automatically within the next run.
bg	Определете максималния брой копия, които трябва да бъдат архивирани, преди първата да бъде презаписана. Изберете "off", ако искате да деактивирате принципа на RoundRobbin (по подразбиране, но не препоръчвате). Ако дефинирате по-ниска стойност на копията, отколкото съдържа текущият архив, тя ще се свие автоматично в рамките на следващия цикъл.

en	Auto Generated Email
bg	Автоматично генериран имейл

en	If enabled tab 'Email' will be activated and all recipients defined under that section will receive automatically an email containing this scheduled report.
bg	Ако е активиран, раздела „Имейл“ ще бъде активиран и всички получатели, определени в този раздел, ще получат автоматично имейл, съдържащ този планиран отчет.

en	Auto Generated Export
bg	Автоматично генериран износ

en	If enabled the report will be automatically exported to a separate subfolder. This will be placed within the export folder defined in the report template.
bg	Ако е активиран, отчетът автоматично ще бъде експортиран в отделна подпапка. Той ще бъде поставен в папката за експортиране, дефинирана в шаблона на отчета.

en	Export Limitation
bg	Ограничение при експортиране

en	Define the maximum number of instances which should be archived before the first one will be overwritten. Choose 'off' if you want to deactivate that RoundRobbin principle (default, but not recommend). If you define a lower value of instances than the current export folder contains then it will get shrunk automatically within the next run.
bg	Определете максималния брой копия, които трябва да бъдат архивирани, преди първата да бъде презаписана. Изберете 'off', ако искате да деактивирате принципа на RoundRobbin (по подразбиране, но не препоръчвате). Ако дефинирате по-ниска стойност на копията, отколкото съдържа текущата папка за експортиране, тя ще се свие автоматично в рамките на следващия цикъл.

en	Raw Data Export
bg	Експорт на необработени данни

en	If enabled auto generated exports will contain raw data only. The formatting of measurands will be ignored.
bg	Ако е активирано, автоматичното генериране на износа ще съдържа само сурови данни. Форматирането на измерваните величини ще бъде игнорирано.

en	Change Report Owner
bg	Промяна на собственика на отчета

en	Change the owner of this report. Only users with a minimum of reporting rights ('View' or higher) can be selected.
bg	Променете собственика на този отчет. Могат да се избират само потребители с минимални права за отчитане („Преглед“ или по-висока).

en	Enable Use of Graph Permissions
bg	Активиране на използването на разрешения за графика

en	If enabled (default) the list of available data items will be filtered automatically by owner's graph permission: 'by device'.
bg	Ако е активирано (по подразбиране), списъкът с наличните елементи от данни ще се филтрира автоматично по разрешение на графиката на собственика: „по устройство“.

en	Optional Sub-heading
bg	[По избор] Версия

en	Define an additional subhead that should be on display under the interface description.<br> Following variables will be supported (without quotes): '|t1|' '|t2|' '|tmz|' '|d1|' '|d2|'
bg	Дефинирайте допълнителен подзаглавие, което трябва да се показва под описанието на интерфейса. <br> Поддържат се следните променливи (без кавички): '| t1 |' '| T2 | " '| TMZ | " '| D1 | " '| D2 | "

en	Time Zone
bg	Часова зона

en	Select the time zone your following shifttime informations will be based on.
bg	Изберете часовата зона, на която ще се базират следващите ви времена на смяна.

en	Optional Data Source Pre-Filters
bg	Допълнителен предфилтър

en	Site Filter
bg	Филтри за отчети

en	Use this Sites matching Data Sources only.<br>Select 'None' (default) to deactivate this filter setting.
bg	Използвайте само тези елементи от данни, които принадлежат на хостовете на този хост шаблон. <br> Изберете „Няма“ (по подразбиране), за да деактивирате тази настройка на филтъра.

en	Device Template Filter
bg	Изтриване на шаблони за отчети

en	Use this Device Templates Data Sources only.<br>Select 'None' (default) to deactivate this filter setting.
bg	Използвайте само тези елементи от данни, които принадлежат на хостовете на този хост шаблон. <br> Изберете „Няма“ (по подразбиране), за да деактивирате тази настройка на филтъра.

en	Data Source Name Filter
bg	Източник на данни

en	Use Data Sources whose names match this filter.<br> Use SQL wildcards like % and/or _. No regular Expressions!
bg	Позволява допълнително филтриране на описанията на елементите от данни. <br> Използвайте заместващи символи SQL като% и / или _. Няма редовни изрази!

en	Working Time
bg	Работно време

en	From
bg	От

en	The startpoint of duration you want to analyse
bg	Началната точка на продължителност, която искате да анализирате

en	To
bg	Дo

en	The end of analysing time.
bg	Краят на времето за анализ.

en	Working Days
bg	Работни дни

en	Define the band of days where shift STARTS!
bg	Определете честотната лента от дни, в които смяна започва!

en	Example: For a nightshift from Mo(22:30) till Sat(06:30) define Monday to Friday
bg	Пример: За нощна смяна от Mo (22:30) до Sat (06:30) определете от понеделник до петък

en	The name given to this report
bg	Името, дадено на този доклад

en	Template
bg	Шаблон

en	The template your configuration depends on
bg	Шаблонът, от който зависи конфигурацията ви

en	Owner
bg	Собственик

en	Change the owner of this report. Only users with the permission "view" or above can be chosen.
bg	Променете собственика на този отчет. Могат да се избират само потребители с минимални права за отчитане („Преглед“ или по-висока).

en	Public
bg	Публичен

en	If enabled everyone can see your report under tab 'reports'
bg	Ако е активиран, всеки може да види отчета Ви в раздела „Отчети“.

en	Reporting Period
bg	Период на отчитане

en	Sliding Time Frame
bg	Плъзгаща се времева рамка

en	If checked the reporting period will be configured automatically in relation to the point of time the calculation starts.
bg	Ако е отметнато, отчетният период ще бъде конфигуриран автоматично по отношение на момента, в който започва изчислението.

en	Time Frames
bg	Времеви рамки

en	The time frame you want to analyse in relation to the point of time the calculation starts.<br>This means calendar days, calendar months and calendar years.
bg	Времевата рамка, която искате да анализирате по отношение на момента, в който започва изчислението. <br> Това означава календарни дни, календарни месеци и календарни години.

en	Up To The Day of Calculation
bg	До деня на изчислението

en	Extend the sliding time frame up to the day the calculation runs.
bg	Разширете плъзгащата се времева рамка до деня, в който изчислението се изпълнява.

en	Fixed Time Frame - Start Date (From)
bg	Фиксирана времева рамка - начална дата (от)

en	To define the start date use the following format: yyyy-mm-dd
bg	За да зададете началната дата, използвайте следния формат: yyyy-mm-dd

en	Fixed Time Frame - End Date (To)
bg	Фиксирана времева рамка - крайна дата (до)

en	To define the end date use the following format: yyyy-mm-dd
bg	За да определите крайната дата, използвайте следния формат: yyyy-mm-dd

en	Add to Report
bg	Показване на отчета

en	Remove from Report
bg	Премахване от доклада

en	Copy Settings to All
bg	Копирайте настройките на всички

en	Add
bg	Добави

en	Bar chart: vertical
bg	Бар графика: вертикална

en	Bar chart: horizontal
bg	Бар графика: хоризонтална

en	Line chart
bg	Линейна диаграма

en	Area chart
bg	Диаграма на зоната

en	Pie chart: 3D
bg	Кръгова диаграма: 3D

en	%s Hi
bg	%s Здравейте

en	%s Lo

en	Any
bg	Всички

en	Sum
bg	Сума

en	Average
bg	Средно

en	Report title
bg	Заглавие на отчета

en	Start
bg	Старт

en	End
bg	Край

en	Last Run
bg	Последно изпълнение

en	Description: %s
bg	Описание: %s

en	Syntax: %s
bg	Синтаксис: %s

en	Parameters: %s
bg	Параметри: %s

en	Examples: %s
bg	Примери: %s

en	Enable [%s]
bg	Активиране на [%s]

en	Activate data source item '%s' for the calculation process.
bg	Активирайте елемента на източника на данни „%s“ за процеса на изчисляване.

en	Data Source Alias
bg	Източник на данни

en	Optional: You can define an alias which should be displayed instead of the internal data source name '%s' in the reports.
bg	По избор: Можете да дефинирате псевдоним, който трябва да се показва вместо името на вътрешния източник на данни „%s“ в отчетите.

en	Separate Group Title [overall]
bg	Отделно заглавие на групата [общо]

en	Optional: You can define an group name which should be displayed as the title for all separate measurands within the reports.
bg	По избор: Можете да дефинирате име на група, което да се показва като заглавие за всички отделни измервания в отчетите.

en	Unknown Owner
bg	Неизвестен собственик

en	The file is to big.
bg	Файлът е твърде голям.

en	Incomplete file transfer.
bg	Непълно предаване на файлове.

en	No file uploaded.
bg	Няма качен файл.

en	Temporary folder missing.
bg	Липсва временна папка.

en	Failed to write file to disk
bg	Неуспешно записване на файла на диска

en	File upload stopped by extension
bg	Качването на файла е спряно от разширението

en	Invalid file extension.
bg	Невалидното разширение на файла.

en	Unable to parse template file.
bg	Файлът с шаблона не може да се анализира.

en	Checksum error with Template %s in XML file
bg	Грешка на контролната сума с шаблон %s в XML файл

en	New Report
bg	Нов доклад

en	There are no unlocked and enabled report templates available (%s locked or disabled).
bg	Няма налични отключени и разрешени шаблони за отчети (%s заключени или деактивирани).

en	Cancel
bg	Отказ

en	Continue
bg	Продължи

en	Create a new report
bg	Създайте нов отчет

en	Choose a template this report should depend on.
bg	Изберете шаблон, от който трябва да зависи този отчет.

en	Report Filters
bg	Филтри за отчети

en	Search
bg	Търсене

en	Reports
bg	Преки доклади

en	Go
bg	Търси

en	Clear
bg	Изчисти

en	Period %s From - To
bg	Период %s от - до

en	Schedule Frequency
bg	Честота

en	State
bg	Област

en	Last Run %s
bg	Последно пускане %s

en	Runtime [s]
bg	Времетраене

en	Scheduled
bg	Планирана

en	Disabled
bg	Изключен

en	N/A
bg	Няма

en	Add sources
bg	Добавете източници

en	Edit sources
bg	Източник на данни

en	Select %s
bg	Избор %s

en	Report has been locked
bg	Шаблонът е временно заключен

en	No reports
bg	Преки доклади

en	Not Authorized
bg	Не е упълномощен

en	Report Configuration (%s) %s
bg	Конфигурация на отчета ( %s) %s

en	Action
bg	Действие

en	No recipients found
bg	Няма намерени получатели

en	Data Source Name
bg	Вътрешно име на източника на данни

en	Associated
bg	Свързани

en	Subhead
bg	подзаглавие

en	Shifttime (From - To)
bg	Време за преместване (от - до)

en	Weekdays (From - To)
bg	Работни дни (от - до)

en	RRDs

en	Show All
bg	Покажи всички

en	Does not exist anymore
bg	Вече не съществува

en	Included in Report
bg	Изпълнение на отчета

en	Not Included in Report
bg	Не е включено в доклада

en	Select
bg	Избери

en	No data items found
bg	Няма намерени елементи от данни

en	Email address of a recipient (or comma separated list)
bg	- имейл адрес на получателя (или списък с имена) -

en	[OPTIONAL] Name of a recipient (or comma separated list of names)
bg	[ОПЦИОНАЛНО] - Име на получателя (или списък с имена) -

en	Data Source [edit: %s]
bg	Обект на данни [редактиране: %s]

en	Subhead (optional)
bg	Подпозиция (по избор)

en	Select the time zone your following shifttime information will be based on.
bg	Изберете часовата зона, на която ще се базират следващите ви времена на смяна.

en	Click 'Continue' to Run the following Report:
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните отчети.

en	Click 'Continue' to Delete the following Reports:
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните отчети.

en	Click 'Continue' to duplicate the following Report configurations. You may also change the title format during this operation.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да дублирате следните конфигурации на Отчета. Можете също да промените формата на заглавието по време на тази операция.

en	Title Format:
bg	Формат на заглавието:

en	<report_title> (1)

en	You must select at least one unlocked, not running, report.
bg	Трябва да изберете поне един отчет.

en	Click 'Continue' to Remove the following Data Sources from the Report.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да премахнете следните елементи от данни.

en	List of selected Data Sources below.
bg	Списък на избраните елементи от данни:

en	Data Source: %s
bg	Източник на данни

en	Click 'Continue' to Add the following Data Sources to the Report.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните отчети.

en	Click 'Continue' to Copy the Settings to the other Data Sources.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да копирате настройките в другите елементи за данни

en	Selected Data Source as Reference:
bg	Избрани данни като справка:

en	Time Zone:
bg	Часова зона:

en	Weekdays:
bg	През седмицата:

en	Shifttime:

en	You must select at least one Report.
bg	Трябва да изберете поне един Отчет.

en	ReportIt - Report Viewing
bg	Преглед на доклади

en	ReportIt - Create Reports
bg	Създайте отчети

en	ReportIt - Manage Reports
bg	ReportIT Общи настройки

en	(Edit)
bg	(Редактирай)

en	Actions
bg	Действия

en	Data Items
bg	Елементи на данни

en	Report Templates
bg	Шаблони за отчети

en	Import
bg	Импорт

en	Report Calculation
bg	Изчисляване на доклада

en	Public Reports
bg	Публични доклади

en	Show Report
bg	Показване на отчета

en	Export Report
bg	Отчет за експортиране

en	Public Report Charts
bg	Графики за публични отчети

en	Bar Chart
bg	Лента диаграма

en	Pie Chart
bg	Диаграма

en	Normal User
bg	Обикновен потребител

en	General Administration
bg	Администрация

en	System Administration
bg	Системна администрация

en	Management
bg	управление

en	ReportIt
bg	Отчет

en	Templates
bg	Шаблони

en	No data source item selected
bg	Няма данни

en	Unselected data source items are still in use
bg	Неизбраните елементи на източника на данни все още се използват

en	Unable to unlock this template without defined measurands
bg	Този шаблон не може да се отключи без дефинирани измервания

en	global
bg	базирано на организация

en	local
bg	Местен

en	Power User (Report Owner)
bg	Силен потребител (собственик на доклада)

en	Super User (Report Admin)
bg	Супер потребител (администратор на отчети)

en	Maximum Execution Time (in seconds)
bg	Максимално време на изпълнение (в секунди)

en	Optional: Maximum execution time of one calculation.
bg	Незадължително: Максимално време за изпълнение на едно изчисление.

en	Maximum Record Count Change
bg	Промяна на максималния брой записи

en	Optional (Auto-Generate RRD List): Do not change RRD List of any Report if Record Count Change is greater than this Number This is to avoid unwanted and disastrous changes on RRD Lists
bg	Незадължително (Автоматично генериране на списък с RRD): Не променяйте списъка с RRD на всеки отчет, ако промяната на броя записи е по-голям от този брой Това е, за да се избегнат нежелани и катастрофални промени в списъците с RRD

en	Time Zones
bg	Времеви зони

en	Enable/Disable the use of time zones for Data Item's configuration and report calculation. In the former case server time has to be set up to GMT/UTC!
bg	Активиране / деактивиране на използването на часови зони за конфигуриране на елемента от данни и изчисление на отчета. В първия случай сървърното време трябва да бъде настроено на GMT / UTC!

en	Show Local Time Zone
bg	Показване на местната часова зона

en	Enable/Disable to display server's timezone on the headlines.
bg	Активиране / деактивиране за показване на часовата зона на сървъра в заглавията.

en	Allow Scheduling by Operators
bg	Разрешаване на планиране от оператори

en	Enable/Disable Operator's ability to Schedule Reports. When Disabled, only Administrators may change scheduling.
bg	Активирайте / деактивирайте способността на оператора да планира отчети. Когато е деактивирано, само администраторите могат да променят планирането.

en	SI-Prefixes
bg	SI-представки

en	Enable/Disable the use of correct SI-Prefixes for binary multiples under the terms of IEEE 1541 and IEC 60027-2.
bg	Активиране / деактивиране на използването на правилни SI-префикси за двоични множители при условията на IEEE 1541 и IEC 60027-2 .

en	Export Settings
bg	Настройки за Ескпорт

en	Filename Format
bg	Формат на името на файла

en	The name format for the export files created on demand.
bg	Форматът на имената на файловете за експортиране, създадени при поискване.

en	Export Header
bg	Експортиране на заглавие

en	The header description for export files
bg	Описание на заглавието за експортиране на файлове

en	# Your report header # <cacti_version> <reportit_version>
bg	# Заглавката на вашия отчет \ n # <версия_какти> <репортаж_версия>

en	Auto Archiving
bg	Автоматично архивиране

en	Enabled
bg	Разрешен

en	If enabled the result of every scheduled report will be archived automatically
bg	Ако е активиран, резултатът от всеки планиран отчет ще бъде архивиран автоматично

en	Cache Life Cycle (in seconds)
bg	Живот на кеша (в секунди)

en	Number of seconds an archived report will be cached without any hit.
bg	Брой секунди архивираният отчет ще бъде кеширан без никакъв удар.

en	Archive Path
bg	Архивен път

en	The path to an archive folder where archives have to be stored.
bg	Незадължително: Пътят до архивна папка за запис. Ако не се дефинира подпапката 'archive' ще бъде използвана.

en	Auto E-Mailing
bg	Автоматично изпращане на електронна поща

en	If enabled scheduled reports can be emailed automatically to a list of recipients.<br> This feature requires a configured version of the 'Settings Plugin'.
bg	Ако е разрешено, планираните отчети могат да се изпращат автоматично до списък с получатели. <br> Тази функция изисква конфигурирана версия на „Приставката за настройки“.

en	Auto Exporting
bg	Автоматично експортиране

en	If enabled scheduled reports can be exported automatically to a specified folder.<br> Therefore a full structured path architecture will be used:<br> Main Folder > Template Folder (if defined) or Template ID > Report ID > Report
bg	Ако е разрешено, планираните отчети могат да се експортират автоматично в определена папка. <br> Затова ще се използва архитектура с пълен структуриран път: <br> Главна папка -> Папка с шаблони (ако е дефинирана) или Идентификатор на шаблон -> Идент. № на отчета -> Отчет

en	The main path to an export folder for saving the exports.
bg	Незадължително: Основният път до папката за експортиране за запазване на експорта. Ако не се дефинира подпапка "export" ще бъде използвана.

en	Report View Settings
bg	ReportIT Общи настройки

en	Separate Report View Filter
bg	Отделен филтър за изглед на отчетите

en	Enable/disable the use of an individual filter per report.
bg	Активиране / деактивиране на използването на отделен филтър за отчет.

en	Rows Per Page
bg	Редове на страница

en	The number of rows to display on a single page.
bg	Броят на редовете, които да се показват на една страница.

en	Report Export Settings
bg	Настройки за експортиране на ReportIT

en	CSV Column Separator
bg	CSV разделител на колони

en	The column separator to be used for CSV exports.
bg	Сепараторът на колоната, който ще се използва за износ на CSV.

en	CSV Decimal Separator
bg	Десетичен сепаратор на CSV

en	The symbol indicating the end of the integer part and the beginning of the fractional part.
bg	Символът показва края на целочислената част и началото на дробната част.

en	New Report Template
bg	Шаблони за отчети

en	There are no Data Templates in use.
bg	Няма налични шаблони за отчети.

en	Create a new Report Template
bg	Създайте нов шаблон за отчет

en	Choose a Data Template this Report Template should depend on. Unused Data Templates are hidden.
bg	Изберете шаблон за данни, от който трябва да зависи шаблонът на отчета. <br> Неизползваните шаблони за данни са скрити.

en	Import Report Template
bg	Експортиране на шаблонния отчет

en	Select the XML file that contains your Report Template.
bg	Трябва да изберете поне един шаблон за отчет.

en	Import Report Templates
bg	Експортиране на шаблонния отчет

en	Compatible
bg	Съвместим

en	Summary
bg	Резюме

en	No Compatible Templates Found
bg	Не са намерени съвместими шаблони

en	Import
bg	Импорт

en	The name of this Report Template.
bg	Уникалното име, дадено на този шаблон на отчета.

en	The internal identifier of this Report Template.
bg	Уникалното име, дадено на този шаблон на отчета.

en	The Author of this Report Template.
bg	Експортиране на шаблонния отчет

en	The version of this Report Template.
bg	Уникалното име, дадено на този шаблон на отчета.

en	Published
bg	Публикувана

en	The total number of reports using this report template.
bg	Уникалното име, дадено на този шаблон на отчета.

en	No matching data sources
bg	Няма съвпадащи източници на данни

en	Data template not available
bg	Шаблонът за данни не е налице

en	Add measurands
bg	измервани

en	Edit measurands
bg	измервани

en	Add variables
bg	Променливи

en	Edit variables
bg	Променливи

en	No templates
bg	Шаблони

en	Maximum has to be greater than minimum.
bg	Максимумът трябва да е по-голям от минимума.

en	Default value is out of values range.
bg	Стойността по подразбиране е извън обхвата на стойностите.

en	Duplicate abbreviation
bg	Дублирано съкращение

en	Interim results are used by other measurands.
bg	Междинните резултати се използват от други измервания.

en	Template [ %s - %s ]
bg	Шаблон: %s

en	Template [new]
bg	Шаблон

en	<template_title>
bg	<template_title> (1)

en	Click 'Continue' to Delete the following Report Templates
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните шаблони за отчети

en	WARNING: Every Report that belongs to these Templates will also be deleted!
bg	Всеки отчет, който принадлежи към тези шаблони, също ще бъде изтрит!

en	Template: %s
bg	Шаблон: %s

en	Report: %s
bg	| _Report: %s

en	Report: <i>None</i>
bg	| _Доклад: <i>няма</i> <br>

en	Click 'Continue' to duplicate the following report templates. You can optionally change the title of those duplicates.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да дублирате следните шаблони за отчети. По желание можете да промените заглавието на новите шаблони за отчети.

en	List of selected report templates:
bg	Списък на избраните шаблони:

en	Title:
bg	Заглавие:

en	<template_title> (1)

en	Click 'Continue' to Export the following Report Templates
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните шаблони за отчети

en	You must select at least one Report Template.
bg	Трябва да изберете поне един шаблон за отчет.

en	Delete Report Templates
bg	Изтриване на шаблони за отчети

en	Duplicate Report Templates
bg	Дублирани шаблони за отчети

en	Export Report Templates
bg	Експортиране на шаблонния отчет

en	Click 'Continue to Delete the following variables.
bg	Кликнете върху „Напред“, за да изтриете следните отчети.

en	List of selected variables:
bg	Списък на избраните отчети:

en	Variable: %s
bg	Променлива : %s

en	There are one or more variables in use.
bg	Няма налични шаблони за отчети.

en	You must select at least one variable.
bg	Трябва да изберете поне един отчет.

en	Delete Template Variables
bg	Изтриване на шаблони за отчети

en	Click 'Continue' to Delete the following Metrics. Notice: If there are no other Metrics left after this process, the Report Template will be locked automatically.
bg	Щракнете върху „Напред“, за да изтриете следните измервания. Забележка: Ако след този процес не останат други измервания, шаблонът на отчета ще се заключи автоматично.

en	List of selected measurands:
bg	Списък на избраните отчети:

en	Metric: %s
bg	Размер: %s

en	You must select at least one measurand.
bg	Трябва да изберете поне един Отчет.

en	Delete Template Metrics
bg	Изтриване на шаблони за отчети

en	Variables [ Template: %s - %s ]
bg	Променливи [ Шаблон: %s - %s ]

en	No Variables Found
bg	Променливи

en	Variable Configuration [ edit: %s ]
bg	Конфигурация на променлива [редактиране: %s]

en	Variable Configuration [new]
bg	Конфигурация на променлива [нова]

en	Internal name
bg	Вътрешно име

en	A unique identifier which will be created by ReportIt itself. Use this ID within the definition of your calculation formulas to include that value the report user has defined individually for it.
bg	Уникален идентификатор, който ще бъде създаден от самия ReportIt. Използвайте този идентификатор в дефиницията на вашите формули за изчисление, за да включите онази стойност, която потребителят на отчета е определил индивидуално за него.

en	A name like "Threshold" for example which should be used as a headline within the report config.
bg	Например име като "Праг", което трябва да се използва като заглавие в конфигурацията на отчета.

en	Provide a name for this Variable
bg	Посочете име за тази променлива

en	A short, pithy description that explains the sense of this variable.
bg	Кратко, подробно описание, което обяснява значението на тази променлива.

en	Provide a meaningful description
bg	Дайте смислено описание

en	Maximum Value
bg	Максимална стойност

en	Defines the upper limit of this variable.
bg	Определя горната граница на тази променлива.

en	Minimum Value
bg	Минималната стойност на данните, което е разрешено да бъде прието.

en	Defines the lower limit of this variable.
bg	Определя долната граница на тази променлива.

en	Default Value
bg	Стойност по подразбиране

en	Sets the default value.
bg	Връща най-ниската стойност

en	Type
bg	Тип

en	The method the report owner should use to define this variable.
bg	Методът, който собственикът на отчета трябва да използва, за да дефинира тази променлива.

en	Defines the distance between two values if method "DropDown" has been chosen. Please ensure that this value is not set too low, because it defines indirectly the number of options the dropdown field will have. For example the following parameters: MAX:100, MIN:0, STEP:0.01 will result in a select box of 10.001 options. This can cause dramatical performance issues due to a high CPU load at the clients side. Try to keep it under 1000.
bg	Определя разстоянието между две стойности, ако е избран метод "DropDown". Моля, уверете се, че тази стойност не е зададена твърде ниско, защото тя индиректно определя броя на опциите, които ще има падащото поле. Например следните параметри: MAX: 100, MIN: 0, STEP: 0.01 ще доведат до избор на поле от 10.001 опции. Това може да причини драматични проблеми с производителността поради голямо натоварване на процесора от страна на клиентите. Опитайте се да го запазите под 1000.

en	Metric Configuration [ edit: %s - %s ]
bg	Конфигурация на променлива [редактиране: %s]

en	Metric Configuration [new]
bg	Конфигурация на променлива [нова]

en	The explanation given to this measurand. This will be shown as legend within exports as well as a tooltip within the presentation of a report itself.
bg	Обяснението, дадено на тази измервана величина. Това ще бъде показано като легенда в рамките на експортирането, както и подсказка в представянето на самия отчет.

en	Define a unique abbreviation for this measurand with max. 8 letters/numbers.
bg	Определете уникално съкращение за тази измервана величина с макс. 8 букви / цифри.

en	The unit given to this measurand. e.g. 'Bits/s'
bg	Името, дадено на този доклад

en	Consolidation function
bg	Консолидираща функция

en	The name of the consolidation function to define which CDPs should be read out.
bg	Името на функцията за консолидация, за да се определи кои CDP трябва да бъдат прочетени.

en	Choose 'enable' if this measurand should be become part of the final report output. Leave it unflagged if this measurands will only be used as an auxiliary calculation.
bg	Изберете „активиране“, ако тази измервана величина трябва да стане част от изхода на окончателния отчет. Оставете го без флаг, ако тези измервания ще се използват само като спомагателно изчисление.

en	Choose 'enable' if this measurand will only have one result in total instead of one for every Data Source Item. It's result<br>will be shown separately. Use this option in combination with "Visible" = "off" if you are looking for a measurand keeping an interim result only that should be reused within the calculation of other measurands without being visible for end users.
bg	Изберете „активиране“, ако тази измервана величина ще има само един резултат вместо един за всеки елемент на източника на данни. Това е резултат<br> ще бъдат показани отделно. Използвайте тази опция в комбинация с „Видим“ = „изключен“, ако търсите измервана величина, съхраняваща само междинен резултат, който трябва да бъде използван повторно в изчислението на други измервани величини, без да е видим за крайните потребители.

en	Formatting
bg	Форматиране

en	Defines as what type the data should be treated as.
bg	Определя като тип на данните трябва да се третира.

en	Precision
bg	Точност

en	Defines how many decimal digits should be displayed for floating-point numbers.
bg	Определя колко десетични цифри трябва да се показват за числа с плаваща запетая.

en	Prefixes
bg	SI-представки

en	Choose the type of prefix being used to format the result. With the use of decimal prefixes '1024' will be formatted to '1.024k' while the binary prefixes option returns '1ki'. Select 'off' to display the raw data, here '1024'.
bg	Изберете вида на префикса, използван за форматиране на резултата. С използването на десетични префикси '1024' ще бъде форматиран на '1.024k', докато опцията за двоични префикси връща '1ki'. Изберете „изключено“, за да се покажат суровите данни, тук „1024“.

en	Formula
bg	Формула

en	The mathematical definition of this measurand. Allowed are all combinations of operators and operands listed below following the rules of mathematics. Use round and square brackets to signify complex terms and the order of operations.
bg	Математическото определение на тази измервана величина. Позволени са всички комбинации от оператори и операнди, изброени по-долу, следвайки математическите правила. Използвайте кръгли и квадратни скоби, за да обозначите сложни термини и реда на операциите.

en	Operators & Operands
bg	Операторите

en	Click on one of the listed operators or operand to append them to your calucalion formula. The tooltip will show you additional information like description, return value, arguments and usage.
bg	Щракнете върху един от изброените оператори или операнд, за да ги добавите към вашата формула calucalion. Подсказката ще ви покаже допълнителна информация като описание, върната стойност, аргументи и употреба.

en	Metrics [ Template: %s - %s ]
bg	Шаблон: %s

en	No Metrics Found
bg	Няма намерени отчети

en	Reports Filter
bg	Филтри за отчети

en	My Reports
bg	Моите отчети

en	Go
bg	Търси

en	Clear
bg	Изчисти

en	Period (From - To)
bg	Период %s от - до

en	No Reports Found
bg	Няма намерени отчети

en	Metric
bg	Метрични

en	Data Source
bg	Източник на данни

en	Show Top 10 Graphs
bg	Показване на таблицата с графиките

en	Show Subheads
bg	Покажи подпапки

en	Show Summary
bg	Резюме

en	Additional
bg	Допълнително

en	Items
bg	Елементи

en	Archive
bg	Архив

en	Current
bg	Текущ

en	Title
bg	Заглавие

en	Runtime
bg	Времетраене

en	Scheduler

en	Period
bg	Период

en	Auto Generated RRD list
bg	Автоматично генериран RRD списък

en	Data Description
bg	Описание на данните

en	-- NO SUBHEADING --
bg	- БЕЗ ПОДЗНАЧЕНИЯ -

en	No Data Items
bg	Елементи на данни

en	Metric: %s (%s)
bg	Размер: %s

en	Pos.
bg	Поз.

en	Results [%s]
bg	Резултати [ %s]