en	None
tr	Yok

en	An error occurred in %s. See error logs for detail.
tr	%s içinde bir hata oluştu. Ayrıntılar için hata günlüklerine bakın.

en	Remote Commands must be enabled under console->Settings->NPC
tr	Uzaktan Komutlar konsol-> Ayarlar-> NPC altında etkinleştirilmelidir

en	The Nagios Command File Path must be set under console->Settings->NPC
tr	Nagios Komut Dosyası Yolu konsol-> Ayarlar-> NPC altında ayarlanmalıdır.

en	You do not have permission to execute this command.
tr	Bu komutu yürütme izniniz yok.

en	Service Check Execution Time
tr	Servis Kontrolü Yürütme Süresi

en	Service Check Latency
tr	Servis Kontrol Gecikmesi

en	Host Check Execution Time
tr	Ana Bilgisayar Kontrolü Yürütme Süresi

en	Host Check Latency
tr	Ana Bilgisayar Kontrol Gecikmesi

en	FATAL: Unable to make NPC Connection
tr	FATAL: NPC Bağlantısı yapılamıyor

en	ERROR - Log errors only
tr	HATA - Yalnızca hataları günlüğe kaydet

en	WARN - Log errors and warnings
tr	UYARI - Hataları ve uyarıları günlüğe kaydet

en	INFO - Log errors, warnings, and info messages
tr	BİLGİ - Hataları, uyarıları ve bilgi mesajlarını günlüğe kaydedin

en	DEBUG - Log everything
tr	DEBUG - Her şeyi günlüğe kaydet

en	Nagios Host Mapping
tr	Nagios Ana Bilgisayar Eşleme

en	Select the Nagios host that maps to this host.
tr	Bu ana bilgisayarla eşleşen Nagios ana bilgisayarını seçin.

en	NPC

en	Status Detail
tr	Durum Ayrıntısı

en	Service / Host Information
tr	Servis / Ev Sahibi Bilgileri

en	Command Execution
tr	Komut Yürütme

en	General Settings
tr	Genel Ayarlar

en	Remote Commands
tr	Uzaktan Komutlar

en	Allow commands to be written to the Nagios command file.
tr	Komutların Nagios komut dosyasına yazılmasına izin verin.

en	Nagios Command File Path
tr	Nagios Komut Dosyası Yolu

en	The path to the Nagios command file (nagios.cmd).
tr	Nagios komut dosyasının yolu (nagios.cmd).

en	Nagios URL
tr	Nagios URL'si

en	The full URL to your Nagios installation (http://nagios.company.com/nagios/)
tr	Nagios kurulumunuzun tam URL'si (http://nagios.company.com/nagios/)

en	Date Format
tr	Tarih Formatı

en	Select the format you want for displaying dates.
tr	Tarihleri görüntülemek için istediğiniz biçimi seçin.

en	Time Format
tr	Zaman formatı

en	Select the format you want for displaying times.
tr	Zamanları görüntülemek için istediğiniz formatı seçin.

en	Portlet Refresh Rate
tr	Portlet Yenileme Hızı

en	The amount of time in seconds to wait before the portlets refresh. The minimum is 30 seconds.
tr	Portletler yenilenmeden önce beklenecek saniye cinsinden süre. Minimum 30 saniyedir.

en	Host/Service Config Type
tr	Ana Bilgisayar / Hizmet Yapılandırması Türü

en	The config type is based on whether or not you are restoring retained information when Nagios starts. If you are unsure just leave the default value. If you can see host and service groups but not hosts or services try changing this setting.
tr	Yapılandırma türü, Nagios başladığında tutulan bilgileri geri yükleyip yüklemediğinize bağlıdır. Emin değilseniz, varsayılan değeri bırakın. Ev sahibi ve hizmet gruplarını görebiliyorsanız ancak ana bilgisayarları veya hizmetleri göremiyorsanız, bu ayarı değiştirmeyi deneyin.

en	Host Icons
tr	Ana Bilgisayar Simgeleri

en	Enable displaying host icons in the hosts grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios host definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. this setting does not affect the host status icons.
tr	Ana bilgisayar kılavuzunda ana bilgisayar simgelerinin görüntülenmesini etkinleştirin. Nagios ana bilgisayar tanımının icon_image ve icon_image_alt parametreleri, görüntüyü ayarlamak için kullanılır. En iyi görünümü elde etmek için simgeler 16x16 boyutunda olmalıdır. bu ayar, ana bilgisayar durumu simgelerini etkilemez.

en	Service Icons
tr	Hizmet Simgeleri

en	Enable displaying service icons in the services grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios service definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. This setting does not affect the service status icons.
tr	Hizmetler ızgarasında hizmet simgelerinin görüntülenmesini etkinleştirin. Nagios hizmet tanımının icon_image ve icon_image_alt parametreleri, görüntüyü ayarlamak için kullanılır. En iyi görünümü elde etmek için simgeler 16x16 boyutunda olmalıdır. Bu ayar, servis durumu simgelerini etkilemez.

en	Logging
tr	Günlükleme

en	Logging Level
tr	Günlük Seviyesi

en	The level of detail you want sent to the Cacti log file. WARNING: Leaving in DEBUG will quickly fill the cacti log.
tr	Cacti günlük dosyasına gönderilmesini istediğiniz ayrıntı düzeyi. UYARI: DEBUG'tan çıkmak, kaktüs günlüğünü hızla dolduracaktır.