en	None
ru	Нет

en	An error occurred in %s. See error logs for detail.
ru	Произошла ошибка в %s. См. Подробности в журналах ошибок.

en	Remote Commands must be enabled under console->Settings->NPC
ru	Удаленные Команды должны быть включены в консоли -> Настройки -> NPC

en	The Nagios Command File Path must be set under console->Settings->NPC
ru	Путь к командному файлу Nagios должен быть установлен в консоли -> Настройки -> NPC

en	You do not have permission to execute this command.
ru	У вас нет разрешения на выполнение этой команды.

en	Service Check Execution Time
ru	Время выполнения сервисной проверки

en	Service Check Latency
ru	Задержка сервисной проверки

en	Host Check Execution Time
ru	Время выполнения проверки хоста

en	Host Check Latency
ru	Задержка проверки хоста

en	FATAL: Unable to make NPC Connection
ru	FATAL: невозможно установить соединение с NPC

en	ERROR - Log errors only
ru	ОШИБКА - записывать только ошибки

en	WARN - Log errors and warnings
ru	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - записывать ошибки и предупреждения

en	INFO - Log errors, warnings, and info messages
ru	ИНФОРМАЦИЯ - записывать ошибки, предупреждения и информационные сообщения

en	DEBUG - Log everything
ru	DEBUG - записывать все

en	Nagios Host Mapping
ru	Сопоставление хостов Nagios

en	Select the Nagios host that maps to this host.
ru	Выберите хост Nagios, который соответствует этому хосту.

en	NPC

en	Status Detail
ru	Сведения о статусе

en	Service / Host Information
ru	Информация об сервисе/хосте

en	Command Execution
ru	Выполнение команды

en	General Settings
ru	Общие Настройки

en	Remote Commands
ru	Удаленные Команды

en	Allow commands to be written to the Nagios command file.
ru	Разрешить запись команд в командный файл Nagios.

en	Nagios Command File Path
ru	Путь к командному файлу Nagios

en	The path to the Nagios command file (nagios.cmd).
ru	Путь к командному файлу Nagios (nagios.cmd).

en	Nagios URL
ru	URL-адрес Nagios

en	The full URL to your Nagios installation (http://nagios.company.com/nagios/)
ru	Полный URL-адрес вашей установки Nagios (http://nagios.company.com/nagios/)

en	Date Format
ru	Формат даты

en	Select the format you want for displaying dates.
ru	Выберите желаемый формат отображения дат.

en	Time Format
ru	Формат времени

en	Select the format you want for displaying times.
ru	Выберите желаемый формат отображения времени.

en	Portlet Refresh Rate
ru	Частота обновления портлета

en	The amount of time in seconds to wait before the portlets refresh. The minimum is 30 seconds.
ru	Время ожидания перед обновлением портлетов в секундах. Минимум 30 секунд.

en	Host/Service Config Type
ru	Тип конфигурации хоста / службы

en	The config type is based on whether or not you are restoring retained information when Nagios starts. If you are unsure just leave the default value. If you can see host and service groups but not hosts or services try changing this setting.
ru	Тип конфигурации зависит от того, восстанавливаете ли вы сохраненную информацию при запуске Nagios. Если вы не уверены, просто оставьте значение по умолчанию. Если вы видите группы хостов и сервисов, но не видите хосты или сервисы, попробуйте изменить этот параметр.

en	Host Icons
ru	Иконки хоста

en	Enable displaying host icons in the hosts grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios host definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. this setting does not affect the host status icons.
ru	Включить отображение значков хостов в сетке хостов. Параметры icon_image и icon_image_alt в описании хоста Nagios используются для установки изображения. Иконки должны иметь размер 16x16, чтобы лучше выглядеть. Этот параметр не влияет на значки состояния хоста.

en	Service Icons
ru	Иконки сервисов

en	Enable displaying service icons in the services grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios service definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. This setting does not affect the service status icons.
ru	Включить отображение значков сервисов в сетке сервисов. Параметры icon_image и icon_image_alt в описании сервисов Nagios используются для установки изображения. Иконки должны иметь размер 16x16, чтобы лучше выглядеть. Этот параметр не влияет на значки состояния службы.

en	Logging
ru	Регистрация

en	Logging Level
ru	Уровень Журнала

en	The level of detail you want sent to the Cacti log file. WARNING: Leaving in DEBUG will quickly fill the cacti log.
ru	Уровень детализации, который вы хотите отправить в файл журнала Cacti. ВНИМАНИЕ: установка в DEBUG быстро заполнит журнал cacti.