en	Select the Nagios host that maps to this host.
nl	Selecteer de Nagios-host die is toegewezen aan deze host.

en	Allow commands to be written to the Nagios command file.
nl	Sta toe dat opdrachten naar het Nagios-opdrachtenbestand worden geschreven.

en	Nagios Command File Path
nl	Pad van het Nagios-opdrachtbestand

en	The path to the Nagios command file (nagios.cmd).
nl	Het pad naar het Nagios-opdrachtbestand (nagios.cmd).

en	Nagios URL
nl	Nagios-URL

en	The full URL to your Nagios installation (http://nagios.company.com/nagios/)
nl	De volledige URL naar uw Nagios-installatie (http://nagios.company.com/nagios/)

en	Select the format you want for displaying dates.
nl	Selecteer het gewenste formaat voor het weergeven van datums.

en	Select the format you want for displaying times.
nl	Selecteer het gewenste formaat voor het weergeven van tijden.

en	Portlet Refresh Rate
nl	Vernieuwingsfrequentie van portlet

en	The amount of time in seconds to wait before the portlets refresh. The minimum is 30 seconds.
nl	De hoeveelheid tijd in seconden die moet worden gewacht voordat de portlets worden vernieuwd. Het minimum is 30 seconden.

en	Host/Service Config Type
nl	Type host / service-configuratie

en	The config type is based on whether or not you are restoring retained information when Nagios starts. If you are unsure just leave the default value. If you can see host and service groups but not hosts or services try changing this setting.
nl	Het configuratietype is gebaseerd op het al dan niet herstellen van bewaarde informatie wanneer Nagios start. Als u het niet zeker weet, laat u de standaardwaarde staan. Als u host- en servicegroepen kunt zien, maar geen hosts of services, kunt u deze instelling wijzigen.

en	Host Icons
nl	Host pictogrammen

en	Enable displaying host icons in the hosts grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios host definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. this setting does not affect the host status icons.
nl	Schakel het weergeven van hostpictogrammen in het hosts-raster in. De icon_image en icon_image_alt parameters van de Nagios host definitie worden gebruikt om de afbeelding in te stellen. Pictogrammen moeten 16x16 zijn om de beste look te krijgen. deze instelling heeft geen invloed op de hoststatuspictogrammen.

en	Service Icons
nl	Service Pictogrammen

en	Enable displaying service icons in the services grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios service definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. This setting does not affect the service status icons.
nl	Schakel het weergeven van servicepictogrammen in het serviceraster in. De icon_image en icon_image_alt parameters van de Nagios service definitie worden gebruikt om de afbeelding in te stellen. Pictogrammen moeten 16x16 zijn om de beste look te krijgen. Deze instelling heeft geen invloed op de servicestatuspictogrammen.

en	Logging Level
nl	Logboekregistratieniveau

en	The level of detail you want sent to the Cacti log file. WARNING: Leaving in DEBUG will quickly fill the cacti log.
nl	Het detailniveau dat u naar het Cacti-logbestand wilt verzenden. WAARSCHUWING: als je in DEBUG vertrekt, wordt het cactussenlogboek snel gevuld.