en	None
nl	Geen

en	An error occurred in %s. See error logs for detail.
nl	Er is een fout opgetreden in %s. Zie foutenlogboeken voor details.

en	Remote Commands must be enabled under console->Settings->NPC
nl	Remote Commands moeten zijn ingeschakeld onder console-> Instellingen-> NPC

en	The Nagios Command File Path must be set under console->Settings->NPC
nl	Het Nagios Command File Path moet worden ingesteld onder console-> Instellingen-> NPC

en	You do not have permission to execute this command.
nl	U heeft geen toestemming om deze opdracht uit te voeren.

en	Service Check Execution Time
nl	Uitvoeringstijd voor servicecontrole

en	Service Check Latency
nl	Wachttijd servicecontrole

en	Host Check Execution Time
nl	Uitvoeringsduur hostcontrole

en	Host Check Latency
nl	Wachttijd hostcontrole

en	FATAL: Unable to make NPC Connection
nl	FATAAL: kan geen NPC-verbinding maken

en	ERROR - Log errors only
nl	FOUT - Alleen fouten registreren

en	WARN - Log errors and warnings
nl	WAARSCHUWING - Log fouten en waarschuwingen

en	INFO - Log errors, warnings, and info messages
nl	INFO - Log fouten, waarschuwingen en informatieberichten

en	DEBUG - Log everything
nl	DEBUG - Log alles in

en	Nagios Host Mapping
nl	Hosttoewijzing van Nagios

en	Select the Nagios host that maps to this host.
nl	Selecteer de Nagios-host die is toegewezen aan deze host.

en	NPC

en	Status Detail
nl	Statusdetails

en	Service / Host Information
nl	Service / host-informatie

en	Command Execution
nl	Opdrachtuitvoering

en	General Settings
nl	Algemene Instellingen

en	Remote Commands
nl	Externe opdrachten

en	Allow commands to be written to the Nagios command file.
nl	Sta toe dat opdrachten naar het Nagios-opdrachtenbestand worden geschreven.

en	Nagios Command File Path
nl	Pad van het Nagios-opdrachtbestand

en	The path to the Nagios command file (nagios.cmd).
nl	Het pad naar het Nagios-opdrachtbestand (nagios.cmd).

en	Nagios URL
nl	Nagios-URL

en	The full URL to your Nagios installation (http://nagios.company.com/nagios/)
nl	De volledige URL naar uw Nagios-installatie (http://nagios.company.com/nagios/)

en	Date Format
nl	Datumformaat

en	Select the format you want for displaying dates.
nl	Selecteer het gewenste formaat voor het weergeven van datums.

en	Time Format
nl	Tijdsformaat

en	Select the format you want for displaying times.
nl	Selecteer het gewenste formaat voor het weergeven van tijden.

en	Portlet Refresh Rate
nl	Vernieuwingsfrequentie van portlet

en	The amount of time in seconds to wait before the portlets refresh. The minimum is 30 seconds.
nl	De hoeveelheid tijd in seconden die moet worden gewacht voordat de portlets worden vernieuwd. Het minimum is 30 seconden.

en	Host/Service Config Type
nl	Type host / service-configuratie

en	The config type is based on whether or not you are restoring retained information when Nagios starts. If you are unsure just leave the default value. If you can see host and service groups but not hosts or services try changing this setting.
nl	Het configuratietype is gebaseerd op het al dan niet herstellen van bewaarde informatie wanneer Nagios start. Als u het niet zeker weet, laat u de standaardwaarde staan. Als u host- en servicegroepen kunt zien, maar geen hosts of services, kunt u deze instelling wijzigen.

en	Host Icons
nl	Host pictogrammen

en	Enable displaying host icons in the hosts grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios host definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. this setting does not affect the host status icons.
nl	Schakel het weergeven van hostpictogrammen in het hosts-raster in. De icon_image en icon_image_alt parameters van de Nagios host definitie worden gebruikt om de afbeelding in te stellen. Pictogrammen moeten 16x16 zijn om de beste look te krijgen. deze instelling heeft geen invloed op de hoststatuspictogrammen.

en	Service Icons
nl	Service Pictogrammen

en	Enable displaying service icons in the services grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios service definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. This setting does not affect the service status icons.
nl	Schakel het weergeven van servicepictogrammen in het serviceraster in. De icon_image en icon_image_alt parameters van de Nagios service definitie worden gebruikt om de afbeelding in te stellen. Pictogrammen moeten 16x16 zijn om de beste look te krijgen. Deze instelling heeft geen invloed op de servicestatuspictogrammen.

en	Logging

en	Logging Level
nl	Logboekregistratieniveau

en	The level of detail you want sent to the Cacti log file. WARNING: Leaving in DEBUG will quickly fill the cacti log.
nl	Het detailniveau dat u naar het Cacti-logbestand wilt verzenden. WAARSCHUWING: als je in DEBUG vertrekt, wordt het cactussenlogboek snel gevuld.