en	None
lv	Neviens

en	An error occurred in %s. See error logs for detail.
lv	Radās kļūda %s. Sīkāku informāciju skatiet kļūdu žurnālos.

en	Remote Commands must be enabled under console->Settings->NPC
lv	Jāiespējo Tālvadības komandas sadaļā Konsole->Iestatījumi->NPC

en	The Nagios Command File Path must be set under console->Settings->NPC
lv	Ir jāiestata Nagios komandas faila ceļš sadaļā Konsole->Iestatījumi->NPC

en	You do not have permission to execute this command.
lv	Jums nav atļaujas izpildīt šo komandu.

en	Service Check Execution Time
lv	Pakalpojuma pārbaudes izpildes laiks

en	Service Check Latency
lv	Pakalpojuma pārbaudes aizkave

en	Host Check Execution Time
lv	Resursdatora pārbaudes izpildes laiks

en	Host Check Latency
lv	Resursdatora pārbaudes aizkave

en	FATAL: Unable to make NPC Connection
lv	FATĀLS: Nevar izveidot NPC savienojumu

en	ERROR - Log errors only
lv	KĻŪDA - Reģistrēt tikai kļūdas

en	WARN - Log errors and warnings
lv	BRĪDINĀJUMS - Reģistrēt kļūdas un brīdinājumus

en	INFO - Log errors, warnings, and info messages
lv	INFORMĀCIJA - Reģistrēt kļūdas, brīdinājumus un informācijas ziņojumus

en	DEBUG - Log everything
lv	ATKLĀŠANA - Reģistrēt visu

en	Nagios Host Mapping
lv	Nagios resursdatora kartēšana

en	Select the Nagios host that maps to this host.
lv	Atlasiet Nagios resursdatoru, kas atbilst šim resursdatoram.

en	NPC

en	Status Detail
lv	Statusa informācija

en	Service / Host Information
lv	Pakalpojuma / Resursdatora informācija

en	Command Execution
lv	Komandas izpilde

en	General Settings
lv	Pamatiestatījumi

en	Remote Commands
lv	Tālvadības komandas

en	Allow commands to be written to the Nagios command file.
lv	Atļaut komandas rakstīt Nagios komandu failā.

en	Nagios Command File Path
lv	Ceļš uz Nagios komandas failu

en	The path to the Nagios command file (nagios.cmd).
lv	Ceļš uz Nagios komandas failu (nagios.cmd).

en	Nagios URL
lv	Nagios vietrādis URL

en	The full URL to your Nagios installation (http://nagios.company.com/nagios/)
lv	Jūsu pilnais Nagios instalācijas vietrādis URL (http://nagios.company.com/nagios/)

en	Date Format
lv	Datuma formāts

en	Select the format you want for displaying dates.
lv	Izvēlieties vēlamo datumu rādīšanas formātu.

en	Time Format
lv	Laika formāts

en	Select the format you want for displaying times.
lv	Atlasiet formātu kādā vēlaties rādīt laiku.

en	Portlet Refresh Rate
lv	Portleta atsvaidzināšanas biežums

en	The amount of time in seconds to wait before the portlets refresh. The minimum is 30 seconds.
lv	Laiks sekundēs, ko gaidīt, kad portleti tiek atsvaidzināti. Minimālais laiks ir 30 sekundes.

en	Host/Service Config Type
lv	Resursdatora / pakalpojuma konfigurācijas tips

en	The config type is based on whether or not you are restoring retained information when Nagios starts. If you are unsure just leave the default value. If you can see host and service groups but not hosts or services try changing this setting.
lv	Konfigurācijas tips ir atkarīgs no tā, vai, startējot Nagios, atjaunojat saglabāto informāciju. Ja neesat pārliecināts, vienkārši atstājiet noklusējuma vērtību. Ja redzat resursdatoru un pakalpojumu grupas, bet neredzat resursdatorus vai pakalpojumus, mēģiniet mainīt šo iestatījumu.

en	Host Icons
lv	Resursdatora ikonas

en	Enable displaying host icons in the hosts grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios host definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. this setting does not affect the host status icons.
lv	Iespējot resursdatora ikonu rādīšanu resursdatora režģī. Attēla iestatīšanai tiek izmantoti parametri icon_image un icon_image_alt Nagios resursdatora aprakstā. Ikonām ir jābūt 16x16, lai tās izskatītos vislabāk. Šis iestatījums neietekmē resursdatora statusa ikonas.

en	Service Icons
lv	Pakalpojumu ikonas

en	Enable displaying service icons in the services grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios service definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. This setting does not affect the service status icons.
lv	Iespējot pakalpojumu ikonu rādīšanu pakalpojumu režģī. Attēla iestatīšanai tiek izmantoti parametri icon_image un icon_image_alt Nagios pakalpojuma aprakstā. Ikonām ir jābūt 16x16, lai tās izskatītos vislabāk. Šis iestatījums neietekmē pakalpojuma statusa ikonas.

en	Logging
lv	Žurnāla reģistrēšana

en	Logging Level
lv	Žurnāla reģistrēšanas līmenis

en	The level of detail you want sent to the Cacti log file. WARNING: Leaving in DEBUG will quickly fill the cacti log.
lv	Detalizētības līmenis, kuru vēlaties nosūtīt Cacti žurnālfailam. BRĪDINĀJUMS: izvēloties ATKLĀŠANA, Cacti žurnāls tiks ātri aizpildīts.