en	None
hi	कोई नहीं

en	An error occurred in %s. See error logs for detail.
hi	%s में एक त्रुटि हुई। विस्तार के लिए त्रुटि लॉग देखें।

en	Remote Commands must be enabled under console->Settings->NPC
hi	रिमोट कमांड को कंसोल-> सेटिंग्स-> एनपीसी के तहत सक्षम किया जाना चाहिए

en	The Nagios Command File Path must be set under console->Settings->NPC
hi	Nagios कमांड फ़ाइल पथ को कंसोल-> सेटिंग्स-> NPC के तहत सेट किया जाना चाहिए

en	You do not have permission to execute this command.
hi	आपके पास इस आदेश को निष्पादित करने की अनुमति नहीं है।

en	Service Check Execution Time
hi	सेवा जाँच निष्पादन समय

en	Service Check Latency
hi	सेवा जाँच विलंबता

en	Host Check Execution Time
hi	मेजबान चेक निष्पादन समय

en	Host Check Latency
hi	होस्ट चेक लेटेंसी

en	FATAL: Unable to make NPC Connection
hi	FATAL: NPC कनेक्शन बनाने में असमर्थ

en	ERROR - Log errors only
hi	त्रुटि - लॉग त्रुटियों केवल

en	WARN - Log errors and warnings
hi	चेतावनी - लॉग त्रुटियों और चेतावनियों

en	INFO - Log errors, warnings, and info messages
hi	जानकारी - लॉग त्रुटियों, चेतावनियों, और सूचना संदेश

en	DEBUG - Log everything
hi	DEBUG - सब कुछ लॉग इन करें

en	Nagios Host Mapping
hi	Nagios होस्ट मैपिंग

en	Select the Nagios host that maps to this host.
hi	इस होस्ट को मैप करने वाले Nagios होस्ट का चयन करें।

en	NPC
hi	एनपीसी

en	Status Detail
hi	स्थिति विस्तार

en	Service / Host Information
hi	सेवा / मेजबान सूचना

en	Command Execution
hi	आदेश निष्पादन

en	General Settings
hi	सामान्य सेटिंग्स

en	Remote Commands
hi	रिमोट कमांड

en	Allow commands to be written to the Nagios command file.
hi	आदेशों को Nagios कमांड फ़ाइल में लिखे जाने की अनुमति दें।

en	Nagios Command File Path
hi	Nagios कमांड फ़ाइल पथ

en	The path to the Nagios command file (nagios.cmd).
hi	Nagios कमांड फ़ाइल का पथ (nagios.cmd)।

en	Nagios URL
hi	नागिओस यूआरएल

en	The full URL to your Nagios installation (http://nagios.company.com/nagios/)
hi	आपके Nagios स्थापना का पूरा URL (http://nagios.company.com/nagios/)

en	Date Format
hi	डेटा प्रारूप

en	Select the format you want for displaying dates.
hi	दिनांक प्रदर्शित करने के लिए इच्छित प्रारूप का चयन करें।

en	Time Format
hi	समय प्रारूप

en	Select the format you want for displaying times.
hi	उस प्रारूप का चयन करें जिसे आप बार प्रदर्शित करना चाहते हैं।

en	Portlet Refresh Rate
hi	पोर्टलेट रिफ्रेश रेट

en	The amount of time in seconds to wait before the portlets refresh. The minimum is 30 seconds.
hi	पोर्टल्स ताज़ा करने से पहले प्रतीक्षा करने के लिए सेकंड में समय की मात्रा। न्यूनतम 30 सेकंड है।

en	Host/Service Config Type
hi	होस्ट / सेवा कॉन्फ़िगरेशन प्रकार

en	The config type is based on whether or not you are restoring retained information when Nagios starts. If you are unsure just leave the default value. If you can see host and service groups but not hosts or services try changing this setting.
hi	कॉन्‍फ़िगर प्रकार इस पर आधारित है कि आप नागोसि‍स शुरू होने पर बरकरार जानकारी बहाल कर रहे हैं या नहीं। यदि आप अनिश्चित हैं तो बस डिफ़ॉल्ट मान छोड़ दें। यदि आप होस्ट और सेवा समूह देख सकते हैं, लेकिन होस्ट या सेवाएं इस सेटिंग को बदलने का प्रयास नहीं करते हैं।

en	Host Icons
hi	होस्ट प्रतीक

en	Enable displaying host icons in the hosts grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios host definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. this setting does not affect the host status icons.
hi	होस्ट ग्रिड में होस्ट आइकन प्रदर्शित करने में सक्षम करें। छवि सेट करने के लिए Nagios होस्ट परिभाषा के icon_image और icon_image_alt पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। बेहतरीन लुक पाने के लिए आइकन 16x16 होने चाहिए। यह सेटिंग होस्ट स्थिति आइकन को प्रभावित नहीं करती है।

en	Service Icons
hi	सेवा प्रतीक

en	Enable displaying service icons in the services grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios service definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. This setting does not affect the service status icons.
hi	सेवा ग्रिड में सेवा आइकन प्रदर्शित करना सक्षम करें। छवि को सेट करने के लिए Nagios सेवा परिभाषा के icon_image और icon_image_alt पैरामीटर का उपयोग किया जाता है। बेहतरीन लुक पाने के लिए आइकन 16x16 होने चाहिए। यह सेटिंग सेवा स्थिति आइकन को प्रभावित नहीं करती है।

en	Logging
hi	लॉग कीता जा करदा ऐ

en	Logging Level
hi	लॉगिंग स्तर

en	The level of detail you want sent to the Cacti log file. WARNING: Leaving in DEBUG will quickly fill the cacti log.
hi	आपके द्वारा Cacti लॉग फ़ाइल को भेजे गए विवरण का स्तर। चेतावनी: DEBUG में छोड़ने से कैक्टि लॉग जल्दी भर जाएगा।