en	An error occurred in %s. See error logs for detail.
he-il	אירעה שגיאה ב- %s. ראה יומני שגיאות לקבלת פרטים.

en	Remote Commands must be enabled under console->Settings->NPC
he-il	יש להפעיל פקודות מרחוק תחת קונסולת-> הגדרות-> NPC

en	The Nagios Command File Path must be set under console->Settings->NPC
he-il	יש להגדיר את נתיב קובץ הפקודה של Nagios תחת קונסולת-> הגדרות-> NPC

en	You do not have permission to execute this command.
he-il	אין לך הרשאה לבצע פקודה זו.

en	Service Check Execution Time
he-il	זמן ביצוע בדיקת שירות

en	Service Check Latency
he-il	חביון בדיקת שירות

en	Host Check Execution Time
he-il	זמן ביצוע צ'ק המארח

en	Host Check Latency
he-il	חביון בדיקת מארח

en	FATAL: Unable to make NPC Connection
he-il	FATAL: לא ניתן ליצור חיבור NPC

en	ERROR - Log errors only
he-il	שגיאה - שגיאות יומן בלבד

en	WARN - Log errors and warnings
he-il	אזהרה - שגיאות ואזהרות ביומן

en	INFO - Log errors, warnings, and info messages
he-il	INFO - שגיאות יומן, אזהרות והודעות מידע

en	DEBUG - Log everything
he-il	DEBUG - התחבר הכל

en	Nagios Host Mapping
he-il	מיפוי מארח של נגיוס

en	Select the Nagios host that maps to this host.
he-il	בחר את מארח Nagios הממפה למארח זה.

en	NPC

en	Status Detail
he-il	פרטי סטטוס

en	Service / Host Information
he-il	מידע על שירות / מארח

en	Command Execution
he-il	ביצוע פיקוד

en	Remote Commands
he-il	פקודות מרחוק

en	Allow commands to be written to the Nagios command file.
he-il	אפשר לכתוב פקודות לקובץ הפקודה של Nagios.

en	Nagios Command File Path
he-il	נתיב קובץ הפיקוד של נגיוס

en	The path to the Nagios command file (nagios.cmd).
he-il	הנתיב לקובץ הפקודה של Nagios (nagios.cmd).

en	Nagios URL
he-il	כתובת URL של Nagios

en	The full URL to your Nagios installation (http://nagios.company.com/nagios/)
he-il	כתובת האתר המלאה להתקנת Nagios שלך (http://nagios.company.com/nagios/)

en	Select the format you want for displaying dates.
he-il	בחר את הפורמט הרצוי להצגת תאריכים.

en	Select the format you want for displaying times.
he-il	בחר את הפורמט הרצוי להצגת זמנים.

en	Portlet Refresh Rate
he-il	שיעור רענון פורטלט

en	The amount of time in seconds to wait before the portlets refresh. The minimum is 30 seconds.
he-il	משך הזמן שנייה להמתין לפני שהפורטלטים יתרעננו. המינימום הוא 30 שניות.

en	Host/Service Config Type
he-il	סוג תצורת מארח / שירות

en	The config type is based on whether or not you are restoring retained information when Nagios starts. If you are unsure just leave the default value. If you can see host and service groups but not hosts or services try changing this setting.
he-il	סוג התצורה מבוסס על אם אתה משחזר מידע שמור או לא כאשר Nagios מתחיל. אם אינך בטוח פשוט השאר את ערך ברירת המחדל. אם אתה יכול לראות קבוצות מארח ושירות אך לא מארחים או שירותים נסה לשנות הגדרה זו.

en	Host Icons
he-il	אייקונים מארחים

en	Enable displaying host icons in the hosts grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios host definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. this setting does not affect the host status icons.
he-il	אפשר הצגת סמלי מארח ברשת המארחים. הפרמטרים icon_image ו- icon_image_alt בהגדרת המארח של Nagios משמשים להגדרת התמונה. הסמלים צריכים להיות 16x16 כדי לקבל את המראה הטוב ביותר. הגדרה זו אינה משפיעה על סמלי הסטטוס המארח.

en	Service Icons
he-il	סמלי שירות

en	Enable displaying service icons in the services grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios service definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. This setting does not affect the service status icons.
he-il	אפשר הצגת סמלי שירות ברשת השירותים. הפרמטרים icon_image ו- icon_image_alt של הגדרת השירות Nagios משמשים להגדרת התמונה. הסמלים צריכים להיות 16x16 כדי לקבל את המראה הטוב ביותר. הגדרה זו אינה משפיעה על סמלי סטטוס השירות.

en	Logging Level
he-il	רמת כניסה

en	The level of detail you want sent to the Cacti log file. WARNING: Leaving in DEBUG will quickly fill the cacti log.
he-il	רמת הפירוט שברצונך לשלוח לקובץ יומן הקקטוסים. אזהרה: השארת DEBUG תמלא במהירות את יומן הקקטוסים.