en	None
de	Nichts

en	An error occurred in %s. See error logs for detail.
de	In %s ist ein Fehler aufgetreten. Einzelheiten finden Sie in den Fehlerprotokollen.

en	Remote Commands must be enabled under console->Settings->NPC
de	Remote-Befehle müssen unter Konsole-> Einstellungen-> NPC aktiviert sein

en	The Nagios Command File Path must be set under console->Settings->NPC
de	Der Nagios-Befehlsdateipfad muss unter Konsole-> Einstellungen-> NPC festgelegt werden

en	You do not have permission to execute this command.
de	Sie haben keine Berechtigung, diesen Befehl auszuführen.

en	Service Check Execution Time
de	Ausführungszeit der Serviceprüfung

en	Service Check Latency
de	Service Check Latenz

en	Host Check Execution Time
de	Ausführungszeit der Hostprüfung

en	Host Check Latency
de	Host Check Latenz

en	FATAL: Unable to make NPC Connection
de	FATAL: NPC-Verbindung kann nicht hergestellt werden

en	ERROR - Log errors only
de	FEHLER - Nur Fehler protokollieren

en	WARN - Log errors and warnings
de	WARNUNG - Protokollieren Sie Fehler und Warnungen

en	INFO - Log errors, warnings, and info messages
de	INFO - Protokollieren Sie Fehler, Warnungen und Infomeldungen

en	DEBUG - Log everything
de	DEBUG - Protokolliere alles

en	Nagios Host Mapping

en	Select the Nagios host that maps to this host.
de	Wählen Sie den Nagios-Host aus, der diesem Host zugeordnet ist.

en	NPC
de	NSC

en	Status Detail
de	Statusdetail

en	Service / Host Information
de	Service- / Host-Informationen

en	Command Execution
de	Befehlsausführung

en	General Settings
de	Basis Einstellungen

en	Remote Commands
de	Remote-Befehle

en	Allow commands to be written to the Nagios command file.
de	Ermöglichen das Schreiben von Befehlen in die Nagios-Befehlsdatei.

en	Nagios Command File Path
de	Nagios-Befehlsdateipfad

en	The path to the Nagios command file (nagios.cmd).
de	Der Pfad zur Nagios-Befehlsdatei (nagios.cmd).

en	Nagios URL

en	The full URL to your Nagios installation (http://nagios.company.com/nagios/)
de	Die vollständige URL zu Ihrer Nagios-Installation (http://nagios.company.com/nagios/)

en	Date Format
de	Datumsformat

en	Select the format you want for displaying dates.
de	Wählen Sie das gewünschte Format für die Anzeige von Datumsangaben.

en	Time Format
de	Zeitformat

en	Select the format you want for displaying times.
de	Wählen Sie das gewünschte Format für die Anzeige der Zeiten.

en	Portlet Refresh Rate
de	Portlet-Aktualisierungsrate

en	The amount of time in seconds to wait before the portlets refresh. The minimum is 30 seconds.
de	Die Wartezeit in Sekunden, bevor die Portlets aktualisiert werden. Das Minimum beträgt 30 Sekunden.

en	Host/Service Config Type
de	Host / Service-Konfigurationstyp

en	The config type is based on whether or not you are restoring retained information when Nagios starts. If you are unsure just leave the default value. If you can see host and service groups but not hosts or services try changing this setting.
de	Der Konfigurationstyp hängt davon ab, ob Sie beim Start von Nagios die gespeicherten Informationen wiederherstellen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, belassen Sie einfach den Standardwert. Wenn Sie Host- und Dienstgruppen, jedoch keine Hosts oder Dienste sehen können, ändern Sie diese Einstellung.

en	Host Icons
de	Host-Symbole

en	Enable displaying host icons in the hosts grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios host definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. this setting does not affect the host status icons.
de	Aktivieren Sie die Anzeige von Host-Symbolen im Host-Raster. Die Parameter icon_image und icon_image_alt der Nagios-Hostdefinition werden zum Festlegen des Bildes verwendet. Symbole sollten 16x16 sein, um das beste Aussehen zu erhalten. Diese Einstellung wirkt sich nicht auf die Hoststatussymbole aus.

en	Service Icons
de	Service-Symbole

en	Enable displaying service icons in the services grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios service definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. This setting does not affect the service status icons.
de	Aktivieren Sie die Anzeige von Service-Symbolen im Service-Raster. Die Parameter icon_image und icon_image_alt der Nagios-Dienstdefinition werden zum Festlegen des Bildes verwendet. Symbole sollten 16x16 sein, um das beste Aussehen zu erhalten. Diese Einstellung wirkt sich nicht auf die Dienststatussymbole aus.

en	Logging

en	Logging Level
de	Protokollierungsstufe

en	The level of detail you want sent to the Cacti log file. WARNING: Leaving in DEBUG will quickly fill the cacti log.
de	Der Detaillierungsgrad, den Sie an die Cacti-Protokolldatei senden möchten. WARNUNG: Wenn Sie DEBUG verlassen, wird das Kakteenprotokoll schnell gefüllt.