en	An error occurred in %s. See error logs for detail.
bg	Възникна грешка в %s. За подробности вижте регистрационните файлове за грешки.

en	Remote Commands must be enabled under console->Settings->NPC
bg	Отдалечените команди трябва да бъдат активирани под конзола-> Настройки-> NPC

en	The Nagios Command File Path must be set under console->Settings->NPC
bg	Пътят на командния файл на Nagios трябва да бъде зададен под конзола-> Настройки-> NPC

en	You do not have permission to execute this command.
bg	Нямате разрешение да изпълните тази команда.

en	Service Check Execution Time
bg	Време за изпълнение на проверка на услугата

en	Service Check Latency
bg	Закъснение при проверка на услугата

en	Host Check Execution Time
bg	Време за изпълнение на проверката на хоста

en	Host Check Latency
bg	Латентност за проверка на хоста

en	FATAL: Unable to make NPC Connection
bg	FATAL: Не може да се направи NPC връзка

en	ERROR - Log errors only
bg	ГРЕШКА - Само грешки в дневника

en	WARN - Log errors and warnings
bg	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Грешки в дневника и предупреждения

en	INFO - Log errors, warnings, and info messages
bg	INFO - Грешки в дневника, предупреждения и информационни съобщения

en	DEBUG - Log everything
bg	ДЕБУГ - Запишете всичко

en	Nagios Host Mapping
bg	Картографиране на хост в Nagios

en	Select the Nagios host that maps to this host.
bg	Изберете хоста Nagios, който се свързва с този хост.

en	NPC

en	Status Detail
bg	Подробности за състоянието

en	Service / Host Information
bg	Информация за услуга / домакин

en	Command Execution
bg	Изпълнение на команди

en	Remote Commands
bg	Отдалечени команди

en	Allow commands to be written to the Nagios command file.
bg	Разрешаване на записването на команди в командния файл на Nagios.

en	Nagios Command File Path
bg	Път на командния файл на Nagios

en	The path to the Nagios command file (nagios.cmd).
bg	Пътят до командния файл на Nagios (nagios.cmd).

en	Nagios URL
bg	URL адрес на Nagios

en	The full URL to your Nagios installation (http://nagios.company.com/nagios/)
bg	Пълният URL адрес на вашата инсталация на Nagios (http://nagios.company.com/nagios/)

en	Date Format
bg	Формат на датата

en	Select the format you want for displaying dates.
bg	Изберете формата, който искате за показване на дати.

en	Time Format
bg	Времеви формат

en	Select the format you want for displaying times.
bg	Изберете формата, който искате за показване на времената.

en	Portlet Refresh Rate
bg	Честота на опресняване на портлета

en	The amount of time in seconds to wait before the portlets refresh. The minimum is 30 seconds.
bg	Времето в секунди, което трябва да се изчака преди обновяването на портлетите. Минимумът е 30 секунди.

en	Host/Service Config Type
bg	Тип конфигурация на хост / услуга

en	The config type is based on whether or not you are restoring retained information when Nagios starts. If you are unsure just leave the default value. If you can see host and service groups but not hosts or services try changing this setting.
bg	Типът конфигурация се основава на това дали възстановявате запазена информация, когато Nagios стартира. Ако не сте сигурни, просто оставете стойността по подразбиране. Ако можете да видите групи хостове и услуги, но не хостове или услуги, опитайте да промените тази настройка.

en	Host Icons
bg	Икони на домакини

en	Enable displaying host icons in the hosts grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios host definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. this setting does not affect the host status icons.
bg	Активирайте показването на икони на хост в мрежата на хостовете. Параметрите icon_image и icon_image_alt от дефиницията на хост Nagios се използват за задаване на изображението. Иконите трябва да са 16x16, за да получите най-добрия вид. тази настройка не засяга иконите за състоянието на хоста.

en	Service Icons
bg	Сервизни икони

en	Enable displaying service icons in the services grid. The icon_image and icon_image_alt parameters of the Nagios service definition are used to set the image. Icons should be 16x16 to get the best look. This setting does not affect the service status icons.
bg	Активирайте показването на икони на услуги в мрежата на услугите. Параметрите icon_image и icon_image_alt от дефиницията на услугата Nagios се използват за задаване на изображението. Иконите трябва да са 16x16, за да получите най-добрия вид. Тази настройка не засяга иконите за състояние на услугата.

en	Logging Level
bg	Ниво на регистрация

en	The level of detail you want sent to the Cacti log file. WARNING: Leaving in DEBUG will quickly fill the cacti log.
bg	Нивото на детайлност, което искате да бъде изпратено до регистрационния файл на Cacti. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Оставянето в DEBUG бързо ще запълни дневника на кактусите.