en	Disabled
vi	Vô hiệu hóa

en	Low
vi	Thấp

en	Medium
vi	Trung bình

en	High
vi	Cao

en	Mission Critical
vi	Nhiệm vụ quan trọng

en	Unknown
vi	Không xác định

en	Down
vi	Xuống

en	Recovering
vi	Phục hồi

en	Up
vi	Lên trên

en	Triggered
vi	Kích hoạt

en	Triggered (Muted/Acked)
vi	Xuống (Tắt / Acked)

en	Down (Muted/Acked)
vi	Xuống (Tắt / Acked)

en	No Availability Check
vi	Không có kiểm tra sẵn có

en	Warning Ping
vi	Cảnh báo Ping

en	Alert Ping
vi	Thông báo Ping

en	Extra Small
vi	Rất nhỏ

en	Small
vi	Nhỏ

en	Large
vi	Lớn

en	Extra Large
vi	Cực lớn

en	Zoom
vi	Phóng to

en	All Monitored
vi	Tất cả được theo dõi

en	Not Up
vi	Không lên

en	Not Up or Triggered
vi	Không lên hoặc kích hoạt

en	Not Up, Triggered or Breached
vi	Không lên, kích hoạt hoặc vi phạm

en	Default
vi	Mặc định

en	List
vi	Danh sách

en	Tiles
vi	Gạch

en	Tiles & Time
vi	Gạch &amp; Thời gian

en	Tree
vi	Cây thân gỗ

en	Site
vi	Trang

en	Device Template
vi	Mẫu thiết bị

en	Full
vi	Đầy đủ

en	10 Chars
vi	10 ký tự

en	20 Chars
vi	20 ký tự

en	30 Chars
vi	30 ký tự

en	40 Chars
vi	40 ký tự

en	50 Chars
vi	50 ký tự

en	75 Chars
vi	75 ký tự

en	100 Chars
vi	100 ký tự

en	New Dashboard
vi	Trang tổng quan mới

en	Dashboard
vi	Bảng điều khiển

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
vi	Nhập Tên trang tổng quan và sau đó nhấn 'Lưu' để tiếp tục, nếu không nhấn 'Hủy'

en	Create New Dashboard
vi	Tạo trang tổng quan mới

en	Monitored Devices
vi	Thiết bị được giám sát

en	All Monitored Devices
vi	Tất cả các thiết bị được giám sát

en	Monitored Devices either Down or Recovering
vi	Các thiết bị được giám sát xuống hoặc khôi phục

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
vi	Các thiết bị được giám sát xuống, khôi phục hoặc với Ngưỡng kích hoạt

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
vi	Các thiết bị được giám sát xuống, khôi phục hoặc với Ngưỡng vi phạm hoặc kích hoạt

en	Unknown monitoring status (%s)
vi	Trạng thái giám sát không xác định ( %s)

en	, and All Criticalities
vi	và tất cả các chỉ trích

en	, and of Low Criticality or Higher
vi	và có mức độ quan trọng thấp hoặc cao hơn

en	, and of Medium Criticality or Higher
vi	và có mức độ quan trọng trung bình trở lên

en	, and of High Criticality or Higher
vi	và có tính phê phán cao hoặc cao hơn

en	, and of Mission Critical Status
vi	và về tình trạng quan trọng của nhiệm vụ

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
vi	</div><div class="center monitorFooterTextBold"> Hãy nhớ trước tiên chọn Thiết bị đủ điều kiện để được Giám sát từ trang Thiết bị! </div>

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
vi	[Làm mới lại sau % d giây]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
vi	Bộ lọc màn hình [Làm mới lần cuối: %s]

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Unsaved
vi	Chưa được lưu

en	Layout
vi	Bố cục

en	Status
vi	Trạng thái

en	View
vi	Xem

en	Grouping
vi	Nhóm

en	Refresh
vi	Làm mới

en	Refresh the Device List
vi	Làm mới danh sách thiết bị

en	Save
vi	Lưu

en	Save Filter Settings
vi	Lưu cài đặt bộ lọc

en	New
vi	Mới

en	Save New Dashboard
vi	Lưu trang tổng quan mới

en	Rename
vi	Đổi tên

en	Rename Dashboard
vi	Đổi tên Trang tổng quan

en	Delete
vi	Xóa

en	Delete Dashboard
vi	Xóa trang tổng quan

en	%s Alert for downed Devices
vi	%s Thông báo cho các thiết bị bị giảm

en	%s Alerts for downed Devices
vi	%s Cảnh báo cho các thiết bị bị giảm

en	Search
vi	Tìm kiếm

en	Criticality
vi	Quan trọng

en	Size
vi	Kích thước

en	Trim
vi	Xén

en	All Trees
vi	Tất cả các cây

en	Non-Tree Devices
vi	Thiết bị không phải cây

en	All Sites
vi	Tất cả các trang web

en	Non-Site Devices
vi	Thiết bị không phải cây

en	Sites
vi	Websites

en	All Templates
vi	Các mẫu

en	Non-Templated Devices
vi	Thiết bị không có khuôn mẫu

en	Template
vi	Mẫu

en	[ Filter Settings Saved ]
vi	[Đã lưu cài đặt bộ lọc]

en	Cancel
vi	Hủy

en	Mute
vi	Tắt tiếng

en	Acknowledge
vi	Công nhận

en	Un-Mute
vi	Không tắt tiếng

en	Reset
vi	Đặt lại

en	Dashboard '%s' Removed.
vi	Trang tổng quan '%s' đã bị xóa.

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
vi	Trang tổng quan '%s' không thuộc sở hữu của bạn.

en	Dashboard '%s' has been Saved!
vi	Trang tổng quan '%s' đã được Lưu!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
vi	Không thể lưu trang tổng quan '%s'!

en	Non-Site Device
vi	Thiết bị không phải cây

en	Root Branch
vi	Chi nhánh gốc

en	Tree: %s
vi	Cây

en	Branch: %s
vi	Chi nhánh: %s

en	Just Up
vi	Chỉ cần lên

en	Edit Device
vi	Chỉnh sửa thiết bị

en	View Graphs
vi	Xem đồ thị

en	View Thresholds/Alerts
vi	Xem Ngưỡng

en	View Device Syslog Alerts
vi	Xem cảnh báo nhật ký hệ thống

en	View Device Syslog Entries
vi	Xem cảnh báo nhật ký hệ thống

en	Never
vi	Không bao giờ

en	Unspecified

en	None
vi	Không

en	Device Status Information
vi	Thông tin trạng thái thiết bị

en	Device:
vi	Thiết bị:

en	Site:
vi	Trang

en	Location:
vi	Địa điểm:

en	Criticality:
vi	Tính quan trọng:

en	Status:
vi	Trạng thái:

en	Admin Note:
vi	Lưu ý của quản trị viên:

en	IP/Hostname:
vi	IP / Tên máy chủ:

en	Curr/Avg:
vi	Curr / Trung bình:

en	%d ms
vi	% d ms

en	Warn/Alert:
vi	Cảnh báo / Cảnh báo:

en	%0.2d ms
vi	% 0,2đ ms

en	Last Fail:
vi	Thất bại cuối cùng:

en	Time In State:
vi	Thời gian ở bang:

en	Availability:
vi	Khả dụng:

en	Agent Uptime:
vi	Thời gian hoạt động của đại lý:

en	N/A

en	Sys Description:
vi	Mô tả Sys:

en	Contact:
vi	Liên hệ:

en	Notes:
vi	Ghi chú:

en	Hostname
vi	Tên máy chủ

en	Hostname of device
vi	Tên máy chủ của thiết bị

en	Description
vi	Mô tả

en	Availability
vi	Tình trạng

en	Length in status
vi	Độ dài trong trạng thái

en	Averages
vi	Trung bình

en	Warning
vi	Cảnh báo

en	Last Fail
vi	Thất bại cuối cùng

en	Admin
vi	Quản trị viên

en	Notes
vi	Ghi chú

en	Devices
vi	Thiết bị

en	Description:
vi	Mô tả:

en	Hostname:
vi	Tên máy:

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
vi	Cacti Monitor Plugin Ping Thông báo ngưỡng

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
vi	Báo cáo sau đây sẽ xác định các Thiết bị đã làm lu mờ ngưỡng độ trễ ping của chúng. Bạn đang nhận được báo cáo này vì bạn đã đăng ký Thiết bị được liên kết với hệ thống Cacti được đặt tại URL sau đây.

en	Cacti Monitoring Site
vi	Thay đổi tùy chọn giám sát

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
vi	Bạn sẽ nhận được thông báo mỗi% d phút nếu Thiết bị vượt quá ngưỡng của nó.

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
vi	Bạn sẽ nhận được thông báo mỗi khi Thiết bị vượt quá ngưỡng của nó.

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
vi	Các thiết bị sau đã vi phạm Ngưỡng thông báo cảnh báo của chúng.

en	Current Ping
vi	Ping hiện tại

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
vi	Các thiết bị sau đây đã vi phạm Ngưỡng thông báo cảnh báo.

en	Any
vi	Bất kỳ

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để theo dõi %s trên các Thiết bị này

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để thay đổi cài đặt Giám sát cho (các) Thiết bị sau. Hãy nhớ kiểm tra 'Cập nhật trường này' để cho biết cột nào sẽ cập nhật.

en	Update this Field
vi	Cập nhật trường này

en	Change Monitoring Options
vi	Thay đổi tùy chọn giám sát

en	Enable Monitoring
vi	Cho phép giám sát

en	Disable Monitoring
vi	Vô hiệu hóa giám sát

en	Indefinitely
vi	Vô định

en	%d Month
vi	% d tháng

en	%d Months
vi	% d tháng

en	%d Year
vi	% d Năm

en	Normal User
vi	Người dùng bình thường

en	Monitor Settings
vi	Cài đặt màn hình

en	Alarm Sound
vi	Âm thanh báo động

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
vi	Đây là tệp âm thanh sẽ được phát khi Thiết bị gặp sự cố.

en	Loop Alarm Sound
vi	Âm thanh báo động

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
vi	Đây là tệp âm thanh sẽ được phát khi Thiết bị gặp sự cố.

en	Show Icon Legend
vi	Hiển thị biểu tượng huyền thoại

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
vi	Kiểm tra điều này để hiển thị một chú giải biểu tượng trên màn hình Màn hình

en	Show Uptime
vi	Hiển thị thời gian hoạt động

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
vi	Kiểm tra điều này để hiển thị một chú giải biểu tượng trên màn hình Màn hình

en	Zoom to Errors
vi	Phóng to lỗi

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
vi	Kiểm tra điều này để hiển thị một chú giải biểu tượng trên màn hình Màn hình

en	Zoom Background
vi	Thu phóng nền

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
vi	Màu nền cho các lỗi đã thu phóng trên màn hình Màn hình

en	Zoom Fontsize

en	Monitor
vi	Giám sát

en	Enable on new devices
vi	Bật trên thiết bị mới

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
vi	Kiểm tra điều này để tự động cho phép giám sát khi tạo thiết bị mới

en	Notification/Reboot Log Retention
vi	Thông báo / Khởi động lại lưu giữ nhật ký

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
vi	Giữ Nhật ký thông báo và khởi động lại cho số ngày này.

en	Refresh Interval
vi	Thời gian cập nhật

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
vi	Đây là thời gian tính bằng giây trước khi trang làm mới. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
vi	Đây là cách màn hình sẽ Nhóm Thiết bị.

en	Default with permissions
vi	Mặc định có quyền

en	This is how monitor will render Devices.
vi	Đây là cách màn hình sẽ hiển thị Thiết bị.

en	Tiles & Downtime
vi	Gạch &amp; Thời gian chết

en	Notification Report Format
vi	Định dạng báo cáo thông báo

en	Format File to Use
vi	Định dạng tệp để sử dụng

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
vi	Chọn trình bao bọc html và tệp CSS tùy chỉnh để sử dụng. Tệp này chứa cả html và CSS để bao quanh báo cáo của bạn. Nếu nó chứa nhiều hơn chỉ đơn giản là CSS, bạn cần đặt một đặc biệt <REPORT> thẻ bên trong của tập tin. Thẻ định dạng này sẽ được thay thế bởi nội dung báo cáo. Các tệp này được đặt trong thư mục 'định dạng'.

en	Ping Threshold Notifications
vi	Thông báo ngưỡng Ping

en	Warning Latency Notification
vi	Thông báo độ trễ cảnh báo

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
vi	Nếu Thiết bị có Độ trễ Ping Chuyến đi khứ hồi trên Ngưỡng cảnh báo và trên Mức quan trọng bên dưới, đăng ký email vào Thiết bị sẽ nhận được thông báo email. Chọn 'Đã tắt' để Tắt. Plugin Thold được yêu cầu để kích hoạt tính năng này.

en	Alert Latency Notification
vi	Thông báo độ trễ thông báo

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
vi	Nếu Thiết bị có Độ trễ Ping Chuyến đi khứ hồi trên Ngưỡng cảnh báo và trên Mức quan trọng bên dưới, đăng ký email vào Thiết bị sẽ nhận được thông báo qua email. Chọn 'Đã tắt' để Tắt. Plugin Thold được yêu cầu để kích hoạt tính năng này.

en	How Often to Resend Emails
vi	Tần suất gửi lại email

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
vi	Tần suất email nên được gửi đến người đăng ký cho các Thiết bị này nếu chúng vượt quá ngưỡng trễ

en	Every Occurrence
vi	Mỗi lần xuất hiện

en	Every %d Minutes
vi	Mỗi% d Phút

en	Every Hour
vi	Mỗi tiếng

en	Every %d Hours
vi	Mỗi% d giờ

en	Reboot Notifications
vi	Thông báo khởi động lại

en	Send Reboot Notifications
vi	Gửi thông báo khởi động lại

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
vi	Có nên gửi Thông báo khởi động lại thiết bị cho người dùng?

en	Include Threshold Alert Lists
vi	Bao gồm danh sách cảnh báo ngưỡng

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
vi	Danh sách cảnh báo ngưỡng cũng sẽ nhận được thông báo

en	Subject
vi	Tiêu đề

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
vi	Nhập một chủ đề tin nhắn Reboot cho Reboot Nofication.

en	Cacti Device Reboot Notification
vi	Thiết bị khởi động lại Cacti

en	Email Body
vi	Nội dung Email

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
vi	Nhập nội dung Email để đưa vào thông báo Khởi động lại. Hiện tại, thẻ thay thế được hỗ trợ duy nhất được chấp nhận là <CHI TIẾT>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
vi	<h1> Giám sát thông báo khởi động lại </h1><p> Các thiết bị sau đây đã được khởi động lại. Xem chi tiết dưới đây để biết thêm thông tin. </p><br><DETAILS>

en	Notification Email Addresses
vi	Địa chỉ Email thông báo

en	From Name
vi	Tên người gửi

en	Enter the Email Name to send the notifications from
vi	Nhập tên email để gửi mẫu thông báo

en	From Address
vi	Email người gửi

en	Enter the Email Address to send the notification from
vi	Nhập địa chỉ email để gửi thông báo từ

en	Notification List
vi	Danh sách thông báo

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
vi	Chọn một danh sách thông báo dưới đây. Tất cả các Email đăng ký vào danh sách thông báo sẽ được thông báo.

en	Email Addresses
vi	Địa chỉ Email

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
vi	Nhập danh sách địa chỉ Email được phân cách bằng dấu phẩy để thông báo về sự kiện khởi động lại.

en	Do not Change
vi	Đừng thay đổi

en	%d Percent Above Average
vi	% d Phần trăm trên trung bình

en	Device Monitoring Settings
vi	Cài đặt giám sát thiết bị

en	Monitor Device
vi	Thiết bị giám sát

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
vi	Chọn hộp này để theo dõi Thiết bị này trên Tab Màn hình.

en	Device Criticality
vi	Thiết bị quan trọng

en	What is the Criticality of this Device.
vi	Tính quan trọng của thiết bị này là gì.

en	Ping Warning Threshold
vi	Ngưỡng cảnh báo Ping

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
vi	Nếu độ trễ chuyến đi khứ hồi thông qua bất kỳ phương pháp ping Cacti được xác định trước nào vượt quá ngưỡng này, hãy ghi lại cảnh báo hoặc gửi email dựa trên cài đặt Giám sát và Thiết bị quan trọng. Đơn vị tính bằng mili giây. Đặt thành 0 vô hiệu hóa. Plugin Thold được yêu cầu để tận dụng chức năng này.

en	milliseconds
vi	mini giây

en	Ping Alert Threshold
vi	Ngưỡng cảnh báo Ping

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
vi	Nếu độ trễ chuyến đi khứ hồi thông qua bất kỳ phương pháp ping Cacti được xác định trước nào vượt quá ngưỡng này, hãy ghi lại cảnh báo hoặc gửi email dựa trên cài đặt Giám sát và Thiết bị quan trọng. Đơn vị tính bằng mili giây. Đặt thành 0 vô hiệu hóa. Plugin Thold được yêu cầu để tận dụng chức năng này.

en	Re-Baseline Warning
vi	Cảnh báo lại đường cơ sở

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
vi	Tỷ lệ phần trăm trên thời gian ping trung bình hiện tại để xem xét Ngưỡng cảnh báo. Nếu được cập nhật, điều này sẽ tự động điều chỉnh Ngưỡng cảnh báo Ping.

en	Re-Baseline Alert
vi	Thông báo lại đường cơ sở

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
vi	Tỷ lệ phần trăm trên thời gian ping trung bình hiện tại để xem xét Ngưỡng cảnh báo. Nếu được cập nhật, điều này sẽ tự động điều chỉnh Ngưỡng cảnh báo Ping.

en	Down Device Message
vi	Thông báo thiết bị xuống

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
vi	Đây là thông báo sẽ được hiển thị khi Thiết bị này được báo cáo là không hoạt động.

en	Monitoring
vi	Giám sát