en	Disabled
tr	Devre dışı

en	Low
tr	Düşük

en	Medium
tr	Orta

en	High
tr	Yüksek

en	Mission Critical
tr	Kritik görev

en	Unknown
tr	Bilinmeyen

en	Down
tr	Aşağı

en	Recovering
tr	kurtarma

en	Up
tr	Yukarı

en	Triggered
tr	Tetikleyici

en	Triggered (Muted/Acked)
tr	Aşağı (Sessiz / Acked)

en	Down (Muted/Acked)
tr	Aşağı (Sessiz / Acked)

en	No Availability Check
tr	Uygunluk Kontrolü Yok

en	Warning Ping
tr	Uyarı Pingi

en	Alert Ping
tr	Uyarı Ping

en	Extra Small
tr	Çok küçük

en	Small
tr	Küçük

en	Large
tr	Büyük

en	Extra Large
tr	Çok Büyük

en	Zoom
tr	Yakınlaştır

en	All Monitored
tr	Hepsi İzlendi

en	Not Up
tr	Up değil

en	Not Up or Triggered
tr	Yukarı Değil veya Tetiklendi

en	Not Up, Triggered or Breached
tr	Yukarı değil, tetiklenmiş veya ihlal edilmiş

en	Default
tr	Varsayılan

en	List
tr	Liste

en	Tiles
tr	Fayans

en	Tiles & Time
tr	Fayans ve zaman

en	Tree
tr	Ağaç

en	Site

en	Device Template
tr	Cihaz Şablonu

en	Full
tr	Tam

en	10 Chars
tr	10 Karakter

en	20 Chars
tr	20 Karakter

en	30 Chars
tr	30 karakter

en	40 Chars
tr	40 karakter

en	50 Chars
tr	50 Karakter

en	75 Chars
tr	75 Karakter

en	100 Chars
tr	100 Karakter

en	New Dashboard
tr	Yeni Gösterge Tablosu

en	Dashboard
tr	Kontrol Paneli

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
tr	Gösterge Tablosu Adını girin ve ardından devam etmek için 'Kaydet'e basın, yoksa' İptal'e basın

en	Create New Dashboard
tr	Yeni Gösterge Tablosu Oluştur

en	Monitored Devices
tr	İzlenen Cihazlar

en	All Monitored Devices
tr	Tüm İzlenen Cihazlar

en	Monitored Devices either Down or Recovering
tr	İzlenen Cihazlar Aşağı ya da Kurtarılıyor

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
tr	Aşağı, Kurtar veya Tetiklenen Eşikleri Olan İzlenen Cihazlar

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
tr	İzlenen Cihazlar Aşağı, Kurtarılmış veya İhlal Edilmiş veya Tetiklenmiş Eşikler

en	Unknown monitoring status (%s)
tr	Bilinmeyen izleme durumu ( %s)

en	, and All Criticalities
tr	ve Tüm Eleştiriler

en	, and of Low Criticality or Higher
tr	ve Düşük Kritiklik veya Daha Yüksek

en	, and of Medium Criticality or Higher
tr	ve Orta Kritiklik veya Daha Yüksek

en	, and of High Criticality or Higher
tr	ve Yüksek Kritik veya Daha Yüksek

en	, and of Mission Critical Status
tr	ve Kritik Görev Durumu

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
tr	</div><div class="center monitorFooterTextBold"> Önce, Aygıtlar sayfasından İzlenecek uygun Aygıtları seçmeyi unutmayın! </div>

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
tr	[ % D Saniyede Tekrar Yenile]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
tr	İzleme Filtresi [Son Yenileme: %s]

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Unsaved
tr	Kaydedilmedi

en	Layout
tr	Düzen

en	Status
tr	Durum

en	View
tr	Görünüm

en	Grouping
tr	Gruplama

en	Refresh
tr	Yenile

en	Refresh the Device List
tr	Aygıt Listesini Yenile

en	Save
tr	Kaydet

en	Save Filter Settings
tr	Filtre Ayarlarını Kaydet

en	New
tr	Yeni

en	Save New Dashboard
tr	Yeni Gösterge Tablosunu Kaydet

en	Rename
tr	Yeniden Adlandır

en	Rename Dashboard
tr	Gösterge Tablosunu Yeniden Adlandırın

en	Delete
tr	Sil

en	Delete Dashboard
tr	Gösterge Tablosunu Sil

en	%s Alert for downed Devices
tr	Düşen Aygıtlar için %s Uyarısı

en	%s Alerts for downed Devices
tr	Düşen Aygıtlar için %s Uyarıları

en	Search
tr	Ara

en	Criticality
tr	Kritikliği

en	Size
tr	Boyut

en	Trim
tr	Motor

en	All Trees
tr	Tüm Ağaçlar

en	Non-Tree Devices
tr	Ağaç Dışı Cihazlar

en	All Sites
tr	Tüm Siteler

en	Non-Site Devices
tr	Ağaç Dışı Cihazlar

en	Sites
tr	Siteler

en	All Templates
tr	Tüm Şablonlar

en	Non-Templated Devices
tr	Şablonsuz cihazlar

en	Template
tr	Şablon

en	[ Filter Settings Saved ]
tr	[Filtre Ayarları Kaydedilmiş]

en	Cancel
tr	İptal

en	Mute
tr	Sessiz

en	Acknowledge
tr	Kabul Et

en	Un-Mute
tr	Un-Sessiz

en	Reset
tr	Sıfırla

en	Dashboard '%s' Removed.
tr	Gösterge Tablosu '%s' Kaldırıldı.

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
tr	Gösterge tablosu '%s' size ait değil.

en	Dashboard '%s' has been Saved!
tr	Gösterge Tablosu '%s' Kaydedildi!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
tr	Gösterge Tablosu '%s' Kaydedilemedi!

en	Non-Site Device
tr	Ağaç Dışı Cihazlar

en	Root Branch
tr	Kök Şube

en	Tree: %s
tr	Ağaç: %s

en	Branch: %s
tr	Şube: %s

en	Just Up
tr	Sadece Yukarı

en	Edit Device
tr	Cihazı Düzenle

en	View Graphs
tr	Grafikleri Görüntüle

en	View Thresholds/Alerts
tr	Eşikleri Görüntüle

en	View Device Syslog Alerts
tr	Syslog Uyarılarını Görüntüleme

en	View Device Syslog Entries
tr	Syslog Uyarılarını Görüntüleme

en	Never
tr	Asla

en	Unspecified

en	None
tr	Yok

en	Device Status Information
tr	Cihaz Durum Bilgisi

en	Device:
tr	Cihaz:

en	Site:
tr	Site

en	Location:
tr	Konum:

en	Criticality:
tr	Kritikliği:

en	Status:
tr	Durum:

en	Admin Note:
tr	Yönetici Notu:

en	IP/Hostname:
tr	IP / Hostname:

en	Curr/Avg:
tr	Curr / Ort:

en	%d ms
tr	% d ms

en	Warn/Alert:
tr	/ Alert uyar:

en	%0.2d ms
tr	% 0.2d ms

en	Last Fail:
tr	Son başarısız:

en	Time In State:
tr	Devlette Zaman:

en	Availability:
tr	Kullanılabilirlik:

en	Agent Uptime:
tr	Ajan Çalışma Süresi:

en	N/A
tr	Yok

en	Sys Description:
tr	Sys açıklaması:

en	Contact:
tr	İletişim:

en	Notes:
tr	Notlar:

en	Hostname
tr	Sunucu Adı

en	Hostname of device
tr	Cihazın ana bilgisayar adı

en	Description
tr	Açıklama

en	Availability
tr	Kullanılabilirlik

en	Length in status
tr	Durumdaki uzunluk

en	Averages
tr	Ortalamalar

en	Warning
tr	Uyarı

en	Last Fail
tr	Son başarısız

en	Admin
tr	Yönetici

en	Notes
tr	Notlar

en	Devices
tr	Cihazlar

en	Description:
tr	Açıklama:

en	Hostname:
tr	Makine adı:

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
tr	Kaktüsler Monitör Eklentisi Ping Eşiği Bildirimi

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
tr	Aşağıdaki rapor, ping gecikme eşiklerini tutmayan Cihazları tanımlayacaktır. Bu raporu, aşağıdaki URL’de bulunan Cacti sistemiyle ilişkili bir Cihaza abone olduğunuz için aldınız.

en	Cacti Monitoring Site
tr	İzleme Seçeneklerini Değiştir

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
tr	Cihaz eşiğinin üstünde ise her% d dakikada bir bildirim alırsınız.

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
tr	Cihaz her eşiğin üstünde olduğunda bildirim alacaksınız.

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
tr	Aşağıdaki Cihazlar Uyarı Bildirimi Eşiklerini ihlal etmiştir.

en	Current Ping
tr	Mevcut Ping

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
tr	Aşağıdaki Cihazlar Uyarı Bildirimi Eşiklerini ihlal etmiştir.

en	Any
tr	Herhangi

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
tr	Bu Cihazlarda %s izlemesi için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
tr	Aşağıdaki Cihazların İzleme ayarlarını değiştirmek için 'Devam Et'i tıklayın. Hangi sütunların güncelleneceğini belirtmek için 'Bu Alanı Güncelle' seçeneğini işaretlemeyi unutmayın.

en	Update this Field
tr	Bu alanı güncelle

en	Change Monitoring Options
tr	İzleme Seçeneklerini Değiştir

en	Enable Monitoring
tr	İzlemeyi Etkinleştir

en	Disable Monitoring
tr	İzlemeyi Devre Dışı Bırak

en	Indefinitely
tr	indefinately

en	%d Month
tr	%d Ay

en	%d Months
tr	%d Ay

en	%d Year
tr	%d Yıl

en	Normal User
tr	Normal Kullanıcı

en	Monitor Settings
tr	Monitör Ayarları

en	Alarm Sound
tr	Alarm sesi

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
tr	Bu bir Cihaz aşağı indiğinde çalınacak olan ses dosyasıdır.

en	Loop Alarm Sound
tr	Alarm sesi

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
tr	Bu bir Cihaz aşağı indiğinde çalınacak olan ses dosyasıdır.

en	Show Icon Legend
tr	Simge Göstergesini Göster

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
tr	Monitör ekranında bir simge göstergesini göstermek için bunu kontrol edin

en	Show Uptime
tr	Çalışma Süresini Göster

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
tr	Monitör ekranında bir simge göstergesini göstermek için bunu kontrol edin

en	Zoom to Errors
tr	Hataları Yakınlaştır

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
tr	Monitör ekranında bir simge göstergesini göstermek için bunu kontrol edin

en	Zoom Background
tr	Yakınlaştırma Arka Planı

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
tr	Monitör ekranındaki Yakınlaştırılmış Hatalar için Arka Plan Rengi

en	Zoom Fontsize
tr	Yakınlaştırma Yazı Tipi Boyutu

en	Monitor
tr	İzleme

en	Enable on new devices
tr	Yeni cihazlarda etkinleştir

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
tr	Yeni cihazlar oluştururken izlemeyi otomatik olarak etkinleştirmek için bunu işaretleyin

en	Notification/Reboot Log Retention
tr	Bildirim / Yeniden Başlatma Günlüğü Tutma

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
tr	Bu gün sayısı için Bildirimi Sakla ve Günlükleri Yeniden Başlat.

en	Refresh Interval
tr	Yenileme aralığı

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
tr	Bu sayfa yenilenmeden önceki saniye cinsinden zamandır. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
tr	Bu, Cihazların Grubu Nasıl İzleyeceğini Açıklar.

en	Default with permissions
tr	İzinleri olan varsayılan

en	This is how monitor will render Devices.
tr	Bu, monitörün Aygıtları nasıl işleyeceğidir.

en	Tiles & Downtime
tr	Fayans ve Kapalı Kalma Süresi

en	Notification Report Format
tr	Bildirim Rapor Formatı

en	Format File to Use
tr	Kullanılacak Dosyayı Biçimlendir

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
tr	Kullanılacak özel html sarıcısını ve CSS dosyasını seçin. Bu dosya, raporunuzu sarmak için hem html hem de CSS içeriyor. CSS'den daha fazlasını içeriyorsa, özel bir <REPORT> Dosyanın içindeki etiketi kullanın. Bu biçim etiketi rapor içeriği ile değiştirilecektir. Bu dosyalar 'formatları' dizininde bulunur.

en	Ping Threshold Notifications
tr	Ping Eşiği Bildirimleri

en	Warning Latency Notification
tr	Uyarı Gecikme Bildirimi

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
tr	Bir Cihazın Uyarı Eşiğinin üzerinde ve aşağıdaki Kritikliğin üzerinde bir Gidiş-Dönme Ping Gecikmesi varsa, Cihaz'a e-posta gönderilmesi bir e-posta bildirimi alır. Devre dışı bırakmak için 'Disabled'ı seçin. Bu özelliği etkinleştirmek için Thold Plugin gereklidir.

en	Alert Latency Notification
tr	Uyarı Gecikme Bildirimi

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
tr	Bir Cihazın Uyarı Eşiğinin üzerinde ve aşağıdaki Kritikliğin üzerinde bir Gidiş-Dönme Ping Gecikmesi varsa, Cihaz'a e-posta gönderilmesi bir e-posta bildirimi alır. Devre dışı bırakmak için 'Disabled'ı seçin. Bu özelliği etkinleştirmek için Thold Plugin gereklidir.

en	How Often to Resend Emails
tr	E-postaları Nasıl Tekrar Gönderirsiniz?

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
tr	Gecikme eşiklerini aşıyorlarsa, bu Cihazlar için abonelere e-posta bildirimlerinin ne sıklıkla gönderilmesi gerektiği

en	Every Occurrence
tr	Her Oluşum

en	Every %d Minutes
tr	Her %d Dakika

en	Every Hour
tr	Her Saat

en	Every %d Hours
tr	Her% d saatte bir

en	Reboot Notifications
tr	Bildirimleri Yeniden Başlat

en	Send Reboot Notifications
tr	Yeniden Başlatma Bildirimleri Gönder

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
tr	Kullanıcılara Aygıt Yeniden Başlatma Bildirimleri gönderilmeli mi?

en	Include Threshold Alert Lists
tr	Eşik Uyarı Listelerini Dahil Et

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
tr	Eşik Uyarı Listeleri ayrıca bildirim almalı mı?

en	Subject
tr	Konu

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
tr	Nofication Reboot Nofication (Yeniden Başlatma Onaylaması) için bir Reboot mesajı konusu girin.

en	Cacti Device Reboot Notification
tr	Kaktüsler Cihazı Yeniden Başlatma Nofication

en	Email Body
tr	E-posta Gövdesi

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
tr	Bildirimi Yeniden Başlat mesajına dahil etmek için bir E-posta gövdesi girin. Şu anda, kabul edilen yalnızca desteklenen değiştirme etiketi <DETAILS>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
tr	<h1> Yeniden Başlatma Bildirimini İzleme </h1><p> Aşağıdaki Aygıt Yeniden Başlatıldı. Ek bilgi için aşağıdaki ayrıntılara bakın. </p><br><DETAILS>

en	Notification Email Addresses
tr	Bildirim E-posta Adresleri

en	From Name
tr	İsimden

en	Enter the Email Name to send the notifications from
tr	Bildirim formunu göndermek için E-posta Adını girin

en	From Address
tr	Adresinden

en	Enter the Email Address to send the notification from
tr	Bildirimi göndermek için E-posta Adresini girin.

en	Notification List
tr	Bildirim Listesi

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
tr	Aşağıdan bir Bildirim Listesi seçin. Bildirim listesine abone olan tüm e-postalara bildirilir.

en	Email Addresses
tr	E-Posta Adres

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
tr	Yeniden başlatma olayından haberdar olmak için virgülle ayrılmış e-posta adresleri listesi girin.

en	Do not Change
tr	Değiştirme

en	%d Percent Above Average
tr	% d Ortalamanın Üstünde Yüzde

en	Device Monitoring Settings
tr	Cihaz İzleme Ayarları

en	Monitor Device
tr	İzleme cihazı

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
tr	Bu Aygıtı Monitör Sekmesinde izlemek için bu kutuyu işaretleyin.

en	Device Criticality
tr	Cihaz Kritikliği

en	What is the Criticality of this Device.
tr	Bu Cihazın Kritikliği Nedir?

en	Ping Warning Threshold
tr	Ping Uyarı Eşiği

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
tr	Önceden tanımlanmış Cacti ping yöntemlerinden herhangi birinin üzerinden geçen gecikme süresi bu eşiğin üzerine çıkarsa, Cihaz Kritikliği ve İzleyici ayarına göre bir uyarı girin veya e-posta gönderin. Birim milisaniye cinsindendir. 0 olarak devre dışı bırakma. Thold Plugin bu işlevselliği kullanmak için gereklidir.

en	milliseconds
tr	MiliSaniye

en	Ping Alert Threshold
tr	Ping Uyarısı Eşiği

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
tr	Önceden tanımlanmış Cacti ping yöntemlerinden herhangi birinin üzerinden geçen gecikme süresi bu eşiğin üzerine çıkarsa, Cihaz Kritikliği ve İzleyicisi ayarına göre bir uyarı girin veya bir e-posta gönderin. Birim milisaniye cinsindendir. 0 olarak devre dışı bırakma. Thold Plugin bu işlevselliği kullanmak için gereklidir.

en	Re-Baseline Warning
tr	Yeniden Taban Çizgisi Uyarısı

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
tr	Bir Uyarı Eşiğini dikkate almak için geçerli ortalama ping süresinin üzerindeki yüzde. Güncellenirse, bu otomatik olarak Ping Uyarı Eşiğini ayarlayacaktır.

en	Re-Baseline Alert
tr	Yeniden Temel Uyarı

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
tr	Bir Uyarı Eşiğini dikkate almak için geçerli ortalama ping süresinin üzerindeki yüzde. Güncelleştirilirse, bu Ping Uyarısı Eşiğini otomatik olarak ayarlayacaktır.

en	Down Device Message
tr	Aşağı Cihaz Mesajı

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
tr	Bu, Cihaz aşağı olarak bildirildiğinde görüntülenecek mesajdır.

en	Monitoring
tr	İzleme