en	Mission Critical
sv	Missionskritisk

en	Triggered
sv	utlöst

en	Triggered (Muted/Acked)
sv	Down (Muted / Acked)

en	Down (Muted/Acked)
sv	Down (Muted / Acked)

en	No Availability Check
sv	Ingen tillgänglighetskontroll

en	Warning Ping
sv	Varning Ping

en	Alert Ping

en	Extra Large
sv	Extra liten

en	All Monitored
sv	Alla övervakas

en	Not Up
sv	Uppe

en	Not Up or Triggered
sv	Inte upp eller utlösande

en	Not Up, Triggered or Breached
sv	Inte upp, Triggered eller Breached

en	Tiles & Time
sv	Kakel och tid

en	Device Template
sv	Enhetsmall

en	10 Chars
sv	10 tecken

en	20 Chars
sv	20 tecken

en	30 Chars
sv	30 tecken

en	40 Chars
sv	40 tecken

en	50 Chars
sv	50 tecken

en	75 Chars
sv	75 tecken

en	100 Chars
sv	100 tecken

en	New Dashboard
sv	Ny instrumentpanel

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
sv	Ange instrumentpanelens namn och tryck sedan på "Spara" för att fortsätta, annars trycker du på "Avbryt"

en	Create New Dashboard
sv	Skapa ny instrumentpanel

en	Monitored Devices
sv	Övervakade enheter

en	All Monitored Devices
sv	Alla övervakade enheter

en	Monitored Devices either Down or Recovering
sv	Övervakade enheter antingen Ner eller Återställ

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
sv	Övervakade enheter antingen Ner, Återställ eller Med utlösande trösklar

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
sv	Övervakade enheter antingen Ner, Återställ eller Överför eller Triggered Trösklar

en	Unknown monitoring status (%s)
sv	Okänd övervakningsstatus ( %s)

en	, and All Criticalities
sv	, och alla kritiker

en	, and of Low Criticality or Higher
sv	, och av låg kritik eller högre

en	, and of Medium Criticality or Higher
sv	, och av medellång kritik eller högre

en	, and of High Criticality or Higher
sv	, och av hög kritik eller högre

en	, and of Mission Critical Status
sv	, och av Mission Critical Status

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
sv	</div><div class="center monitorFooterTextBold"> Kom ihåg att först välja behöriga enheter som ska övervakas från enhetens sida! </div>

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
sv	[Uppdatera igen i % d sekunder]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
sv	Övervaka filter [Senaste uppdatering: %s]

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Refresh the Device List
sv	Uppdatera enhetslistan

en	Save New Dashboard
sv	Spara ny instrumentpanel

en	Rename Dashboard
sv	Byt namn på instrumentpanelen

en	Delete Dashboard
sv	Ta bort instrumentpanelen

en	%s Alert for downed Devices
sv	%s Alert för nedåtgående enheter

en	%s Alerts for downed Devices
sv	%s Varningar för nedlagda enheter

en	Criticality

en	Trim

en	All Trees
sv	Alla träd

en	Non-Tree Devices
sv	Icke-träd-enheter

en	All Sites
sv	Alla träd

en	Non-Site Devices
sv	Icke-träd-enheter

en	Non-Templated Devices
sv	Ej templerade enheter

en	[ Filter Settings Saved ]
sv	[Filtreringsinställningar sparade]

en	Un-Mute

en	Dashboard '%s' Removed.
sv	Instrumentpanelen "%s" har tagits bort.

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
sv	Instrumentpanelen "%s" ägs inte av dig.

en	Dashboard '%s' has been Saved!
sv	Instrumentpanelen "%s" har sparats!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
sv	Instrumentpanelen "%s" kunde inte sparas!

en	Non-Site Device
sv	Icke-träd-enheter

en	Root Branch

en	Tree: %s
sv	Trä: %s

en	Branch: %s
sv	Gren: %s

en	Just Up
sv	Bara upp

en	Edit Device
sv	Redigera enhet

en	View Graphs
sv	Se grafer

en	View Thresholds/Alerts
sv	Visa tröskelvärden

en	View Device Syslog Alerts
sv	Visa Syslog-varningar

en	View Device Syslog Entries
sv	Visa Syslog-varningar

en	Unspecified

en	Device Status Information
sv	Enhetsstatusinformation

en	Site:
sv	Webbplats

en	Criticality:

en	Admin Note:
sv	Admin notering:

en	IP/Hostname:
sv	IP / Värdnamn:

en	Curr/Avg:
sv	Curr / Avg:

en	%d ms
sv	% d ms

en	Warn/Alert:
sv	Varna / Alert:

en	%0.2d ms
sv	% 0,2d ms

en	Last Fail:
sv	Senast misslyckades:

en	Time In State:
sv	Tid i stat:

en	Agent Uptime:

en	Sys Description:
sv	Sys Beskrivning:

en	Hostname of device
sv	Värdnamn för enheten

en	Length in status
sv	Längd i status

en	Averages
sv	medelvärden

en	Last Fail
sv	Senast misslyckades

en	Hostname:
sv	& Värddatornamn:

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
sv	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold-anmälan

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
sv	Följande rapport kommer att identifiera enheter som har förmörkat sina ping latens tröskelvärden. Du får denna rapport eftersom du prenumererar på en enhet som är associerad med Cacti-systemet som finns på följande webbadress nedan.

en	Cacti Monitoring Site
sv	Ändra övervakningsalternativ

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
sv	Du kommer att få meddelanden varje% d minuter om enheten ligger över dess tröskelvärde.

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
sv	Du kommer att få meddelanden varje gång enheten är över dess tröskelvärde.

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
sv	Följande enheter har brutit över sin tröskel för varningsanmälan.

en	Current Ping
sv	Nuvarande Ping

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
sv	Följande enheter har brutit över deras varningsmeddelande tröskelvärde.

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
sv	Klicka på "Fortsätt" till %s övervakning på dessa enheter

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ändra övervakningsinställningarna för följande enheter. Kom ihåg att kolla 'Uppdatera detta fält' för att ange vilka kolumner som ska uppdateras.

en	Change Monitoring Options
sv	Ändra övervakningsalternativ

en	Enable Monitoring
sv	Aktivera övervakning

en	Disable Monitoring
sv	Inaktivera övervakning

en	Indefinitely
sv	indefinately

en	%d Month
sv	% d månad

en	%d Months
sv	% d månader

en	%d Year
sv	% d år

en	Normal User
sv	Formatera fil som ska användas

en	Monitor Settings
sv	Övervaka inställningar

en	Alarm Sound
sv	Larmljud

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
sv	Det här är ljudfilen som spelas upp när en enhet går ner.

en	Loop Alarm Sound
sv	Larmljud

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
sv	Det här är ljudfilen som spelas upp när en enhet går ner.

en	Show Icon Legend
sv	Visa ikonförklaring

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
sv	Kontrollera detta för att visa en ikonlegendation på skärmdisplayen

en	Show Uptime
sv	Visa Uptime

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
sv	Kontrollera detta för att visa en ikonlegendation på skärmdisplayen

en	Zoom to Errors
sv	Zooma till fel

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
sv	Kontrollera detta för att visa en ikonlegendation på skärmdisplayen

en	Zoom Background
sv	Zooma bakgrund

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
sv	Bakgrundsfärg för zoomade fel på bildskärmen

en	Zoom Fontsize
sv	Zooma typsnitt

en	Monitor
sv	Övervaka

en	Enable on new devices
sv	Aktivera på nya enheter

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
sv	Markera det här för att automatiskt aktivera övervakning när du skapar nya enheter

en	Notification/Reboot Log Retention
sv	Anmälan / återupptagning av loggar

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
sv	Håll meddelandet och starta om loggarna för det här antalet dagar.

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
sv	Det här är klockan i sekunder innan sidan uppdateras. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
sv	Så här övervakar du gruppenheter.

en	Default with permissions
sv	Standard med behörigheter

en	This is how monitor will render Devices.
sv	Så här visar övervakning enheter.

en	Tiles & Downtime
sv	Kakel och stillestånd

en	Notification Report Format
sv	Notifieringsrapportformat

en	Format File to Use
sv	Formatera fil som ska användas

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
sv	Välj den anpassade HTML-wrapper och CSS-filen som ska användas. Den här filen innehåller både html och CSS för att paketera runt din rapport. Om det innehåller mer än bara CSS, måste du placera en speciell <REPORT> tagga inuti filen. Denna formattag kommer att ersättas med rapportinnehållet. Dessa filer finns i katalogen "format".

en	Ping Threshold Notifications
sv	Ping-threshold notifieringar

en	Warning Latency Notification
sv	Varningsmeddelande

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
sv	Om en enhet har en Ping Latency-upplösning över varningströskeln och ovanför kritiken nedan kommer prenumerationsmeddelanden till enheten att få ett e-postmeddelande. Välj "Disabled" för att inaktivera. Toldplugin krävs för att aktivera den här funktionen.

en	Alert Latency Notification

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
sv	Om en enhet har en Ping Latency för övergången över varnings tröskeln och ovanför kritiken nedan, kommer prenumerationsmeddelanden till enheten att få ett e-postmeddelande. Välj "Disabled" för att inaktivera. Toldplugin krävs för att aktivera den här funktionen.

en	How Often to Resend Emails
sv	Hur ofta ska du vidarebefordra e-postmeddelanden

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
sv	Hur ofta ska e-postmeddelanden skickas till abonnenter för dessa enheter om de överskrider sina latensgränser

en	Every Occurrence
sv	Varje förekomst

en	Every Hour
sv	Varje timme

en	Every %d Hours
sv	Varje% d timmar

en	Reboot Notifications
sv	Starta om meddelanden

en	Send Reboot Notifications
sv	Skicka omstartsmeddelanden

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
sv	Ska Device Reboot Notifications skickas till användare?

en	Include Threshold Alert Lists
sv	Inkludera larmgränssnittslistor

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
sv	Skulle tröskelvarningslistor också få meddelande

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
sv	Ange ett omstart meddelande ämne för Reboot Nofication.

en	Cacti Device Reboot Notification
sv	Cacti Device Reboot Nofication

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
sv	Ange en e-postkod för att inkludera i meddelandet om omstart av anmälan. För närvarande är den enda stödda ersättnings taggen accepterad <DETALJER>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
sv	<h1> Övervaka omstartsmeddelande </h1><p> Följande enhetens omstartades. Se detaljer nedan för ytterligare information. </p><br><DETAILS>

en	Enter the Email Name to send the notifications from
sv	Ange E-postnamnet för att skicka anmälningsformuläret

en	Enter the Email Address to send the notification from
sv	Ange e-postadressen för att skicka meddelandet från

en	Notification List
sv	Notifieringslista

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
sv	Välj en anmälningslista nedan. Alla e-postmeddelanden som prenumereras på anmälningslistan kommer att meddelas.

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
sv	Ange en kommaavgränsad lista med e-postadresser för att informera om en omstartshändelse.

en	Do not Change
sv	Ändra inte

en	%d Percent Above Average
sv	% d Procent över genomsnittet

en	Device Monitoring Settings
sv	Enhetsövervakningsinställningar

en	Monitor Device
sv	Övervaka enhet

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
sv	Markera den här rutan för att övervaka den här enheten på fliken Monitor.

en	Device Criticality
sv	Enhetskritik

en	What is the Criticality of this Device.
sv	Vad är kritiken för denna enhet.

en	Ping Warning Threshold
sv	Ping varningströskel

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
sv	Om omgångstiden genom någon av de fördefinierade Cacti-pingmetoderna ökar över denna tröskel, loggar du en varning eller skickar e-post baserat på enhetens kritik och skärminställning. Enheten är i millisekunder. Inställning till 0 inaktiveras. Thold Plugin krävs för att utnyttja denna funktion.

en	Ping Alert Threshold

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
sv	Om omgångstiden genom någon av de fördefinierade Cacti-pingmetoderna ökar över denna tröskel, logga en varning eller skicka ett e-post baserat på enhetens kritik och skärminställning. Enheten är i millisekunder. Inställning till 0 inaktiveras. Thold Plugin krävs för att utnyttja denna funktion.

en	Re-Baseline Warning

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
sv	Procentdelen över den aktuella genomsnittliga pingtiden för att överväga en varningströskel. Om uppdaterad, justeras detta automatiskt Ping varningströskeln.

en	Re-Baseline Alert
sv	Re-baseline Alert

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
sv	Procentdelen över den aktuella genomsnittliga pingtiden för att överväga en varnings tröskel. Om det uppdateras, justeras det automatiskt Ping Alert Threshold.

en	Down Device Message
sv	Nedkopplingsmeddelande

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
sv	Det här meddelandet kommer att visas när den här enheten rapporteras som nere.

en	Monitoring
sv	Övervakning