en	Disabled
sv	Inaktiverad

en	Low
sv	Låg

en	Medium

en	High
sv	Hög

en	Mission Critical
sv	Systemkritiskt

en	Unknown
sv	Okänd

en	Down
sv	Nere

en	Recovering
sv	På väg upp

en	Up
sv	Uppe

en	Triggered
sv	Utlöst

en	Triggered (Muted/Acked)
sv	Utlöst (Muted/Acked)

en	Down (Muted/Acked)
sv	Ned (dämpad/förstärkt)

en	No Availability Check
sv	Ingen tillgänglighetskontroll

en	Warning Ping
sv	Varning Ping

en	Alert Ping
sv	Varning Ping

en	Extra Small
sv	Extra liten

en	Small
sv	Liten

en	Large
sv	Stor

en	Extra Large
sv	Extra stor

en	Zoom
sv	Zooma

en	All Monitored
sv	Alla övervakade

en	Not Up
sv	Inte uppe

en	Not Up or Triggered
sv	Inte uppe eller utlöst

en	Not Up, Triggered or Breached
sv	Inte uppe, utlöst eller utsatt för intrång

en	Default
sv	Standard

en	List
sv	Lista

en	Tiles
sv	Rutor

en	Tiles & Time
sv	Plattor och tid

en	Tree
sv	Träd

en	Site
sv	Plats

en	Device Template
sv	Enhetsmall

en	Full

en	10 Chars
sv	10 tecken

en	20 Chars
sv	20 tecken

en	30 Chars
sv	30 tecken

en	40 Chars
sv	40 tecken

en	50 Chars
sv	50 tecken

en	75 Chars
sv	75 tecken

en	100 Chars
sv	100 tecken

en	New Dashboard
sv	Ny dashboard

en	Dashboard
sv	Kontrollpanel

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
sv	Ange instrumentpanelens namn och tryck sedan på "Spara" för att fortsätta, annars tryck på "Avbryt

en	Create New Dashboard
sv	Skapa ny instrumentpanel

en	Monitored Devices
sv	Övervakade enheter

en	All Monitored Devices
sv	Alla övervakade enheter

en	Monitored Devices either Down or Recovering
sv	Övervakade enheter som antingen är nere eller återhämtar sig

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
sv	Övervakade enheter som antingen är nere, återhämtar sig eller har utlösta tröskelvärden

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
sv	Övervakade enheter som antingen är nere, återhämtar sig eller har överträdda eller utlösta tröskelvärden

en	Unknown monitoring status (%s)
sv	Okänd övervakningsstatus (%s)

en	, and All Criticalities
sv	och alla kritiska punkter

en	, and of Low Criticality or Higher
sv	och av låg kritikalitet eller högre

en	, and of Medium Criticality or Higher
sv	och av medelkritisk eller högre grad

en	, and of High Criticality or Higher
sv	och som är mycket kritiska eller högre

en	, and of Mission Critical Status
sv	och av Mission Critical Status

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
sv	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Kom ihåg att först välja de enheter som ska övervakas på sidan Devices!</div></div></div>

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
sv	[ Uppdatera igen inom %d Sekunder ]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
sv	Monitor Filter [ Senaste uppdatering: %s ]

en	[ Showing only first 30 Devices ]
sv	[ Visar endast de 30 första enheterna ]

en	Unsaved
sv	Inte sparad

en	Layout

en	Status

en	View
sv	Visa

en	Grouping
sv	Gruppering

en	Refresh
sv	Uppdatera

en	Refresh the Device List
sv	Uppdatera enhetslistan

en	Save
sv	Spara

en	Save Filter Settings
sv	Spara filterinställningar

en	New
sv	Ny

en	Save New Dashboard
sv	Spara ny instrumentpanel

en	Rename
sv	Byt namn

en	Rename Dashboard
sv	Byt namn på instrumentpanelen

en	Delete
sv	Ta bort

en	Delete Dashboard
sv	Ta bort instrumentpanelen

en	%s Alert for downed Devices
sv	%s Varning för nedstängda enheter

en	%s Alerts for downed Devices
sv	%s Varningar för nedstängda enheter

en	Search
sv	Sök

en	Criticality
sv	Kritiskhet

en	Size
sv	Storlek

en	Trim

en	All Trees
sv	Alla träd

en	Non-Tree Devices
sv	Enheter utan träd

en	All Sites
sv	Alla platser

en	Non-Site Devices
sv	Enheter utanför platsen

en	Sites
sv	Webbsidor

en	All Templates
sv	Alla mallar

en	Non-Templated Devices
sv	Icke-planerade enheter

en	Template
sv	Mall

en	[ Filter Settings Saved ]
sv	[ Filterinställningar sparade ]

en	Cancel
sv	Avbryt

en	Mute
sv	Tysta

en	Acknowledge
sv	Kvittera

en	Un-Mute
sv	Avstängd

en	Reset
sv	Återställ

en	Dashboard '%s' Removed.
sv	Instrumentpanel '%s' Borttagen.

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
sv	Dashboard '%s' ägs inte av dig.

en	Dashboard '%s' has been Saved!
sv	Instrumentpanelen '%s' har sparats!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
sv	Instrumentpanelen '%s' kunde inte sparas!

en	Non-Site Device
sv	Enhet utanför platsen

en	Root Branch
sv	Rot Gren

en	Tree: %s
sv	Träd: %s

en	Branch: %s
sv	Gren: %s

en	Just Up
sv	Bara upp

en	Edit Device
sv	Redigera enhet

en	View Graphs
sv	Visa grafer

en	View Thresholds/Alerts
sv	Visa trösklar/varningar

en	View Device Syslog Alerts
sv	Visa enhetens Syslog-meddelanden

en	View Device Syslog Entries
sv	Visa enhetens Syslog-poster

en	Never
sv	Aldrig

en	Unspecified
sv	Ospecificerad

en	None
sv	Ingen

en	Device Status Information
sv	Information om enhetsstatus

en	Device:
sv	Enhet:

en	Site:
sv	Plats:

en	Location:
sv	Plats:

en	Criticality:
sv	Kritiskhet:

en	Status:

en	Admin Note:
sv	Admin Notera:

en	IP/Hostname:
sv	IP/Hostnamn:

en	Curr/Avg:
sv	Kurva/Avg:

en	%d ms

en	Warn/Alert:
sv	Varning/Alert:

en	%0.2d ms

en	Last Fail:
sv	Sista misslyckandet:

en	Time In State:
sv	Tid i staten:

en	Availability:
sv	Tillgänglighet:

en	Agent Uptime:
sv	Agentens drifttid:

en	N/A

en	Sys Description:
sv	Sys Beskrivning:

en	Contact:
sv	Kontakt:

en	Notes:
sv	Anteckningar:

en	Hostname
sv	Värdnamn

en	Hostname of device
sv	Enhetens värdnamn

en	Description
sv	Beskrivning

en	Availability
sv	Åtkomstbarhet

en	Length in status
sv	Längd i status

en	Averages
sv	Medelvärden

en	Warning
sv	Varning

en	Last Fail
sv	Sista misslyckandet

en	Admin

en	Notes
sv	Anteckningar

en	Devices
sv	Enheter

en	Description:
sv	Beskrivning:

en	Hostname:
sv	Värdnamn:

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
sv	Avisering från Cacti-övervakningstillägget tröskelvärde för ping

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
sv	Följande rapport kommer att identifiera enheter som har överskridit sina tröskelvärden för ping-latens. Du får den här rapporten eftersom du prenumererar på en enhet som är kopplad till Cacti-systemet som finns på följande URL nedan.

en	Cacti Monitoring Site
sv	Övervakningsplats för Cacti

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
sv	Du kommer att få meddelanden varje %d minut om enheten ligger över tröskelvärdet.

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
sv	Du kommer att få meddelanden varje gång enheten ligger över tröskelvärdet.

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
sv	Följande enheter har överskridit sin tröskel för varningsmeddelande.

en	Current Ping
sv	Aktuell ping

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
sv	Följande enheter har överskridit sin tröskel för varningsmeddelande.

en	Any
sv	Vilken som helst

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
sv	Klicka på 'Fortsätt' för att %s övervaka på denna enhet(er)

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
sv	Klicka på "Fortsätt" för att ändra övervakningsinställningarna för följande enhet(er). Kom ihåg att markera "Uppdatera detta fält" för att ange vilka kolumner som ska uppdateras.

en	Update this Field
sv	Uppdatera det här fältet

en	Change Monitoring Options
sv	Ändra övervakningsalternativ

en	Enable Monitoring
sv	Aktivera övervakning

en	Disable Monitoring
sv	Avaktivera övervakning

en	Indefinitely
sv	Tillsvidare

en	%d Month
sv	%d månad

en	%d Months
sv	%d månader

en	%d Year
sv	%d år

en	Normal User
sv	Normal användare

en	Monitor Settings
sv	Inställningar för bildskärm

en	Alarm Sound
sv	Larmljud

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
sv	Detta är den ljudfil som spelas upp när en enhet går ner.

en	Loop Alarm Sound
sv	Larmljud i slinga

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
sv	Spela ovanstående ljud i en slinga när en enhet går ner.

en	Show Icon Legend
sv	Visa ikonförklaring

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
sv	Markera detta för att visa en ikonförklaring på bildskärmen

en	Show Uptime
sv	Visa drifttid

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
sv	Markera detta för att visa Uptime på monitorns display

en	Zoom to Errors
sv	Zooma till fel

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
sv	Markera detta för att zooma till felaktiga objekt på bildskärmen

en	Zoom Background
sv	Zoom bakgrund

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
sv	Bakgrundsfärg för zoomade fel på bildskärmen

en	Zoom Fontsize
sv	Zooma teckensnittsstorlek

en	Monitor
sv	Övervak

en	Enable on new devices
sv	Aktivera på nya enheter

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
sv	Markera detta för att automatiskt aktivera övervakning när du skapar nya enheter

en	Notification/Reboot Log Retention
sv	Bevarande av loggar för avisering/omstart

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
sv	Spara aviseringsloggar och omstartsloggar i detta antal dagar.

en	Refresh Interval
sv	Ladda om interval

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
sv	Detta är den tid i sekunder som återstår innan sidan uppdateras. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
sv	Det är så här monitorn kommer att gruppera enheter.

en	Default with permissions
sv	Standard med behörigheter

en	This is how monitor will render Devices.
sv	Det är så här monitorn kommer att rendera enheter.

en	Tiles & Downtime
sv	Plattor och nertill

en	Notification Report Format
sv	Format för anmälningsrapport

en	Format File to Use
sv	Format Fil som ska användas

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
sv	Välj den anpassade html-omslaget och CSS-filen som ska användas. Den här filen innehåller både html och CSS för att omsluta din rapport. Om den innehåller mer än bara CSS måste du placera en särskild <REPORT> -tagg inuti filen. Denna format-tagg kommer att ersättas av rapportens innehåll. Dessa filer finns i katalogen "formats".

en	Ping Threshold Notifications
sv	Meddelanden om ping-tröskelvärden

en	Warning Latency Notification
sv	Varning Latency Notification

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
sv	Om en enhet har en Ping-latency för tur och retur som är högre än tröskelvärdet för Warning och högre än tröskelvärdet för Criticality nedan, kommer de som prenumererar på e-post till enheten att få ett e-postmeddelande. Välj "Disabled" för att inaktivera. Thold-tillägget krävs för att aktivera den här funktionen.

en	Alert Latency Notification
sv	Avisering om latenstid

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
sv	Om en enhet har en Ping-latency för tur och retur som är högre än tröskelvärdet för varning och högre än kriticitetsvärdet nedan, kommer de som prenumererar på e-post till enheten att få ett e-postmeddelande. Välj "Disabled" för att inaktivera. Thold-tillägget krävs för att aktivera den här funktionen.

en	How Often to Resend Emails
sv	Hur ofta ska du skicka nya e-postmeddelanden

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
sv	Hur ofta ska e-postmeddelanden skickas till abonnenter för dessa enheter om de överskrider sina tröskelvärden för latens

en	Every Occurrence
sv	Varje tillfälle

en	Every %d Minutes
sv	Var %d minut

en	Every Hour
sv	Varje timme

en	Every %d Hours
sv	Varje %d timme

en	Reboot Notifications
sv	Meddelanden om omstart

en	Send Reboot Notifications
sv	Skicka omstartsmeddelanden

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
sv	Ska meddelanden om omstart av enheter skickas till användare?

en	Include Threshold Alert Lists
sv	Inkludera tröskelvärden för varningslistor

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
sv	Bör tröskelvärden för varningslistor också få meddelanden

en	Subject
sv	Ämne

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
sv	Ange ett ämne för återstartsmeddelandet för återstartsmeddelandet.

en	Cacti Device Reboot Notification
sv	Meddelande om omstart av Cacti-enhet

en	Email Body
sv	E-post meddelandetext

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
sv	Ange en e-posttext som ska ingå i meddelandet om omstart. För närvarande är den enda ersättningstagg som stöds och accepteras <DETAILS>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
sv	<h1>Meddelande om omstart av monitor</h1><p>Följande enheter har startats om. Se detaljerna nedan för ytterligare information.</p><br><DETAILS>

en	Notification Email Addresses
sv	E-postadresser för notifikation

en	From Name
sv	Från namn

en	Enter the Email Name to send the notifications from
sv	Ange det e-postnamn som aviseringarna ska skickas från

en	From Address
sv	Från adress

en	Enter the Email Address to send the notification from
sv	Ange den e-postadress som meddelandet ska skickas från

en	Notification List
sv	Notifieringslista

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
sv	Välj en aviseringslista nedan. Alla e-postmeddelanden som prenumererar på aviseringslistan kommer att meddelas.

en	Email Addresses
sv	E-postadresser

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
sv	Ange en kommaseparerad lista med e-postadresser som ska informeras om en omstartshändelse.

en	Do not Change
sv	Ändra inte

en	%d Percent Above Average
sv	%d procent över genomsnittet

en	Device Monitoring Settings
sv	Inställningar för enhetsövervakning

en	Monitor Device
sv	Övervaka enheten

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
sv	Markera den här rutan för att övervaka den här enheten på fliken Monitor.

en	Device Criticality
sv	Enhetskritikalitet

en	What is the Criticality of this Device.
sv	Vad är det som är kritiskt med den här enheten.

en	Ping Warning Threshold
sv	Tröskelvärde för pingvarning

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
sv	Om latensen tur och retur via någon av de fördefinierade Cacti-pingmetoderna överstiger detta tröskelvärde, loggas en varning eller skickas ett e-postmeddelande beroende på inställningen Devices Criticality och Monitor. Enheten är i millisekunder. Inställning till 0 inaktiverar. Thold-tillägget krävs för att utnyttja den här funktionen.

en	milliseconds
sv	millisekunder

en	Ping Alert Threshold
sv	Tröskelvärde för ping-varning

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
sv	Om latensen tur och retur via någon av de fördefinierade Cacti-pingmetoderna överstiger detta tröskelvärde, loggas en varning eller skickas ett e-postmeddelande baserat på inställningen Devices Criticality och Monitor. Enheten är i millisekunder. Inställning till 0 inaktiverar. Thold-tillägget krävs för att utnyttja den här funktionen.

en	Re-Baseline Warning
sv	Varning för ny baslinje

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
sv	Den procentandel över den aktuella genomsnittliga pingtiden som ska betraktas som ett varningströskelvärde. Om detta uppdateras kommer tröskelvärdet för pingvarning att justeras automatiskt.

en	Re-Baseline Alert
sv	Varning för ny baslinje

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
sv	Den procentandel över den aktuella genomsnittliga pingtiden som ska betraktas som ett tröskelvärde för varning. Om detta uppdateras justeras tröskelvärdet för Ping-varning automatiskt.

en	Down Device Message
sv	Meddelande om nedstängd enhet

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
sv	Det här är det meddelande som visas när den här enheten rapporteras vara nere.

en	Monitoring
sv	Övervakning