en	Disabled
ru	Выключен

en	Low
ru	Низкий

en	Medium
ru	Средний

en	High
ru	Высокий

en	Mission Critical
ru	Критически важный

en	Unknown
ru	Неизвестно

en	Down
ru	Выкл

en	Recovering
ru	Восстановление

en	Up
ru	Вкл

en	Triggered
ru	Просмотренный

en	Triggered (Muted/Acked)
ru	Вниз (приглушенный/принятый к сведению)

en	Down (Muted/Acked)
ru	Вниз (приглушенный/принятый к сведению)

en	No Availability Check
ru	Нет Проверка наличия

en	Warning Ping
ru	Предупреждение Ping

en	Alert Ping
ru	Тревога Пинг

en	Extra Small
ru	Очень маленький

en	Small
ru	Маленький

en	Large
ru	Большой

en	Extra Large
ru	Очень большой

en	Zoom
ru	Увеличить

en	All Monitored
ru	Все под наблюдением

en	Not Up
ru	Упал

en	Not Up or Triggered
ru	Упал или не сработал

en	Not Up, Triggered or Breached
ru	Не поднят, не сработал или сломан.

en	Default
ru	Стандартно

en	List
ru	Список

en	Tiles
ru	Плитки

en	Tiles & Time
ru	Плитка и время

en	Tree
ru	Дерево

en	Site
ru	Узел

en	Device Template
ru	Шаблон Устройства

en	Full
ru	Полный

en	10 Chars
ru	10 символов

en	20 Chars
ru	20 символов

en	30 Chars
ru	30 символов

en	40 Chars
ru	40 символов

en	50 Chars
ru	50 символов

en	75 Chars
ru	75 символов

en	100 Chars
ru	100 символов

en	New Dashboard
ru	Новая панель управления.

en	Dashboard
ru	Панель управления

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
ru	Введите имя панели управления и нажмите «Сохранить», чтобы продолжить, иначе нажмите «Отмена».

en	Create New Dashboard
ru	Создать новую панель инструментов

en	Monitored Devices
ru	Отслеживаемые устройства

en	All Monitored Devices
ru	Все отслеживаемые устройства

en	Monitored Devices either Down or Recovering
ru	Отслеживаемые устройства либо опускаются, либо восстанавливаются.

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
ru	Контролируемые устройства либо опускаются, восстанавливаются, либо с пороговыми значениями срабатывания.

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
ru	Контролируемые устройства либо опускаются, восстанавливаются, либо с нарушенными или срабатывающими пороговыми значениями.

en	Unknown monitoring status (%s)
ru	Неизвестный статус мониторинга (%s)

en	, and All Criticalities
ru	и все критические моменты.

en	, and of Low Criticality or Higher
ru	и низкой критичности или выше.

en	, and of Medium Criticality or Higher
ru	и средней критичности или выше

en	, and of High Criticality or Higher
ru	и высокой критичности или выше.

en	, and of Mission Critical Status
ru	и о критическом состоянии Миссии

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
ru	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Не забудьте сначала выбрать подходящие устройства для мониторинга на странице Devices!</div>

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
ru	[ Обновить снова в %d Секунды ]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
ru	Фильтр монитора [ Последнее обновление: %s ]

en	[ Showing only first 30 Devices ]
ru	[ Показать первые 30 устройств ]

en	Unsaved
ru	Не сохранено

en	Layout
ru	Макет

en	Status
ru	Статус

en	View
ru	Вид

en	Grouping
ru	Группировка

en	Refresh
ru	Обновить

en	Refresh the Device List
ru	Обновить список устройств

en	Save
ru	Сохранить

en	Save Filter Settings
ru	Сохранить настройки фильтра

en	New
ru	Новый

en	Save New Dashboard
ru	Сохранить новую панель мониторинга

en	Rename
ru	Переименовать

en	Rename Dashboard
ru	Переименовать панель мониторинга

en	Delete
ru	Удалить

en	Delete Dashboard
ru	Удалить панель мониторинга

en	%s Alert for downed Devices
ru	%s Предупреждение о неисправных устройствах

en	%s Alerts for downed Devices
ru	%s Предупреждения для неработающих устройств

en	Search
ru	Поиск

en	Criticality
ru	Критичность

en	Size
ru	Размер

en	Trim
ru	Обрезка

en	All Trees
ru	Все деревья

en	Non-Tree Devices
ru	Устройства без дерева

en	All Sites
ru	Все узлы

en	Non-Site Devices
ru	Устройства без узла

en	Sites
ru	Узлы

en	All Templates
ru	Все шаблоны

en	Non-Templated Devices
ru	Устройства без шаблона

en	Template
ru	Шаблон

en	[ Filter Settings Saved ]
ru	[ Сохранены настройки фильтра ]

en	Cancel
ru	Отмена

en	Mute
ru	Без звука

en	Acknowledge
ru	Принять к сведению

en	Un-Mute

en	Reset
ru	Сброс

en	Dashboard '%s' Removed.
ru	Панель мониторинга "%s" удалена.

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
ru	Панель мониторинга "%s" не принадлежит вам.

en	Dashboard '%s' has been Saved!
ru	Панель управления "%s" сохранена!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
ru	Панель мониторинга "%s" не может быть сохранена!

en	Non-Site Device
ru	Устройства без узла

en	Root Branch
ru	Корневая ветвь

en	Tree: %s
ru	Дерево: %s

en	Branch: %s
ru	Ветка: %s

en	Just Up
ru	Просто вверх

en	Edit Device
ru	Редактировать устройство

en	View Graphs
ru	Просмотр графиков

en	View Thresholds/Alerts
ru	Просмотр Пороговые значения

en	View Device Syslog Alerts
ru	Просмотр уведомлений системного журнала

en	View Device Syslog Entries
ru	Просмотр уведомлений системного журнала

en	Never
ru	Никогда

en	Unspecified
ru	Не определен

en	None
ru	Нет

en	Device Status Information
ru	Информация о состоянии устройства

en	Device:
ru	Устройство:

en	Site:
ru	Узел:

en	Location:
ru	Местоположение:

en	Criticality:
ru	Критичность:

en	Status:
ru	Статус:

en	Admin Note:
ru	Примечание администратора:

en	IP/Hostname:
ru	IP-адрес/Имя хоста:

en	Curr/Avg:
ru	Текущее/среднее:

en	%d ms
ru	%d мс

en	Warn/Alert:
ru	Предупреждение/тревога:

en	%0.2d ms
ru	%0.2d мс

en	Last Fail:
ru	Последний провал:

en	Time In State:
ru	Время в состоянии:

en	Availability:
ru	Наличие:

en	Agent Uptime:
ru	Время работы агента:

en	N/A
ru	Н/Д

en	Sys Description:
ru	Описание системы:

en	Contact:
ru	Контактная информация:

en	Notes:
ru	Заметки:

en	Hostname
ru	Имя хоста

en	Hostname of device
ru	Имя хоста устройства

en	Description
ru	Описание

en	Availability
ru	Доступность

en	Length in status
ru	Длина в статусе

en	Averages
ru	Средние показатели

en	Warning
ru	Предупреждение

en	Last Fail
ru	Последний провал

en	Admin
ru	Администратор

en	Notes
ru	Заметки

en	Devices
ru	Устройства

en	Description:
ru	Описание:

en	Hostname:
ru	Имя хоста:

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
ru	Уведомление о пороговом уровне сигнала подключаемого модуля монитора Cacti Monitor

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
ru	Следующий отчет идентифицирует Устройства, которые затмили свой ping. пороги задержки. Вы получаете этот отчет, поскольку подписаны на Устройство. связанные с системой Cacti, расположенной по следующему URL-адресу, приведенному ниже.

en	Cacti Monitoring Site
ru	Узлы мониторинга Cacti

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
ru	Вы будете получать уведомления каждые %d минут, если значение параметра для устройства превышает пороговое значение.

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
ru	Вы будете получать уведомления каждый раз, когда Устройство превысит пороговое значение.

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
ru	Следующие устройства достигли тревожное пороговое значение оповещения.

en	Current Ping
ru	Текущий Ping

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
ru	Следующие устройства нарушили порог предупреждающих уведомлений.

en	Any
ru	Любой

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы перейти к %s мониторингу на этих устройствах.

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы изменить настройки мониторинга для следующих устройств. Не забудьте установить флажок "Обновить это поле", чтобы указать, какие колонки следует обновить.

en	Update this Field
ru	Обновить данное поле

en	Change Monitoring Options
ru	Изменить параметры мониторинга

en	Enable Monitoring
ru	Включить мониторинг

en	Disable Monitoring
ru	Отключить мониторинг

en	Indefinitely
ru	Определенно

en	%d Month
ru	%d Месяц

en	%d Months
ru	%d Месяца

en	%d Year
ru	%d Год

en	Normal User
ru	Обычный пользователь

en	Monitor Settings
ru	Настройки монитора

en	Alarm Sound
ru	Звук тревоги

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
ru	Это звуковой файл, который будет воспроизводиться при выходе из строя Устройства.

en	Loop Alarm Sound
ru	Зациклить звук тревоги

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
ru	Это звуковой файл, который будет воспроизводиться при выходе из строя Устройства.

en	Show Icon Legend
ru	Показать легенду о значках

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
ru	Установите этот флажок, чтобы на дисплее монитора отображалась легенда с пиктограммами.

en	Show Uptime
ru	Показать время работы

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
ru	Установите этот флажок, чтобы отображалось время работы узла

en	Zoom to Errors
ru	Увеличить до ошибок

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
ru	Установите этот флажок, чтобы на дисплее монитора отображалась легенда с пиктограммами.

en	Zoom Background
ru	Фон масштабирования

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
ru	Цвет фона для увеличенных ошибок на дисплее монитора

en	Zoom Fontsize
ru	Увеличить размер шрифта

en	Monitor
ru	Монитор

en	Enable on new devices
ru	Включить на новых устройствах

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
ru	Установите этот флажок, чтобы автоматически включить мониторинг при создании новых устройств.

en	Notification/Reboot Log Retention
ru	Уведомление/Сохранение журнала перезагрузки

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
ru	Сохраняйте журналы уведомлений и перезагрузки в течение этого количества дней.

en	Refresh Interval
ru	Интервал обновления

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
ru	Это время в секундах до обновления страницы. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
ru	Таким образом, монитор будет группировать устройства.

en	Default with permissions
ru	По умолчанию с разрешениями

en	This is how monitor will render Devices.
ru	Так монитор будет отображать Устройства.

en	Tiles & Downtime
ru	Плитка и время простоя

en	Notification Report Format
ru	Формат отчета об уведомлении

en	Format File to Use
ru	Формат файла

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
ru	Выберите пользовательскую оболочку html и файл CSS для использования. Этот файл содержит как html, так и CSS для обертки вашего отчета. Если он содержит больше, чем просто CSS, вам нужно поместить специальный тег <REPORT> внутри файла. Этот тег будет заменен содержимым отчета. Эти файлы находятся в каталоге 'formats'.

en	Ping Threshold Notifications
ru	Уведомления о пороговом уровне гудка

en	Warning Latency Notification
ru	Уведомление о задержке оповещения

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
ru	Если задержка срабатывания пингового сигнала при обходе устройства выше порога предупреждения и выше критичности, указанной ниже, подписчики на устройство получат уведомление по электронной почте. Выберите 'Выключено', чтобы Выключить. Для включения этой функции требуется Thold Plugin.

en	Alert Latency Notification
ru	Уведомление о задержке оповещения

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
ru	Если задержка срабатывания пингового сигнала при обходе устройства выше порога предупреждения и выше критичности, указанной ниже, подписчики на устройство получат уведомление по электронной почте. Выберите 'Выключено', чтобы Выключить. Для включения этой функции требуется Thold Plugin.

en	How Often to Resend Emails
ru	Частота повторной отправки сообщений электронной почты

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
ru	Как часто следует отправлять уведомления по электронной почте подписчикам на эти Устройства, если они превышают пороговые значения задержки.

en	Every Occurrence
ru	Каждое происшествие

en	Every %d Minutes
ru	Каждые %d Минуты

en	Every Hour
ru	Каждый час

en	Every %d Hours
ru	Каждые %d часов

en	Reboot Notifications
ru	Уведомления о перезагрузке

en	Send Reboot Notifications
ru	Отправлять уведомления о перезагрузке

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
ru	Следует ли отправлять пользователям уведомления о перезагрузке устройства?

en	Include Threshold Alert Lists
ru	Включить пороговые списки предупреждений

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
ru	Если пороговые списки уведомлений также получат уведомление.

en	Subject
ru	Тема

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
ru	Введите тему сообщения Перезагрузки для параметра Перезагрузка Nofication.

en	Cacti Device Reboot Notification
ru	Перезагрузка устройства Cacti Перезагрузка Nofication

en	Email Body
ru	Содержимое письма

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
ru	Введите тело сообщения электронной почты, которое должно быть включено в сообщение уведомления о перезагрузке. В настоящее время принимается только один поддерживаемый тег замены - <DETAILS>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
ru	<h1>Уведомление о перезагрузке монитора</h1><p>Следующие Устройства были перезагружены. Более подробную информацию смотрите ниже. </p><br><DETAILS>

en	Notification Email Addresses
ru	Адреса электронной почты для уведомлений

en	From Name
ru	От кого

en	Enter the Email Name to send the notifications from
ru	Введите имя эл. почты для отправки уведомлений.

en	From Address
ru	От Адрес

en	Enter the Email Address to send the notification from
ru	Введите адрес электронной почты, с которого будет отправлено уведомление.

en	Notification List
ru	Список уведомлений

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
ru	Выберите список уведомлений ниже. Все адреса электронной почты, подписавшиеся на список уведомлений, будут уведомлены.

en	Email Addresses
ru	Адрес электронной почты

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
ru	Введите список адресов электронной почты, разделенный запятыми, чтобы сообщить о событии перезагрузки.

en	Do not Change
ru	Не менять

en	%d Percent Above Average
ru	%d Процент выше среднего

en	Device Monitoring Settings
ru	Настройки мониторинга устройства

en	Monitor Device
ru	Монитор Устройство

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
ru	Установите этот флажок для мониторинга этого устройства на вкладке Монитор.

en	Device Criticality
ru	Критичность устройства

en	What is the Criticality of this Device.
ru	Какова критичность этого Устройства.

en	Ping Warning Threshold
ru	Порог предупреждения о пинге

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
ru	Если задержка прохождения туда и обратно с помощью любого из заранее определенных методов Cacti ping превышает этот порог, зарегистрируйте предупреждение или отправьте сообщение электронной почты, основываясь на настройках Критичность устройств и Монитор. Единица измерения в миллисекундах. Установка на 0 отключает. Для использования этой функции требуется Thold Plugin.

en	milliseconds
ru	миллисекунд

en	Ping Alert Threshold
ru	Порог тревоги о пинге

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
ru	Если задержка прохождения туда-обратно с помощью любого из предопределенных методов Cacti ping превышает этот порог, зарегистрируйте предупреждение или отправьте сообщение по электронной почте, основываясь на настройках Критичность устройств и Монитор. Единица измерения в миллисекундах. Установка на 0 отключает. Для использования этой функции требуется Thold Plugin.

en	Re-Baseline Warning
ru	Повторное предупреждение на базовой линии

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
ru	Процентное значение, превышающее текущее среднее время пинга для рассмотрения предупреждающего порога. При обновлении параметр автоматически настроит порог сигнала Ping Warning Threshold (Предупреждение о коротком замыкании).

en	Re-Baseline Alert
ru	Повторное предупреждение базовой линии

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
ru	Процентное значение, превышающее текущее среднее время пинга для рассмотрения порога оповещения. При обновлении пороговое значение сигнала Ping Alert будет автоматически изменено.

en	Down Device Message
ru	Сообщение упавшего устройства

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
ru	Это сообщение будет отображаться, когда данное Устройство будет признано неработоспособным.

en	Monitoring
ru	Мониторинг