en	Mission Critical
ru	Миссия Критическая

en	Triggered (Muted/Acked)
ru	Вниз (приглушенный/принятый к сведению)

en	Down (Muted/Acked)
ru	Вниз (приглушенный/принятый к сведению)

en	No Availability Check
ru	Нет Проверка наличия

en	Warning Ping
ru	Предупреждающий сигнал

en	Alert Ping
ru	Сигнал тревоги Пинг

en	All Monitored
ru	Все под наблюдением

en	Not Up
ru	Вверх

en	Not Up or Triggered
ru	Не включено или не сработало

en	Not Up, Triggered or Breached
ru	Не поднят, не сработал или сломан.

en	List
ru	Список

en	Tiles & Time
ru	Плитка и время

en	10 Chars
ru	10 символов

en	20 Chars
ru	20 символов

en	30 Chars
ru	30 символов

en	40 Chars
ru	40 символов

en	50 Chars
ru	50 символов

en	75 Chars
ru	75 символов

en	100 Chars
ru	100 символов

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
ru	Введите имя панели управления и нажмите «Сохранить», чтобы продолжить, иначе нажмите «Отмена».

en	Monitored Devices
ru	Контролируемые устройства

en	All Monitored Devices
ru	Все контролируемые устройства

en	Monitored Devices either Down or Recovering
ru	Контролируемые устройства либо опускаются, либо восстанавливаются.

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
ru	Контролируемые устройства либо опускаются, восстанавливаются, либо с пороговыми значениями срабатывания.

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
ru	Контролируемые устройства либо опускаются, восстанавливаются, либо с нарушенными или срабатывающими пороговыми значениями.

en	Unknown monitoring status (%s)
ru	Неизвестный статус мониторинга (%s)

en	, and All Criticalities
ru	и все критические моменты.

en	, and of Low Criticality or Higher
ru	и низкой критичности или выше.

en	, and of Medium Criticality or Higher
ru	и средней критичности или выше

en	, and of High Criticality or Higher
ru	и высокой критичности или выше.

en	, and of Mission Critical Status
ru	и о критическом состоянии Миссии

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
ru	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Не забудьте сначала выбрать подходящие устройства для мониторинга на странице Devices!</div>.

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
ru	[ Обновить снова в %d Секунды ]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
ru	Фильтр монитора [ Последнее обновление: %s ]

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Refresh the Device List
ru	Обновить список устройств

en	Save Filter Settings
ru	Сохранить настройки фильтра

en	Save New Dashboard
ru	Сохранить новую панель управления

en	Rename Dashboard
ru	Переименовать панель управления

en	Delete Dashboard
ru	Удалить панель мониторинга

en	%s Alert for downed Devices
ru	%s Предупреждение о неисправных устройствах

en	%s Alerts for downed Devices
ru	%s Предупреждения для неработающих устройств

en	Criticality
ru	Критичность

en	All Trees
ru	Все деревья

en	Non-Tree Devices
ru	Недеревообрабатывающие устройства

en	Non-Site Devices
ru	Недеревообрабатывающие устройства

en	Non-Templated Devices
ru	Нешаблонные устройства

en	[ Filter Settings Saved ]
ru	[ Сохранены настройки фильтра ]

en	Un-Mute

en	Dashboard '%s' Removed.
ru	Панель управления "%s" удалена.

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
ru	Панель инструментов "%s" не принадлежит вам.

en	Dashboard '%s' has been Saved!
ru	Панель управления "%s" сохранена!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
ru	Панель мониторинга "%s" не может быть сохранена!

en	Non-Site Device
ru	Недеревообрабатывающие устройства

en	Root Branch
ru	Корневая ветвь

en	Tree: %s
ru	Дерево: %s

en	Branch: %s
ru	Филиал: %s

en	Just Up
ru	Просто вверх

en	Edit Device
ru	Редактировать устройство

en	View Graphs
ru	Просмотр графиков

en	View Thresholds/Alerts
ru	Просмотр Пороговые значения

en	View Device Syslog Alerts
ru	Просмотр уведомлений системного журнала

en	View Device Syslog Entries
ru	Просмотр уведомлений системного журнала

en	Unspecified

en	Device Status Information
ru	Информация о состоянии устройства

en	Site:
ru	Узел

en	Criticality:
ru	Критичность:

en	Admin Note:
ru	Примечание администратора:

en	IP/Hostname:
ru	IP-адрес/Имя хоста:

en	Curr/Avg:
ru	Кур/Авг:

en	Warn/Alert:
ru	Предупреждаю/преждаю:

en	%0.2d ms
ru	%0.2d мс

en	Last Fail:
ru	Последний провал:

en	Time In State:
ru	Время в штате:

en	Agent Uptime:
ru	Агент Готовность:

en	Sys Description:
ru	Описание систем:

en	Hostname of device
ru	Имя хоста устройства

en	Length in status
ru	Длина в статусе

en	Averages
ru	Средние показатели

en	Last Fail
ru	Последний провал

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
ru	Уведомление о пороговом уровне сигнала подключаемого модуля монитора Cacti Monitor

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
ru	Следующий отчет идентифицирует Устройства, которые затмили свой ping. пороги задержки. Вы получаете этот отчет, поскольку подписаны на Устройство. связанные с системой Cacti, расположенной по следующему URL-адресу, приведенному ниже.

en	Cacti Monitoring Site
ru	Изменить параметры мониторинга

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
ru	Вы будете получать уведомления каждые %d минут, если значение параметра Устройство превышает пороговое значение.

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
ru	Вы будете получать уведомления каждый раз, когда Устройство превысит пороговое значение.

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
ru	Следующие Устройства нарушили пороговое значение оповещения.

en	Current Ping
ru	Текущий звонок

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
ru	Следующие устройства нарушили порог предупреждающих уведомлений.

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы перейти к %s мониторингу на этих устройствах.

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
ru	Нажмите кнопку "Продолжить", чтобы изменить настройки мониторинга для следующих устройств. Не забудьте установить флажок "Обновить это поле", чтобы указать, какие колонки следует обновить.

en	Update this Field
ru	Обновить данное поле

en	Change Monitoring Options
ru	Изменить параметры мониторинга

en	Enable Monitoring
ru	Включить мониторинг

en	Disable Monitoring
ru	Отключить мониторинг

en	Indefinitely
ru	Определенно

en	Monitor Settings
ru	Настройки монитора

en	Alarm Sound
ru	Звук тревоги

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
ru	Это звуковой файл, который будет воспроизводиться при выходе из строя Устройства.

en	Loop Alarm Sound
ru	Звук тревоги

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
ru	Это звуковой файл, который будет воспроизводиться при выходе из строя Устройства.

en	Show Icon Legend
ru	Показать легенду о значках

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
ru	Установите этот флажок, чтобы на дисплее монитора отображалась легенда с пиктограммами.

en	Show Uptime
ru	Показать время работы

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
ru	Установите этот флажок, чтобы на дисплее монитора отображалась легенда с пиктограммами.

en	Zoom to Errors
ru	Увеличить до ошибок

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
ru	Установите этот флажок, чтобы на дисплее монитора отображалась легенда с пиктограммами.

en	Zoom Background
ru	Фон масштабирования

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
ru	Цвет фона для увеличенных ошибок на дисплее монитора

en	Zoom Fontsize
ru	Увеличить размер шрифта

en	Enable on new devices
ru	Включить на новых устройствах

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
ru	Установите этот флажок, чтобы автоматически включить мониторинг при создании новых устройств.

en	Notification/Reboot Log Retention
ru	Уведомление/Сохранение журнала перезагрузки

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
ru	Сохраняйте журналы уведомлений и перезагрузки в течение этого количества дней.

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
ru	Это время в секундах до обновления страницы. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
ru	Таким образом, монитор будет группировать устройства.

en	Default with permissions
ru	По умолчанию с разрешениями

en	This is how monitor will render Devices.
ru	Так монитор будет отображать Устройства.

en	Tiles & Downtime
ru	Плитка и время простоя

en	Notification Report Format
ru	Формат отчета об уведомлении

en	Ping Threshold Notifications
ru	Уведомления о пороговом уровне гудка

en	Warning Latency Notification
ru	Уведомление о задержке оповещения

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
ru	Если задержка срабатывания пингового сигнала при обходе устройства выше порога предупреждения и выше критичности, указанной ниже, подписчики на устройство получат уведомление по электронной почте. Выберите 'Выключено', чтобы Выключить. Для включения этой функции требуется Thold Plugin.

en	Alert Latency Notification
ru	Уведомление о задержке оповещения

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
ru	Если задержка срабатывания пингового сигнала при обходе устройства выше порога предупреждения и выше критичности, указанной ниже, подписчики на устройство получат уведомление по электронной почте. Выберите 'Выключено', чтобы Выключить. Для включения этой функции требуется Thold Plugin.

en	How Often to Resend Emails
ru	Частота повторной отправки сообщений электронной почты

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
ru	Как часто следует отправлять уведомления по электронной почте подписчикам на эти Устройства, если они превышают пороговые значения задержки.

en	Every Occurrence
ru	Каждое происшествие

en	Reboot Notifications
ru	Уведомления о перезагрузке

en	Send Reboot Notifications
ru	Отправлять уведомления о перезагрузке

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
ru	Следует ли отправлять пользователям уведомления о перезагрузке устройства?

en	Include Threshold Alert Lists
ru	Включить пороговые списки предупреждений

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
ru	Если пороговые списки уведомлений также получат уведомление.

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
ru	Введите тему сообщения Перезагрузки для параметра Перезагрузка Nofication.

en	Cacti Device Reboot Notification
ru	Перезагрузка устройства Cacti Перезагрузка Nofication

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
ru	Введите тело сообщения электронной почты, которое должно быть включено в сообщение уведомления о перезагрузке. В настоящее время принимается только один поддерживаемый тег замены - <DETAILS>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
ru	<h1>Уведомление о перезагрузке монитора</h1><p>Следующие Устройства были перезагружены. Более подробную информацию смотрите ниже. </p><br><DETAILS>

en	Notification Email Addresses
ru	Уведомление Адреса электронной почты

en	Enter the Email Name to send the notifications from
ru	Введите имя эл. почты для отправки уведомлений.

en	Enter the Email Address to send the notification from
ru	Введите адрес электронной почты, с которого будет отправлено уведомление.

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
ru	Выберите список уведомлений ниже. Все адреса электронной почты, подписавшиеся на список уведомлений, будут уведомлены.

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
ru	Введите список адресов электронной почты, разделенный запятыми, чтобы сообщить о событии перезагрузки.

en	Do not Change
ru	Не менять

en	%d Percent Above Average
ru	%d Процент выше среднего

en	Device Monitoring Settings
ru	Настройки мониторинга устройства

en	Monitor Device
ru	Монитор Устройство

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
ru	Установите этот флажок для мониторинга этого устройства на вкладке Monitor (Монитор).

en	Device Criticality
ru	Критичность устройства

en	What is the Criticality of this Device.
ru	Какова критичность этого Устройства.

en	Ping Warning Threshold
ru	Порог предупреждения о пинге Порог предупреждения

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
ru	Если задержка прохождения туда и обратно с помощью любого из заранее определенных методов Cacti ping превышает этот порог, зарегистрируйте предупреждение или отправьте сообщение электронной почты, основываясь на настройках Критичность устройств и Монитор. Единица измерения в миллисекундах. Установка на 0 отключает. Для использования этой функции требуется Thold Plugin.

en	Ping Alert Threshold
ru	Порог сигнала тревоги Порог сигнала тревоги Пинг

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
ru	Если задержка прохождения туда-обратно с помощью любого из предопределенных методов Cacti ping превышает этот порог, зарегистрируйте предупреждение или отправьте сообщение по электронной почте, основываясь на настройках Критичность устройств и Монитор. Единица измерения в миллисекундах. Установка на 0 отключает. Для использования этой функции требуется Thold Plugin.

en	Re-Baseline Warning
ru	Повторное предупреждение на базовой линии

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
ru	Процентное значение, превышающее текущее среднее время пинга для рассмотрения предупреждающего порога. При обновлении параметр автоматически настроит порог сигнала Ping Warning Threshold (Предупреждение о коротком замыкании).

en	Re-Baseline Alert
ru	Повторное предупреждение базовой линии

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
ru	Процентное значение, превышающее текущее среднее время пинга для рассмотрения порога оповещения. При обновлении пороговое значение сигнала Ping Alert будет автоматически изменено.

en	Down Device Message
ru	Вниз Сообщение устройства

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
ru	Это сообщение будет отображаться, когда данное Устройство будет признано неработоспособным.