en	Disabled
pt-br	Desativado

en	Low
pt-br	Baixo

en	Medium
pt-br	Médio

en	High
pt-br	Alta

en	Mission Critical
pt-br	Missão Crítica

en	Unknown
pt-br	Desconhecido

en	Down

en	Recovering
pt-br	Recuperando

en	Up

en	Triggered
pt-br	Acionado

en	Triggered (Muted/Acked)
pt-br	Acionado (Silenciado/Ciente)

en	Down (Muted/Acked)
pt-br	Down (Silenciado/Ciente)

en	No Availability Check
pt-br	Sem verificação de disponibilidade

en	Warning Ping
pt-br	Ping de Aviso

en	Alert Ping
pt-br	Ping de alerta

en	Extra Small
pt-br	Extra Pequeno

en	Small
pt-br	Pequeno

en	Large
pt-br	Grande

en	Extra Large
pt-br	Extra grande

en	Zoom

en	All Monitored
pt-br	Todos Monitorados

en	Not Up
pt-br	Não Up

en	Not Up or Triggered
pt-br	Não Ativo ou Acionado

en	Not Up, Triggered or Breached
pt-br	Não Ativo, Acionado ou Violado

en	Default
pt-br	Padrão

en	List
pt-br	Lista

en	Tiles
pt-br	Azulejado

en	Tiles & Time
pt-br	Azulejado & Tempo

en	Tree
pt-br	Árvore

en	Site

en	Device Template
pt-br	Modelo do dispositivo

en	Full
pt-br	Completo

en	10 Chars
pt-br	10 caracteres

en	20 Chars
pt-br	20 caracteres

en	30 Chars
pt-br	30 caracteres

en	40 Chars
pt-br	40 caracteres

en	50 Chars
pt-br	50 caracteres

en	75 Chars
pt-br	75 caracteres

en	100 Chars
pt-br	100 caracteres

en	New Dashboard
pt-br	Novo Painel do bate-papo

en	Dashboard
pt-br	Painel

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
pt-br	Digite o nome do painel e pressione 'Salvar' para continuar, ou pressione 'Cancelar'

en	Create New Dashboard
pt-br	Criar novo painel de controle

en	Monitored Devices
pt-br	Dispositivos Monitorados

en	All Monitored Devices
pt-br	Todos os dispositivos monitorados

en	Monitored Devices either Down or Recovering
pt-br	Dispositivos Monitorados em Baixa ou em Recuperação

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
pt-br	Dispositivos monitorados em Down, Recovering ou com Limiares acionados

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
pt-br	Dispositivos Monitorados em Baixa, Recuperação ou com Limiares Violados ou Acionados

en	Unknown monitoring status (%s)
pt-br	Status de monitoramento desconhecido (%s)

en	, and All Criticalities
pt-br	e Todas as Críticas

en	, and of Low Criticality or Higher
pt-br	e de Baixa Crítica ou Superior

en	, and of Medium Criticality or Higher
pt-br	e de Crítica Média ou Superior

en	, and of High Criticality or Higher
pt-br	e de Alta Crítica ou Superior

en	, and of Mission Critical Status
pt-br	e de Estado Crítico de Missão

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
pt-br	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Lembrar-se de primeiro selecionar Dispositivos elegíveis para serem Monitorados na página Dispositivos!</div>

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
pt-br	[Refresque Novamente em %d Segundos]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
pt-br	Filtro do Monitor [ Última Atualização: %s ]

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Unsaved
pt-br	Não salvo

en	Layout

en	Status

en	View
pt-br	Ver

en	Grouping
pt-br	Evento

en	Refresh
pt-br	Atualizar

en	Refresh the Device List
pt-br	Atualizar a lista de dispositivos

en	Save
pt-br	Salvar

en	Save Filter Settings
pt-br	Salvar configurações de filtro

en	New
pt-br	Novo

en	Save New Dashboard
pt-br	Salvar novo painel

en	Rename
pt-br	Renomear

en	Rename Dashboard
pt-br	Renomear painel

en	Delete
pt-br	Excluir

en	Delete Dashboard
pt-br	Excluir painel

en	%s Alert for downed Devices
pt-br	Alerta para dispositivos downed

en	%s Alerts for downed Devices
pt-br	Alertas para dispositivos desactivados

en	Search
pt-br	Pesquisar

en	Criticality
pt-br	Criticidade

en	Size
pt-br	Tamanho

en	Trim
pt-br	Adicionais

en	All Trees
pt-br	Todas as árvores

en	Non-Tree Devices
pt-br	Dispositivos não árvores

en	All Sites
pt-br	Todos os sites

en	Non-Site Devices
pt-br	Dispositivos não árvores

en	Sites

en	All Templates
pt-br	Todos os modelos

en	Non-Templated Devices
pt-br	Dispositivos Não-Templados

en	Template
pt-br	Modelo

en	[ Filter Settings Saved ]
pt-br	Definições de Filtro Guardadas

en	Cancel
pt-br	Cancelar

en	Mute
pt-br	Mudo

en	Acknowledge
pt-br	Reconhecer

en	Un-Mute

en	Reset
pt-br	Redefinir

en	Dashboard '%s' Removed.
pt-br	Painel '%s' removido.

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
pt-br	O painel '%s' não é de sua propriedade.

en	Dashboard '%s' has been Saved!
pt-br	O painel '%s' foi salvo!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
pt-br	O painel '%s' não pôde ser salvo!

en	Non-Site Device
pt-br	Dispositivos não árvores

en	Root Branch
pt-br	Ramo de raiz

en	Tree: %s
pt-br	Árvore: %s

en	Branch: %s
pt-br	Ramo: %s

en	Just Up
pt-br	Só para cima

en	Edit Device
pt-br	Editar dispositivo

en	View Graphs
pt-br	Ver gráficos

en	View Thresholds/Alerts
pt-br	Ver Limiares

en	View Device Syslog Alerts
pt-br	Exibir alertas do Syslog

en	View Device Syslog Entries
pt-br	Exibir alertas do Syslog

en	Never
pt-br	Nunca

en	Unspecified

en	None
pt-br	Nenhum

en	Device Status Information
pt-br	Informações sobre o status do dispositivo

en	Device:
pt-br	Eszköz:

en	Site:
pt-br	Site

en	Location:
pt-br	Localização:

en	Criticality:
pt-br	Criticidade:

en	Status:

en	Admin Note:
pt-br	Nota administrativa:

en	IP/Hostname:
pt-br	IP/Nome do anfitrião:

en	Curr/Avg:
pt-br	Moeda/Avanç:

en	%d ms

en	Warn/Alert:
pt-br	Avisar/Alertar:

en	%0.2d ms

en	Last Fail:
pt-br	Última falha:

en	Time In State:
pt-br	Tempo no Estado:

en	Availability:
pt-br	Disponibilidade:

en	Agent Uptime:
pt-br	Agente Uptime:

en	N/A

en	Sys Description:
pt-br	Descrição do Sistema:

en	Contact:
pt-br	Contato:

en	Notes:
pt-br	Notas:

en	Hostname

en	Hostname of device
pt-br	Nome do host do dispositivo

en	Description
pt-br	Descrição

en	Availability
pt-br	Disponibilidade

en	Length in status
pt-br	Comprimento no status

en	Averages
pt-br	Médias

en	Warning
pt-br	Atenção

en	Last Fail
pt-br	Última falha

en	Admin

en	Notes
pt-br	Notas

en	Devices
pt-br	Dispositivos

en	Description:
pt-br	Descrição:

en	Hostname:

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
pt-br	Notificação de limiar de limiar de ping-ping do monitor Cacti

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
pt-br	O relatório a seguir identificará os dispositivos que eclipsaram seu ping limiares de latência. Você está recebendo este relatório desde que você é subscrito a um dispositivo associado ao sistema Cacti localizado na seguinte URL abaixo.

en	Cacti Monitoring Site
pt-br	Opções de monitorização de modificações

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
pt-br	Você receberá notificações a cada %d minutos se o dispositivo estiver acima de seu limite.

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
pt-br	Você receberá notificações sempre que o Dispositivo estiver acima de seu limite.

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
pt-br	Os seguintes Dispositivos violaram seu Limiar de Notificação de Alerta.

en	Current Ping
pt-br	Ping Corrente

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
pt-br	Os seguintes Dispositivos violaram o seu Limiar de Notificação de Advertência.

en	Any
pt-br	Qualquer

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
pt-br	Clique em 'Continuar' para %s de monitoramento nestes Dispositivo(s)

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
pt-br	Clique em 'Continuar' para alterar as configurações de monitoramento para o(s) seguinte(s) dispositivo(s). Lembre-se de marcar 'Atualizar este campo' para indicar quais colunas atualizar.

en	Update this Field
pt-br	Atualizar este campo

en	Change Monitoring Options
pt-br	Opções de monitorização de modificações

en	Enable Monitoring
pt-br	Habilitar monitoramento

en	Disable Monitoring
pt-br	Desativar Monitoramento

en	Indefinitely
pt-br	Indefinidamente

en	%d Month
pt-br	%d Mes

en	%d Months
pt-br	%d Meses

en	%d Year
pt-br	%d Ano

en	Normal User
pt-br	Usuário normal

en	Monitor Settings
pt-br	Definições do monitor

en	Alarm Sound
pt-br	Som do alarme

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
pt-br	Este é o ficheiro de som que será reproduzido quando um Dispositivo descer.

en	Loop Alarm Sound
pt-br	Som do alarme

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
pt-br	Este é o ficheiro de som que será reproduzido quando um Dispositivo descer.

en	Show Icon Legend
pt-br	Mostrar Legenda do Ícone

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
pt-br	Marque esta opção para mostrar uma legenda de ícones no ecrã do Monitor

en	Show Uptime
pt-br	Mostrar Uptime

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
pt-br	Marque esta opção para mostrar uma legenda de ícones no ecrã do Monitor

en	Zoom to Errors
pt-br	Zoom para erros

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
pt-br	Marque esta opção para mostrar uma legenda de ícones no ecrã do Monitor

en	Zoom Background
pt-br	Zoom de fundo

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
pt-br	Cor de fundo para erros com zoom na tela do monitor

en	Zoom Fontsize

en	Monitor

en	Enable on new devices
pt-br	Habilitar em novos dispositivos

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
pt-br	Marque esta opção para ativar automaticamente o monitoramento ao criar novos dispositivos

en	Notification/Reboot Log Retention
pt-br	Retenção de Notificação/Reboot Logs

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
pt-br	Mantenha os registros de notificação e reinicialização por esse número de dias.

en	Refresh Interval
pt-br	Intervalo de atualização

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
pt-br	Este é o tempo em segundos antes da atualização da página. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
pt-br	É assim que o monitor irá agrupar os dispositivos.

en	Default with permissions
pt-br	Padrão com permissões

en	This is how monitor will render Devices.
pt-br	É assim que o monitor irá renderizar os Dispositivos.

en	Tiles & Downtime
pt-br	Telhas e tempo de inatividade

en	Notification Report Format
pt-br	Formato do relatório de notificação

en	Format File to Use
pt-br	Formatar arquivo para usar

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
pt-br	Escolha o invólucro html personalizado e o arquivo CSS para usar. Este arquivo contém ambos html e CSS para embrulhar o seu relatório. Se ele contém mais do que simplesmente CSS, você precisa colocar uma tag especial <REPORT> dentro do arquivo. Esta etiqueta de formato será substituída pelo conteúdo do relatório. Estes arquivos estão localizados no diretório 'formats'.

en	Ping Threshold Notifications
pt-br	Notificações Ping Threshold

en	Warning Latency Notification
pt-br	Notificação de Latência de Aviso

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
pt-br	Se um Dispositivo tiver uma Latência de Ping de Ida e Volta acima do Limite de Aviso e acima da Criticidade abaixo, os e-mails de assinatura do Dispositivo receberão uma notificação por e-mail. Selecione 'Desativado' para Desativar. O Plugin Thold é necessário para ativar este recurso.

en	Alert Latency Notification
pt-br	Notificação de Latência de Alerta

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
pt-br	Se um Dispositivo tiver uma Latência de Ping de Ida e Volta acima do Limite de Alerta e acima da Criticidade abaixo, os e-mails de inscrição no Dispositivo receberão uma notificação por e-mail. Selecione 'Desativado' para Desativar. O Plugin Thold é necessário para ativar este recurso.

en	How Often to Resend Emails
pt-br	Com que frequência reenviar e-mails

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
pt-br	Com que frequência devem ser enviadas notificações por e-mail aos assinantes desses Dispositivos se eles estiverem excedendo seus limites de latência

en	Every Occurrence
pt-br	Cada Ocorrência

en	Every %d Minutes
pt-br	A cada %d Minutos

en	Every Hour
pt-br	A Cada Hora

en	Every %d Hours
pt-br	Cada %d Horas

en	Reboot Notifications
pt-br	Notificações de reinicialização

en	Send Reboot Notifications
pt-br	Enviar notificações de reinicialização

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
pt-br	As notificações de reinicialização do dispositivo devem ser enviadas aos usuários?

en	Include Threshold Alert Lists
pt-br	Incluir Listas de Alerta de Limiares

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
pt-br	As Listas de Alerta de Limiares também devem ser notificadas

en	Subject
pt-br	Assunto

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
pt-br	Digite um assunto da mensagem Reboot para a Nofication Reboot.

en	Cacti Device Reboot Notification
pt-br	Nofication do Reboot do dispositivo de Cacti

en	Email Body
pt-br	Conteúdo do email

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
pt-br	Digite um corpo de e-mail para incluir na mensagem de notificação de reinicialização. Atualmente, a única tag de substituição aceita é <DETAILS>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
pt-br	<h1>Notificação de reinicialização do monitor</h1>>p>Os seguintes dispositivos foram reinicializados. Veja os detalhes abaixo para obter informações adicionais.</p><br><DETAILS>

en	Notification Email Addresses
pt-br	Endereços de e-mail para notificação

en	From Name
pt-br	Nome do Remetente

en	Enter the Email Name to send the notifications from
pt-br	Introduza o Nome de E-mail para enviar o formulário de notificações

en	From Address
pt-br	Do endereço

en	Enter the Email Address to send the notification from
pt-br	Digite o endereço de e-mail para enviar a notificação de

en	Notification List
pt-br	Lista de notificação

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
pt-br	Selecione uma Lista de Notificações abaixo. Todos os e-mails subscritos na lista de notificação serão notificados.

en	Email Addresses
pt-br	E-mail

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
pt-br	Insira uma lista delimitada por vírgulas de endereços de e-mail para informar sobre um evento de reinicialização.

en	Do not Change
pt-br	Não modificar

en	%d Percent Above Average
pt-br	%d Percentagem Acima da Média

en	Device Monitoring Settings
pt-br	Configurações de Monitoramento do Dispositivo

en	Monitor Device
pt-br	Dispositivo de Monitorização

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
pt-br	Marque esta caixa para monitorar este dispositivo na guia Monitor.

en	Device Criticality
pt-br	Criticidade do dispositivo

en	What is the Criticality of this Device.
pt-br	Qual é a Criticidade deste Dispositivo?

en	Ping Warning Threshold
pt-br	Limiar de Aviso de Ping

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
pt-br	Se a latência de ida e volta através de qualquer um dos métodos de ping Cacti predefinidos ultrapassar este limite, registe um aviso ou envie um e-mail com base na definição Criticidade dos dispositivos e Monitorização. A unidade está em milissegundos. Definir como 0 desativa. O Plugin Thold é necessário para alavancar esta funcionalidade.

en	milliseconds
pt-br	milissegundos

en	Ping Alert Threshold
pt-br	Limiar de Alerta Ping

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
pt-br	Se a latência de ida e volta através de qualquer um dos métodos de ping Cacti predefinidos for superior a este limite, registre um alerta ou envie um e-mail com base na configuração Criticidade dos dispositivos e Monitoramento. A unidade está em milissegundos. Definir como 0 desativa. O Plugin Thold é necessário para alavancar esta funcionalidade.

en	Re-Baseline Warning
pt-br	Aviso de Re-Baseline

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
pt-br	A porcentagem acima do tempo de ping médio atual para considerar um Limiar de advertência. Se atualizado, isto ajustará automaticamente o Limiar de Aviso de Ping.

en	Re-Baseline Alert
pt-br	Alerta de Re-Baseline

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
pt-br	A percentagem acima do tempo de ping médio atual para considerar um Limiar de alerta. Se atualizado, isto ajustará automaticamente o Limiar de Alerta de Ping.

en	Down Device Message
pt-br	Mensagem do Dispositivo Down

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
pt-br	Esta é a mensagem que será indicada quando este dispositivo é relatado como para baixo.

en	Monitoring
pt-br	Monitoramento