en	Disabled
pl	Wyłączone

en	Low
pl	Niski

en	Medium
pl	Średni

en	High
pl	Wysoki

en	Mission Critical
pl	Krytyczny

en	Unknown
pl	Nieznany

en	Down
pl	W dół

en	Recovering
pl	Odzyskiwanie

en	Up
pl	Do góry

en	Triggered
pl	Wyzwolony

en	Triggered (Muted/Acked)
pl	Wyzwolony (wyciszony/uznany)

en	Down (Muted/Acked)
pl	W dół (wyciszony/spędzony)

en	No Availability Check
pl	Brak sprawdzania dostępności

en	Warning Ping
pl	Ostrzeżenie Ping

en	Alert Ping

en	Extra Small
pl	Bardzo małe

en	Small
pl	Mały

en	Large
pl	Duży

en	Extra Large
pl	Bardzo duże

en	Zoom
pl	Powiększenie

en	All Monitored
pl	Wszystkie monitorowane

en	Not Up
pl	Nie w górę

en	Not Up or Triggered
pl	Nie w górę lub wyzwalane

en	Not Up, Triggered or Breached
pl	Nie w górę, wyzwalane lub łamane

en	Default
pl	Domyślny

en	List
pl	Lista

en	Tiles
pl	Kafelki

en	Tiles & Time
pl	Kafelki & Czas

en	Tree
pl	Drzewo

en	Site
pl	Lokalizacja

en	Device Template
pl	Szablon urządzenia

en	Full
pl	Pełny

en	10 Chars
pl	10 znaków

en	20 Chars
pl	20 znaków

en	30 Chars
pl	30 znaków

en	40 Chars
pl	40 znaków

en	50 Chars
pl	50 znaków

en	75 Chars
pl	75 znaków

en	100 Chars
pl	100 znaków

en	New Dashboard
pl	Nowa tablica

en	Dashboard
pl	Tablica

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
pl	Wprowadź nazwę tablicy i naciśnij 'Zapisz' by kontynuować, w przeciwnym wypadku naciśnij 'Anuluj'.

en	Create New Dashboard
pl	Utwórz nową tablicę

en	Monitored Devices
pl	Urządzenia monitorowane

en	All Monitored Devices
pl	Wszystkie monitorowane urządzenia

en	Monitored Devices either Down or Recovering
pl	Monitorowane urządzenia w dół lub odzyskiwanie

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
pl	Monitorowane urządzenia albo w dół, odzyskiwanie, albo z wyzwalanymi progami

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
pl	Monitorowane urządzenia albo w dół, odzyskiwanie, albo z przekroczonymi lub wyzwolonymi progami

en	Unknown monitoring status (%s)
pl	Nieznany status monitorowania (%s)

en	, and All Criticalities
pl	i wszystkie Krytyczne

en	, and of Low Criticality or Higher
pl	oraz o Niskiej lub Wyższej krytyczności

en	, and of Medium Criticality or Higher
pl	oraz o Średniej lub Wyższej krytyczności

en	, and of High Criticality or Higher
pl	oraz o Wysokiej lub Wyższej krytyczności

en	, and of Mission Critical Status
pl	oraz o statusie Krytycznym

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
pl	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div>

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
pl	Odśwież ponownie w %d Sekund

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
pl	Filtr monitora [ Ostatnie odświeżanie: %s ].

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Unsaved
pl	Niezapisany

en	Layout
pl	Układ

en	Status

en	View
pl	Podgląd

en	Grouping
pl	Grupowanie

en	Refresh
pl	Odśwież

en	Refresh the Device List
pl	Odśwież listę urządzeń

en	Save
pl	Zapisz

en	Save Filter Settings
pl	Zapisz ustawienia filtra

en	New
pl	Nowy

en	Save New Dashboard
pl	Zapisz nową tablicę

en	Rename
pl	Przezwij

en	Rename Dashboard
pl	Przezwij Tablicę

en	Delete
pl	Usuń

en	Delete Dashboard
pl	Usuń tablicę

en	%s Alert for downed Devices
pl	%s Alert dla urządzeń wyłączonych

en	%s Alerts for downed Devices
pl	%s Alerty dla urządzeń wyłączonych

en	Search
pl	Szukaj

en	Criticality
pl	Krytyczność

en	Size
pl	Rozmiar

en	Trim
pl	Oznaczenie modelu

en	All Trees
pl	Wszystkie drzewa

en	Non-Tree Devices
pl	Urządzenia bezdrzewne

en	All Sites
pl	Wszystkie strony

en	Non-Site Devices
pl	Urządzenia bezdrzewne

en	Sites
pl	Lokalizacje

en	All Templates
pl	Wszystkie szablony

en	Non-Templated Devices
pl	Urządzenia nieszablonowe

en	Template
pl	Szablon

en	[ Filter Settings Saved ]
pl	[ Ustawienia filtra zapisane ]

en	Cancel
pl	Anuluj

en	Mute
pl	Wycisz

en	Acknowledge
pl	Potwierdzenie

en	Un-Mute
pl	Wycisz

en	Reset
pl	Resetuj

en	Dashboard '%s' Removed.
pl	Tablica '%s' usunięta.

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
pl	Nie jesteś właścicielem tablicy '%s'.

en	Dashboard '%s' has been Saved!
pl	Tablica '%s' została zapisana!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
pl	Tablica '%s' nie mogła zostać zapisana!

en	Non-Site Device
pl	Urządzenia bez lokalizacji

en	Root Branch
pl	Oddział główny

en	Tree: %s
pl	Drzewo: %s

en	Branch: %s
pl	Gałąź: %s

en	Just Up
pl	Tylko w górę

en	Edit Device
pl	Edycja urządzenia

en	View Graphs
pl	Wyświetlanie wykresów

en	View Thresholds/Alerts
pl	Zobacz progi

en	View Device Syslog Alerts
pl	Wyświetl alerty Syslog

en	View Device Syslog Entries
pl	Wyświetl alerty Syslog

en	Never
pl	Nigdy

en	Unspecified

en	None
pl	Brak

en	Device Status Information
pl	Informacje o stanie urządzenia

en	Device:
pl	Urządzenie:

en	Site:
pl	Lokalizacja

en	Location:
pl	Lokalizacja:

en	Criticality:
pl	Krytyczność:

en	Status:

en	Admin Note:
pl	Uwagi administratora:

en	IP/Hostname:

en	Curr/Avg:

en	%d ms

en	Warn/Alert:
pl	Ostrzeżenie/alert:

en	%0.2d ms
pl	%0,2d ms

en	Last Fail:
pl	Ostatnia wtopa:

en	Time In State:
pl	Czas w stanie:

en	Availability:
pl	Dostępność:

en	Agent Uptime:
pl	Czas pracy agenta:

en	N/A
pl	N/D

en	Sys Description:
pl	Opis systemu:

en	Contact:
pl	Kontakt:

en	Notes:
pl	Notatki:

en	Hostname
pl	Nazwa hosta

en	Hostname of device
pl	Nazwa hosta urządzenia

en	Description
pl	Opis

en	Availability
pl	Dostępność

en	Length in status
pl	Długość w stanie

en	Averages
pl	Uśrednienia

en	Warning
pl	Ostrzeżenie

en	Last Fail
pl	Ostatnia wtopa

en	Admin
pl	Administrator

en	Notes
pl	Notatki

en	Devices
pl	Urządzenia

en	Description:
pl	Opis:

en	Hostname:
pl	Nazwa hosta:

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
pl	Powiadomienie o wartości progowej Ping dla Wtyczki monitor

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
pl	Poniższy raport zidentyfikuje Urządzenia, które przyćmiły swoje ping progi opóźnienia. Otrzymujesz ten raport, ponieważ jesteś subskrybentem urządzenia związane z systemem Cacti znajdującym się pod poniższym adresem URL.

en	Cacti Monitoring Site
pl	Opcje monitorowania lokalizacji

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
pl	Powiadomienia będą otrzymywane co %d minut, jeśli wartość wykresu urządzenia znajduje się powyżej swojego progu.

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
pl	Będziesz otrzymywać powiadomienia za każdym razem, gdy Urządzenie przekroczy swój próg.

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
pl	Następujące Urządzenia przekroczyły próg alarmowy.

en	Current Ping
pl	Obecny Ping

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
pl	Poniższe urządzenia przekroczyły próg ostrzegawczy.

en	Any
pl	Dowolny

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
pl	Kliknij 'Kontynuuj' do %s monitorowania na tych urządzeniach.

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
pl	Kliknąć "Continue" (Kontynuuj), aby zmienić ustawienia monitorowania dla następującego urządzenia (następujących urządzeń). Pamiętaj, aby zaznaczyć opcję "Update this Field" (Aktualizuj to pole), aby wskazać, które kolumny mają zostać zaktualizowane.

en	Update this Field
pl	Zaktualizuj to pole

en	Change Monitoring Options
pl	Zmień opcje monitorowania

en	Enable Monitoring
pl	Włącz monitorowanie

en	Disable Monitoring
pl	Wyłączony monitoring

en	Indefinitely
pl	Nieokreślony

en	%d Month
pl	%d miesiąc

en	%d Months
pl	%d miesiące

en	%d Year
pl	%d rok

en	Normal User
pl	Zwykły użytkownik

en	Monitor Settings
pl	Ustawienia wtyczki monitor

en	Alarm Sound
pl	Dźwięk alarmu

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
pl	Jest to plik dźwiękowy, który będzie odtwarzany, gdy urządzenie zostanie wyłączone.

en	Loop Alarm Sound
pl	Dźwięk alarmu

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
pl	Jest to plik dźwiękowy, który będzie odtwarzany, gdy urządzenie zostanie wyłączone.

en	Show Icon Legend
pl	Pokaż legendę ikon

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
pl	Zaznacz to pole, aby wyświetlić legendę ikon na zakładce monitora

en	Show Uptime
pl	Pokaż dostępność

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
pl	Zaznacz to pole, aby wyświetlić legendę ikon na zakładce monitora

en	Zoom to Errors
pl	Powiększ do błędów

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
pl	Zaznacz to pole, aby wyświetlić legendę ikon na zakładce monitora

en	Zoom Background
pl	Powiększ tło

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
pl	Kolor tła dla błędów powiększenia na ekranie monitora

en	Zoom Fontsize
pl	Powiększ rozmiar czcionki

en	Monitor

en	Enable on new devices
pl	Włącz na nowych urządzeniach

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
pl	Zaznacz, aby włączyć monitorowanie podczas tworzenia nowych urządzeń

en	Notification/Reboot Log Retention
pl	Powiadomienie/odnowienie dziennika Zatrzymanie dziennika

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
pl	Zachowaj powiadomienia i przywróć logi dla tej liczby dni.

en	Refresh Interval
pl	Interwał odświeżania

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
pl	Jest to czas w sekundach przed odświeżeniem strony. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
pl	W ten sposób monitor będzie grupować urządzenia.

en	Default with permissions
pl	Domyślne z uprawnieniami

en	This is how monitor will render Devices.
pl	W ten sposób monitor będzie renderował urządzenia.

en	Tiles & Downtime
pl	Płytki i przestoje

en	Notification Report Format
pl	Format sprawozdania z notyfikacji

en	Format File to Use
pl	Formatowanie pliku do użycia

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
pl	Wybierz niestandardowy html wrapper i plik CSS do użycia. Ten plik zawiera zarówno html, jak i CSS do owinięcia raportu. Jeśli zawiera więcej niż tylko CSS, musisz umieścić specjalny tag <REPORT> wewnątrz pliku. Ten znacznik formatu zostanie zastąpiony treścią raportu. Pliki te znajdują się w katalogu "formaty".

en	Ping Threshold Notifications
pl	Powiadomienia o progu Ping

en	Warning Latency Notification
pl	Powiadamianie o opóźnieniu

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
pl	Jeśli Urządzenie posiada Okrągłe Opóźnienie Podróży powyżej Progu Ostrzeżenia i powyżej Krytyczności poniżej, subskrybując e-maile do Urządzenia, otrzymasz powiadomienie pocztą elektroniczną. Wybierz "Disabled", aby wyłączyć. Do włączenia tej funkcji wymagana jest wtyczka Thold Plugin.

en	Alert Latency Notification
pl	Powiadomienie o opóźnieniu

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
pl	Jeśli urządzenie ma opóźnienie w podróży w obie strony powyżej progu alarmowego i powyżej wartości krytycznej poniżej, subskrybowanie wiadomości e-mail do urządzenia otrzyma powiadomienie pocztą elektroniczną. Wybierz "Disabled", aby wyłączyć. Do włączenia tej funkcji wymagana jest wtyczka Thold Plugin.

en	How Often to Resend Emails
pl	Jak często wysyłać e-maile

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
pl	Jak często powinny być wysyłane powiadomienia e-mail do abonentów tych urządzeń, jeśli przekraczają one ich progi opóźnienia

en	Every Occurrence
pl	Każde zdarzenie

en	Every %d Minutes
pl	Co %d minutę/minut

en	Every Hour
pl	Co godzine

en	Every %d Hours
pl	Co %d godzin

en	Reboot Notifications
pl	Powiadomienia o restarcie

en	Send Reboot Notifications
pl	Wyślij powiadomienia o powrocie do pracy

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
pl	Czy powiadomienia o restarcie urządzenia powinny być wysyłane do użytkowników?

en	Include Threshold Alert Lists
pl	Uwzględnij listy alarmów progów

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
pl	Czy listy alarmowe Threshold Alert Lists również powinny być powiadamiane

en	Subject
pl	Temat

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
pl	Wprowadź temat wiadomości Reboot dla funkcji Reboot Nofication.

en	Cacti Device Reboot Notification
pl	Cacti Device Reboot Nofication

en	Email Body
pl	Treść wiadomości

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
pl	Wprowadź treść wiadomości e-mail, aby dołączyć ją do wiadomości Powiadomienie o restarcie. Obecnie jedynym obsługiwanym tagiem zastępczym jest <DETAILS>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
pl	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p><p>Włączono następujące urządzenia. Zobacz szczegóły poniżej, aby uzyskać dodatkowe informacje.</p><br><DETAILS>

en	Notification Email Addresses
pl	Adresy e-mail powiadomień

en	From Name
pl	Imię i nazwisko nadawcy

en	Enter the Email Name to send the notifications from
pl	Wprowadź nazwę e-mail, aby wysłać formularz powiadomień

en	From Address
pl	Od (e-mail)

en	Enter the Email Address to send the notification from
pl	Wprowadź adres e-mail, aby wysłać powiadomienie z

en	Notification List
pl	Wykaz zgłoszeniowy

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
pl	Wybierz poniżej listę powiadomień. Wszystkie wiadomości e-mail subskrybowane na liście powiadomień zostaną powiadomione.

en	Email Addresses
pl	Wygeneruj nazwy użytkowników z adresów e-mail

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
pl	Wpisz przecinek z ograniczoną listą adresów e-mail, aby poinformować o zdarzeniu restartu.

en	Do not Change
pl	Nie zmieniaj.

en	%d Percent Above Average
pl	%d Procent Powyżej średniej

en	Device Monitoring Settings
pl	Ustawienia monitorowania urządzenia

en	Monitor Device
pl	Urządzenie monitorujące

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
pl	Zaznacz to pole wyboru, aby monitorować to urządzenie na karcie Monitor.

en	Device Criticality
pl	Krytyczność urządzenia

en	What is the Criticality of this Device.
pl	Czym jest Krytyczność tego urządzenia.

en	Ping Warning Threshold

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
pl	Jeśli opóźnienie zaokrąglania za pomocą którejkolwiek z predefiniowanych metod ping Cacti przekroczy ten próg, zarejestruj ostrzeżenie lub wyślij wiadomość e-mail w oparciu o ustawienie Krytyczność Urządzeń i Monitor. Jednostka znajduje się w milisekundach. Ustawienie na 0 wyłącza. Wtyczka Thold Plugin jest wymagana do wykorzystania tej funkcjonalności.

en	milliseconds
pl	milisekund

en	Ping Alert Threshold
pl	Ping Alert Ping

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
pl	Jeśli opóźnienie zaokrąglania za pomocą którejkolwiek z predefiniowanych metod Cacti ping przekroczy ten próg, zarejestruj alarm lub wyślij wiadomość e-mail w oparciu o ustawienie Criticality Devices i Monitor. Jednostka znajduje się w milisekundach. Ustawienie na 0 wyłącza. Wtyczka Thold Plugin jest wymagana do wykorzystania tej funkcjonalności.

en	Re-Baseline Warning
pl	Ostrzeżenie o zmianie stanu wyjściowego

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
pl	Procent powyżej aktualnego średniego czasu ping do rozważenia Progu Ostrzeżenia. Jeśli zostanie zaktualizowany, automatycznie dostosowuje się wartość progową ostrzeżenia Ping.

en	Re-Baseline Alert
pl	Alert zmiany stanu wyjściowego

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
pl	Procent powyżej aktualnego średniego czasu ping do rozważenia Progu Alertowego. Jeśli zostanie zaktualizowany, automatycznie dostosowuje on wartość progową alarmu Ping Alert.

en	Down Device Message
pl	Komunikat Down Device

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
pl	Jest to komunikat, który będzie wyświetlany, gdy to urządzenie będzie raportowane w dół.

en	Monitoring
pl	Monitorowanie