en	Disabled
nl	Uitgeschakeld

en	Low
nl	Laag

en	Medium

en	High
nl	Hoog

en	Mission Critical
nl	Missie Kritisch

en	Unknown
nl	Onbekend

en	Down
nl	Offline

en	Recovering
nl	Herstellende

en	Up
nl	Online

en	Triggered
nl	Geactiveerd

en	Triggered (Muted/Acked)
nl	Omlaag (gedempt/gecontroleerd)

en	Down (Muted/Acked)
nl	Omlaag (gedempt/gecontroleerd)

en	No Availability Check
nl	Geen ping of SNMP beschikbaarheidscontrole in gebruik

en	Warning Ping
nl	Waarschuwingsping

en	Alert Ping
nl	Waarschuwingsping

en	Extra Small
nl	Extra klein

en	Small
nl	Klein

en	Large
nl	Groot

en	Extra Large
nl	Extra groot

en	Zoom

en	All Monitored
nl	Alle bewaakt

en	Not Up
nl	Niet online

en	Not Up or Triggered
nl	Niet omhoog of geactiveerd

en	Not Up, Triggered or Breached
nl	Niet Omhoog, Getriggerd of Doorbroken

en	Default
nl	Standaard

en	List
nl	Lijst

en	Tiles
nl	Tegels

en	Tiles & Time
nl	Tegels & Tijd

en	Tree
nl	Menu

en	Site
nl	Website

en	Device Template
nl	Apparaattemplate

en	Full
nl	Volledig

en	10 Chars
nl	10 tekens

en	20 Chars
nl	20 tekens

en	30 Chars
nl	30 tekens

en	40 Chars
nl	40 tekens

en	50 Chars
nl	50 tekens

en	75 Chars
nl	75 tekens

en	100 Chars
nl	100 tekens

en	New Dashboard
nl	Nieuw dashboard

en	Dashboard

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
nl	Voer de Dashboard-naam in en druk op 'Opslaan' om door te gaan, of druk op 'Annuleren'

en	Create New Dashboard
nl	Maak een nieuw dashboard

en	Monitored Devices
nl	Bewaakte apparaten

en	All Monitored Devices
nl	Alle bewaakte apparaten

en	Monitored Devices either Down or Recovering
nl	Bewaakte apparaten, neerwaarts of herstellend

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
nl	Bewaakte apparaten, hetzij naar beneden, hetzij naar boven, hetzij naar beneden, hetzij naar boven, hetzij naar beneden, hetzij naar boven, hetzij naar beneden met ingeschakelde drempels

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
nl	Bewaakte apparaten die niet werken, herstellen of met overschreden of geactiveerde drempels

en	Unknown monitoring status (%s)
nl	Onbekende monitoringstatus (%s)

en	, and All Criticalities
nl	en alle kritiek

en	, and of Low Criticality or Higher
nl	en van Lage Kriticiteit of Hoger

en	, and of Medium Criticality or Higher
nl	en van Middelgrote Kritiek of Hoger

en	, and of High Criticality or Higher
nl	en van Hoge Kriticaliteit of Hoger

en	, and of Mission Critical Status
nl	en van de kritieke status van de missie

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
nl	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Herinner om als eerste in aanmerking komende apparaten te selecteren op de pagina Apparaten!</div></div></div>

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
nl	[ Opnieuw verversen in %d Seconden ]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
nl	Monitorfilter [ Laatste verversing: %s ]

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Unsaved
nl	Niet opgeslagen

en	Layout

en	Status

en	View
nl	Weergeven

en	Grouping
nl	Groeperen

en	Refresh
nl	Vernieuwen

en	Refresh the Device List
nl	De lijst met apparaten vernieuwen

en	Save
nl	Opslaan

en	Save Filter Settings
nl	Filterinstellingen opslaan

en	New
nl	Nieuw

en	Save New Dashboard
nl	Bewaar nieuw dashboard

en	Rename
nl	Hernoem

en	Rename Dashboard
nl	Hernoem Dashboard

en	Delete
nl	Verwijderen

en	Delete Dashboard
nl	Dashboard verwijderen

en	%s Alert for downed Devices
nl	%s Waarschuwing voor downed Devices

en	%s Alerts for downed Devices
nl	%s Waarschuwingen voor downed Devices

en	Search
nl	Zoeken

en	Criticality
nl	Kritisch

en	Size
nl	Grootte

en	Trim

en	All Trees
nl	Alle bomen

en	Non-Tree Devices
nl	Niet-Boom Apparaten

en	All Sites
nl	Alle sites

en	Non-Site Devices
nl	Niet-Boom Apparaten

en	Sites
nl	Locaties

en	All Templates
nl	Alle Templates

en	Non-Templated Devices
nl	Niet-gememplateerde apparaten

en	Template

en	[ Filter Settings Saved ]
nl	[Filter instellingen opgeslagen]

en	Cancel
nl	Annuleer

en	Mute
nl	Dempen

en	Acknowledge
nl	Erkennen

en	Un-Mute
nl	Dempen opheffen

en	Reset

en	Dashboard '%s' Removed.
nl	Dashboard '%s' verwijderd.

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
nl	Dashboard '%s' is niet uw eigendom.

en	Dashboard '%s' has been Saved!
nl	Dashboard '%s' is opgeslagen!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
nl	Dashboard '%s' kan niet worden opgeslagen!

en	Non-Site Device
nl	Niet-Boom Apparaten

en	Root Branch
nl	Voeg menu toe

en	Tree: %s
nl	Boom: %s

en	Branch: %s
nl	Tak: %s

en	Just Up
nl	Gewoon omhoog

en	Edit Device
nl	Wijzig apparaat

en	View Graphs
nl	Toon grafieken

en	View Thresholds/Alerts
nl	Bekijk Drempels

en	View Device Syslog Alerts
nl	Bekijk Syslog Alerts

en	View Device Syslog Entries
nl	Bekijk Syslog Alerts

en	Never
nl	Nooit

en	Unspecified

en	None
nl	Geen

en	Device Status Information
nl	Informatie over de status van het apparaat

en	Device:
nl	Apparaat:

en	Site:
nl	Website:

en	Location:
nl	Locatie:

en	Criticality:
nl	Kritisch:

en	Status:

en	Admin Note:
nl	Admin Opmerking:

en	IP/Hostname:
nl	IP/Hostnaam:

en	Curr/Avg:
nl	Kelving/Avg:

en	%d ms

en	Warn/Alert:
nl	Waarschuwing/Alarm:

en	%0.2d ms

en	Last Fail:
nl	Laatste mislukking:

en	Time In State:
nl	Tijd in staat:

en	Availability:
nl	Beschikbaarheid:

en	Agent Uptime:

en	N/A
nl	N/B

en	Sys Description:
nl	Sys Beschrijving:

en	Contact:
nl	Contactpersoon:

en	Notes:
nl	Notities:

en	Hostname

en	Hostname of device
nl	Hostnaam van het apparaat

en	Description
nl	Omschrijving

en	Availability
nl	Beschikbaarheid

en	Length in status
nl	Lengte in status

en	Averages
nl	Gemiddelden

en	Warning
nl	Waarschuwing

en	Last Fail
nl	Laatste mislukking

en	Admin
nl	Beheerder

en	Notes
nl	Notities

en	Devices
nl	Apparaten

en	Description:
nl	Beschrijving:

en	Hostname:

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
nl	Cactusmonitor Plugin Ping Threshold Notification

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
nl	In het volgende rapport worden apparaten geïdentificeerd waarvan de pinglatentiedrempels zijn overschreden. U ontvangt dit rapport omdat u bent geabonneerd op een apparaat dat is gekoppeld aan het Cacti-systeem en zich bevindt op de volgende URL hieronder.

en	Cacti Monitoring Site
nl	Opties voor wijzigingsbewaking

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
nl	U ontvangt elke %d minuten een melding als het apparaat zich boven de drempelwaarde bevindt.

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
nl	U ontvangt meldingen telkens wanneer het apparaat zich boven de drempelwaarde bevindt.

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
nl	De volgende apparaten hebben hun waarschuwingsdrempel overschreden.

en	Current Ping
nl	Huidige Ping

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
nl	De volgende apparaten hebben hun waarschuwingsdrempel overschreden.

en	Any
nl	Alle

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
nl	Klik op 'Doorgaan' om %s monitoring op deze Apparaten uit te voeren

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
nl	Klik op 'Doorgaan' om de bewakingsinstellingen voor de volgende apparaten te wijzigen. Vergeet niet om 'Update this field' aan te vinken om aan te geven welke kolommen moeten worden bijgewerkt.

en	Update this Field
nl	Dit veld bijwerken

en	Change Monitoring Options
nl	Opties voor wijzigingsbewaking

en	Enable Monitoring
nl	Toezicht mogelijk maken

en	Disable Monitoring
nl	Bewaking uitschakelen

en	Indefinitely
nl	Onbepaald

en	%d Month
nl	%d Maand

en	%d Months
nl	%d Maanden

en	%d Year
nl	%d Jaar

en	Normal User
nl	Particulier

en	Monitor Settings
nl	Monitor instellingen

en	Alarm Sound
nl	Alarmgeluid

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
nl	Dit is het geluidsbestand dat wordt afgespeeld wanneer een apparaat naar beneden gaat.

en	Loop Alarm Sound
nl	Alarmgeluid

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
nl	Dit is het geluidsbestand dat wordt afgespeeld wanneer een apparaat naar beneden gaat.

en	Show Icon Legend
nl	Toon pictogram Legende

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
nl	Controleer dit om een pictogrammenlegende op het beeldscherm weer te geven

en	Show Uptime
nl	Toon uptime

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
nl	Controleer dit om een pictogrammenlegende op het beeldscherm weer te geven

en	Zoom to Errors
nl	Zoom in op fouten

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
nl	Controleer dit om een pictogrammenlegende op het beeldscherm weer te geven

en	Zoom Background
nl	Zoom achtergrond

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
nl	Achtergrondkleur voor ingezoomde fouten op de monitor

en	Zoom Fontsize
nl	Zoom lettergrootte

en	Monitor
nl	Beeldscherm

en	Enable on new devices
nl	Inschakelen op nieuwe apparaten

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
nl	Controleer dit om de bewaking automatisch in te schakelen bij het maken van nieuwe apparaten

en	Notification/Reboot Log Retention
nl	Notificatie/Reboot Logboekbehoud

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
nl	Bewaar de Notificatie en Herstart logboeken voor dit aantal dagen.

en	Refresh Interval
nl	Vernieuwingsinterval

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
nl	Dit is de tijd in seconden voordat de pagina wordt ververst. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
nl	Dit is hoe de monitor Group Devices zal monitoren.

en	Default with permissions
nl	Standaard met permissies

en	This is how monitor will render Devices.
nl	Dit is hoe de monitor Apparaten weergeeft.

en	Tiles & Downtime
nl	Tegels & Stilstand

en	Notification Report Format
nl	Notificatie Rapportformaat

en	Format File to Use
nl	Bestand formatteren om te gebruiken

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
nl	Kies de aangepaste html wrapper en CSS-bestand om te gebruiken. Dit bestand bevat zowel html als CSS om uw rapport in te pakken. Als het meer bevat dan alleen CSS, moet je een speciale <REPORT> tag in het bestand plaatsen. Deze format tag wordt vervangen door de inhoud van het rapport. Deze bestanden bevinden zich in de map 'formaten'.

en	Ping Threshold Notifications
nl	Ping Threshold Kennisgevingen

en	Warning Latency Notification
nl	Waarschuwing Laattijdige waarschuwing

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
nl	Als een Apparaat een Round Trip Ping Latency heeft boven de Waarschuwingsdrempel en boven de Criticality hieronder, dan ontvangt u een e-mailbericht als u zich op het Apparaat aanmeldt. Selecteer 'Uitgeschakeld' om uit te schakelen. De Thold Plugin is nodig om deze functie in te schakelen.

en	Alert Latency Notification
nl	Waarschuwing latentiemelding

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
nl	Als een Apparaat een Round Trip Ping Latency heeft boven de Alert Threshold en boven de Criticality hieronder, dan zal het aanmelden van e-mails aan het Apparaat een e-mailnotificatie ontvangen. Selecteer 'Uitgeschakeld' om uit te schakelen. De Thold Plugin is nodig om deze functie in te schakelen.

en	How Often to Resend Emails
nl	Hoe vaak e-mailberichten opnieuw verzenden

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
nl	Hoe vaak moeten e-mailberichten voor deze apparaten naar abonnees worden verzonden als ze hun latentiedrempels overschrijden

en	Every Occurrence
nl	Elke gebeurtenis

en	Every %d Minutes
nl	Iedere %d minuten

en	Every Hour
nl	Ieder uur

en	Every %d Hours
nl	Iedere %d uren

en	Reboot Notifications
nl	Herstart meldingen

en	Send Reboot Notifications
nl	Verstuur herstart meldingen

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
nl	Moeten Device Reboot Notificaties naar gebruikers worden verzonden?

en	Include Threshold Alert Lists
nl	Omvat drempelwaarschuwingslijsten

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
nl	Mochten er ook drempelwaarschuwingslijsten worden aangemeld

en	Subject
nl	Onderwerp

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
nl	Voer een onderwerp in voor het onderwerp van het bericht Herstart Nofication.

en	Cacti Device Reboot Notification
nl	Cactusapparaat Herstart Noficatie

en	Email Body
nl	E-mail inhoud

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
nl	Voer een e-mailbericht in om op te nemen in het bericht Herstartingsmelding. De enige ondersteunde vervangende tag die momenteel wordt geaccepteerd is <DETAILS>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
nl	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p><p>De volgende apparaten zijn opnieuw opgestart. Zie de details hieronder voor meer informatie.</p><br><DETAILS>

en	Notification Email Addresses
nl	Melding E-mailadressen

en	From Name
nl	Afzender naam

en	Enter the Email Name to send the notifications from
nl	Voer de naam van de e-mail in om het meldingsformulier te verzenden

en	From Address
nl	Van adres

en	Enter the Email Address to send the notification from
nl	Voer het e-mailadres in om de kennisgeving te verzenden van

en	Notification List
nl	Notificatielijst

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
nl	Selecteer hieronder een notificatielijst. Alle e-mails die zijn ingeschreven op de notificatielijst worden op de hoogte gebracht.

en	Email Addresses
nl	E-mailadressen

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
nl	Voer een door komma's afgebakende lijst met e-mailadressen in om u te informeren over een herstartgebeurtenis.

en	Do not Change
nl	Niet veranderen

en	%d Percent Above Average
nl	%d Percentage Bovengemiddeld

en	Device Monitoring Settings
nl	Apparaatmonitoring Instellingen

en	Monitor Device
nl	Monitor Apparaat

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
nl	Vink dit vakje aan om dit apparaat op het tabblad Monitor te controleren.

en	Device Criticality
nl	Apparaatkritiek

en	What is the Criticality of this Device.
nl	Wat is de kriticiteit van dit apparaat.

en	Ping Warning Threshold
nl	Ping Waarschuwingsdrempel

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
nl	Als de round-trip latency via een van de voorgedefinieerde Cacti ping methoden boven deze drempel komt, log dan een waarschuwing in of stuur een e-mail op basis van de instelling Devices Criticality and Monitor. De eenheid is in milliseconden. Instellen op 0 schakelt uit. De Thold Plugin is nodig om deze functionaliteit te benutten.

en	milliseconds
nl	milliseconden

en	Ping Alert Threshold
nl	Ping Alert Drempelwaarde

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
nl	Als de round-trip latency via een van de vooraf gedefinieerde Cacti ping methoden boven deze drempel komt, log dan een waarschuwing in of stuur een e-mail op basis van de instelling Devices Criticality and Monitor. De eenheid is in milliseconden. Instellen op 0 schakelt uit. De Thold Plugin is nodig om deze functionaliteit te benutten.

en	Re-Baseline Warning
nl	Re-Basislijn Waarschuwing

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
nl	Het percentage boven de huidige gemiddelde ping-tijd om een waarschuwingsdrempel te overwegen. Indien bijgewerkt, zal deze automatisch de Ping Warning Threshold aanpassen.

en	Re-Baseline Alert

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
nl	Het percentage boven de huidige gemiddelde ping-tijd om een alarmdrempel te overwegen. Als deze wordt bijgewerkt, wordt de drempelwaarde voor pingwaarschuwingen automatisch aangepast.

en	Down Device Message
nl	Bericht over het apparaat omlaag

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
nl	Dit is het bericht dat wordt weergegeven wanneer dit apparaat als down wordt gerapporteerd.

en	Monitoring