en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
lv	[ Atsvaidzināt vēlreiz pēc %d sekundēm ]

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Edit Device
lv	Uzraudzīt ierīci

en	View Graphs

en	View Thresholds/Alerts
lv	Iekļaut robežvērtību brīdinājumu sarakstus

en	View Device Syslog Alerts

en	View Device Syslog Entries

en	Unspecified

en	Site:
lv	Vietne

en	Indefinitely
lv	Bezgalīgi

en	Enter the Email Name to send the notifications from
lv	Ievadiet e-pasta sūtītāja vārdu, no kura nosūtīt paziņojumus