en	Disabled
lv	Atspējots

en	Low
lv	Zems

en	Medium
lv	Vidējs

en	High
lv	Augsts

en	Mission Critical
lv	Misijai kritiski svarīgs

en	Unknown
lv	Nezināms

en	Down
lv	Neaktīva (nedarbojoša, bezsaistē, izslēgta)

en	Recovering
lv	Atgūstas

en	Up
lv	Aktīva (darbojoša, tiešsaistē, ieslēgta)

en	Triggered
lv	Nostrādājuši

en	Triggered (Muted/Acked)
lv	Nostrādājuši (Izslēgta skaņa/Atzīts)

en	Down (Muted/Acked)
lv	Neaktīvi (nedarbojoši, bezsaistē, izslēgti)(Izslēgta skaņa/Atzīts)

en	No Availability Check
lv	Netiek izmantota ping vai SNMP pieejamības pārbaude

en	Warning Ping
lv	Brīdinājuma signāls (pings)

en	Alert Ping
lv	Trauksmes signāls (pings)

en	Extra Small
lv	Ļoti mazs

en	Small
lv	Mazs

en	Large
lv	Liels

en	Extra Large
lv	Ļoti liels

en	Zoom
lv	Palielināt

en	All Monitored
lv	Visi uzraudzīti

en	Not Up
lv	Nedarbojas

en	Not Up or Triggered
lv	Nedarbojas vai nav palaists

en	Not Up, Triggered or Breached
lv	Nedarbojas, nav palaists vai uzlauzts

en	Default
lv	Noklusējuma

en	List
lv	Saraksts

en	Tiles
lv	Flīzes

en	Tiles & Time
lv	Flīzes un laiks

en	Tree
lv	Koks

en	Site
lv	Vietne

en	Device Template
lv	Ierīces veidne

en	Full
lv	Pilns

en	10 Chars
lv	10 rakstzīmes

en	20 Chars
lv	20 rakstzīmes

en	30 Chars
lv	30 rakstzīmes

en	40 Chars
lv	40 rakstzīmes

en	50 Chars
lv	50 rakstzīmes

en	75 Chars
lv	75 rakstzīmes

en	100 Chars
lv	100 rakstzīmes

en	New Dashboard
lv	Jauns informācijas panelis

en	Dashboard
lv	Informācijas panelis

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
lv	Lai turpinātu, ievadiet informācijas paneļa nosaukumu un tad nospiediet 'Saglabāt', pretējā gadījumā nospiediet 'Atcelt'

en	Create New Dashboard
lv	Izveidot jaunu informācijas panelis

en	Monitored Devices
lv	Uzraudzītās ierīces

en	All Monitored Devices
lv	Visas uzraudzītās ierīces

en	Monitored Devices either Down or Recovering
lv	Uzraudzītās ierīces, vai nu nedarbojošas, vai nu atgūstas

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
lv	Uzraudzītās ierīces, kuras vai nu nedarbojošas, vai nu atgūstas vai ar nostrādājušām robežvērtībām

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
lv	Uzraudzītās ierīces, kuras vai nu nedarbojošas, vai nu atgūstas, vai ir uzlauztas vai ar nostrādājušām robežvērtībām

en	Unknown monitoring status (%s)
lv	Nezināms uzraudzības statuss (%s)

en	, and All Criticalities
lv	, un visi kritiskie brīži

en	, and of Low Criticality or Higher
lv	, un zemi kritiskie un augstāki brīži

en	, and of Medium Criticality or Higher
lv	, un vidēji kritiskie un augstāki brīži

en	, and of High Criticality or Higher
lv	, un augstu kritiskie un augstāki brīži

en	, and of Mission Critical Status
lv	, un misijai kritiskie stāvokļa brīži

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
lv	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Atcerieties, ka vispirms ir jāizvēlas ierīces, kuras vēlaties uzraudzīt, Ierīču lapā!</div></div></div>

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
lv	[ Atsvaidzināt vēlreiz pēc %d sekundēm ]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
lv	Uzraudzības filtrs [ Pēdējā atsvaidzināšana: %s ]

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Unsaved
lv	Nesaglabāts

en	Layout
lv	Izkārtojums

en	Status
lv	Statuss

en	View
lv	Skats

en	Grouping
lv	Grupēšana

en	Refresh
lv	Atsvaidzināt

en	Refresh the Device List
lv	Atsvaidzināt ierīču sarakstu

en	Save
lv	Saglabāt

en	Save Filter Settings
lv	Saglabāt filtra iestatījumus

en	New
lv	Jauns

en	Save New Dashboard
lv	Saglabāt jauno informācijas paneli

en	Rename
lv	Pārdēvēt

en	Rename Dashboard
lv	Pārdēvēt informācijas paneli

en	Delete
lv	Dzēst

en	Delete Dashboard
lv	Dzēst informācijas paneli

en	%s Alert for downed Devices
lv	%s trauksme neaktīvām ierīcēm

en	%s Alerts for downed Devices
lv	%s trauksmes neaktīvām ierīcēm

en	Search
lv	Meklēt

en	Criticality
lv	Kritiskums

en	Size
lv	Izmērs

en	Trim
lv	Apgriezt

en	All Trees
lv	Visi koki

en	Non-Tree Devices
lv	Ierīces, kas nav kokā

en	All Sites
lv	Visas vietnes

en	Non-Site Devices
lv	Ierīces, kurām nav vietnes

en	Sites
lv	Vietnes

en	All Templates
lv	Visas veidnes

en	Non-Templated Devices
lv	Ierīces bez veidnēm

en	Template
lv	Veidne

en	[ Filter Settings Saved ]
lv	[ Filtra iestatījumi saglabāti ]

en	Cancel
lv	Atcelt

en	Mute
lv	Izslēgt skaņu

en	Acknowledge
lv	Ņemt vērā (atzīt)

en	Un-Mute
lv	Ieslēgt skaņu

en	Reset
lv	Atiestatīt

en	Dashboard '%s' Removed.
lv	Informācijas panelis '%s' noņemts.

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
lv	Informācijas panelis '%s' nepieder jums.

en	Dashboard '%s' has been Saved!
lv	Informācijas panelis '%s' saglabāts!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
lv	Informācijas paneli '%s' nevarēja saglabāt!

en	Non-Site Device
lv	Ierīce, kurai nav vietnes

en	Root Branch
lv	Saknes atzars

en	Tree: %s
lv	Koks: %s

en	Branch: %s
lv	Atzars: %s

en	Just Up
lv	Tikko atguvies

en	Edit Device
lv	Uzraudzīt ierīci

en	View Graphs

en	View Thresholds/Alerts
lv	Iekļaut robežvērtību brīdinājumu sarakstus

en	View Device Syslog Alerts

en	View Device Syslog Entries

en	Never
lv	Nekad

en	Unspecified

en	None
lv	Neviens

en	Device Status Information
lv	Ierīces statusa informācija

en	Device:
lv	Ierīce:

en	Site:
lv	Vietne

en	Location:
lv	Atrašanās vieta:

en	Criticality:
lv	Kritiskums:

en	Status:
lv	Statuss:

en	Admin Note:
lv	Administratora piezīme:

en	IP/Hostname:
lv	IP/Resursdatora nosaukums:

en	Curr/Avg:
lv	Pašreizējais/Vidējais:

en	%d ms

en	Warn/Alert:
lv	Brīdināt/Izziņot trauksmi:

en	%0.2d ms

en	Last Fail:
lv	Pēdējā kļūme:

en	Time In State:
lv	Stāvokļa laika statuss:

en	Availability:
lv	Pieejamība:

en	Agent Uptime:
lv	Aģenta darbošanās laiks:

en	N/A
lv	Nav pieejams

en	Sys Description:
lv	Sistēmas apraksts:

en	Contact:
lv	Kontaktinformācija:

en	Notes:
lv	Piezīmes:

en	Hostname
lv	Resursdatora nosaukums

en	Hostname of device
lv	Ierīces resursdatora nosaukums

en	Description
lv	Apraksts

en	Availability
lv	Pieejamība

en	Length in status
lv	Stāvokļa ilguma statuss

en	Averages
lv	Vidējie rādītāji

en	Warning
lv	Brīdinājums

en	Last Fail
lv	Pēdējā kļūme

en	Admin
lv	Administrators

en	Notes
lv	Piezīmes

en	Devices
lv	Ierīces

en	Description:
lv	Apraksts:

en	Hostname:
lv	Resursdatora nosaukums:

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
lv	Cacti uzraudzības spraudņa ping robežvērtības paziņojums

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
lv	Šajā ziņojumā uzskaitītas ierīces, kuras pārsniegušas savas ping latentuma robežas. Jūs saņēmāt šo ziņojumu, jo esat abonējis ierīci Cacti sistēmā, kas atrodas zemāk norādītajā URL.

en	Cacti Monitoring Site
lv	Cacti uzraudzības vietne

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
lv	Jūs saņemsiet paziņojumus ik pēc %d minūtēm, ja Ierīce pārsniedz tā robežvērtību.

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
lv	Jūs saņemsiet paziņojumus katru reizi, kad Ierīce pārsniedz tā robežvērtību.

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
lv	Sekojošās ierīces ir pārsasniegušas tā trauksmes paziņojuma robežvērtību.

en	Current Ping
lv	Pašreizējais Ping

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
lv	Sekojošās ierīces ir pārsasniegušas tā brīdinājuma paziņojuma robežvērtību.

en	Any
lv	Jebkuru

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai %s uzraudzītu šo(-īs) ierīci(-es)

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
lv	Noklikšķiniet 'Turpināt', lai mainītu uzraudzības iestatījumus izvēlētājai(-ām) ierīcei(-ēm). Atcerieties atķeksēt 'Atsvaidzināt šo lauku', lai norādītu, kuras kolonnas atsvaidzināt.

en	Update this Field
lv	Atsvaidzināt šo lauku

en	Change Monitoring Options
lv	Mainīt uzraudzības opcijas

en	Enable Monitoring
lv	Iespējot uzraudzību

en	Disable Monitoring
lv	Atspējot uzraudzību

en	Indefinitely
lv	Bezgalīgi

en	%d Month
lv	%d mēnesis

en	%d Months
lv	%d mēneši

en	%d Year
lv	%d gads

en	Normal User
lv	Parasts lietotājs

en	Monitor Settings
lv	Uzraudzības iestatījumi

en	Alarm Sound
lv	Trauksmes skaņa

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
lv	Skaņas fails, kas tiks atskaņots, kad ierīce ir neaktīva.

en	Loop Alarm Sound
lv	Atskaņot nepārtraukti trauksmes skaņu

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
lv	Atskaņot nepārtraukti iepriekš norādīto skaņas failu, kad ierīce ir neaktīva.

en	Show Icon Legend
lv	Rādīt ikonas leģendu

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
lv	Atķeksējiet, lai uzraudzības displejā rādītu ikonas leģendu

en	Show Uptime
lv	Rādīt darbošanās laiku

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
lv	Atķeksējiet, lai uzraudzības displejā rādītu darbošanās laiku

en	Zoom to Errors
lv	Pietuvināt kļūdām

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
lv	Atķeksējiet šo, lai uzraudzības displejā tuvinātu kļūdainajām vienībām

en	Zoom Background
lv	Tālummaiņas fons

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
lv	Fona krāsa tuvinātām kļūdām uzraudzības displejā

en	Zoom Fontsize
lv	Tālummaiņas fonta izmērs

en	Monitor
lv	Uzraudzīt

en	Enable on new devices
lv	Iespējot jaunām ierīcēm

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
lv	Atķeksējiet šo, lai automātiski iespējotu uzraudzīt jaunizveidotās ierīces

en	Notification/Reboot Log Retention
lv	Paziņojumu/Pārstartēšanas žurnāla uzglabāšana

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
lv	Cik dienas uzglabāt paziņojumu un pārstartēšanas žurnālus.

en	Refresh Interval
lv	Atsvaidzināšanas intervāls

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
lv	Laiks sekundēs, kad lapa tiek atsvaidzināta. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
lv	Šādi uzraudzība grupēs ierīces.

en	Default with permissions
lv	Noklusējums ar atļaujām

en	This is how monitor will render Devices.
lv	Šādi uzraudzība atveidos ierīces.

en	Tiles & Downtime
lv	Flīzes un dīkstāves

en	Notification Report Format
lv	Paziņojuma atskaites formāts

en	Format File to Use
lv	Izmantojamais faila formāts

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
lv	Izvēlieties pielāgotu HTML noformējuma un CSS failu. Šis fails satur gan HTML, gan CSS kodu, kas noformē jūsu atskaites izskatu. Ja tas satur kaut ko vairāk par CSS kodu, tad failā jāievieto īpašs tags <REPORT>. Šis <REPORT> tags tiks aizstāts ar atskaites saturu. Šie faili atrodas 'formats' mapē.

en	Ping Threshold Notifications
lv	Ping robežvērtību paziņojumi

en	Warning Latency Notification
lv	Latentuma brīdinājuma paziņojums

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
lv	Ja ierīces apiešanas (turp un atpakaļ) latentums laiks pārsniedz brīdinājuma, bet nepārsniedz kritisko robežvērtību, ierīces abonenti saņems e-pasta ziņojumus. Lai atspējotu, atķeksējiet 'Atspējot'. Lai iespējotu šo funkciju, ir nepieciešams Thold spraudnis.

en	Alert Latency Notification
lv	Latentuma trauksmes paziņojums

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
lv	Ja ierīces apiešanas (turp un atpakaļ) latentums laiks pārsniedz trauksmes, bet nepārsniedz kritisko robežvērtību, ierīces abonenti saņems e-pasta ziņojumus. Lai atspējotu, atķeksējiet 'Atspējot'. Lai iespējotu šo funkciju, ir nepieciešams Thold spraudnis.

en	How Often to Resend Emails
lv	Cik bieži atkārtoti nosūtīt e-pastus

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
lv	Cik bieži šo ierīču abonenti saņems e-pasta paziņojumus, ja tiek pārsniegtas latentuma robežvērtības

en	Every Occurrence
lv	Katru reizi, kad tas notiek

en	Every %d Minutes
lv	Ik pēc %d minūtēm

en	Every Hour
lv	Katru stundu

en	Every %d Hours
lv	Ik pēc %d stundām

en	Reboot Notifications
lv	Pārstartēšanas paziņojumi

en	Send Reboot Notifications
lv	Nosūtīt pārstartēšanas paziņojumus

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
lv	Vai lietotājiem nosūtīt paziņojumus par ierīces pārstartēšanos?

en	Include Threshold Alert Lists
lv	Iekļaut robežvērtību brīdinājumu sarakstus

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
lv	Nosūtīt paziņojumu arī robežvērtību brīdinājumu sarakstiem

en	Subject
lv	Temats

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
lv	Ievadiet pārstartēšanas paziņojuma tematu.

en	Cacti Device Reboot Notification
lv	Cacti ierīces pārstartēšanas paziņojums

en	Email Body
lv	E-pasta saturs

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
lv	Ievadiet e-pasta saturu, ko iekļaut pārstartēšanas ziņojumā. Pašlaik vienīgais atbalstītais aizstājējtags ir <DETAILS>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
lv	<h1>Uzraudzības pārstartēšanas paziņojums</h1><p>Sekojošas ierīces tika pārstartētas. Papildinformāciju skatiet zemāk.</p><br><DETAILS>

en	Notification Email Addresses
lv	Paziņojumu e-pasta adreses

en	From Name
lv	No kā (sūtītājs)

en	Enter the Email Name to send the notifications from
lv	Ievadiet e-pasta sūtītāja vārdu, no kura nosūtīt paziņojumus

en	From Address
lv	No adrese (sūtītāja e-pasta adrese)

en	Enter the Email Address to send the notification from
lv	Ievadiet e-pasta adresi, no kuras nosūtīt paziņojumu

en	Notification List
lv	Paziņojumu saraksts

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
lv	Atlasiet paziņojumu sarakstu. Visi e-pasti paziņojumu sarakstā saņems paziņojumus.

en	Email Addresses
lv	E-pasta adreses

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
lv	Ievadiet ar komatu atdalītus e-pastus. Saraksts tiks izmantots, lai informētu par pārstartēšanas notikumu.

en	Do not Change
lv	Nemainīt

en	%d Percent Above Average
lv	%d procenti virs vidējā

en	Device Monitoring Settings
lv	Ierīces uzraudzības iestatījumi

en	Monitor Device
lv	Uzraudzīt ierīci

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
lv	Atķeksējiet, lai uzraudzītu šo ierīci Uzraudzīt cilnē.

en	Device Criticality
lv	Ierīces svarīgums

en	What is the Criticality of this Device.
lv	Kāda ir šīs ierīces nozīme.

en	Ping Warning Threshold
lv	Ping brīdinājuma robežvērtība

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
lv	Ja apiešanas (turp un atpakaļ) latentums, izmantojot jebkādu no iepriekš definētajām Cacti ping metodēm, pārsniedz šo robežvērtību, reģistrē brīdinājumu vai nosūta e-pastu, pamatojoties uz iekārtas kritiskuma un uzraudzības iestatījumiem. Vienība - milisekunde. Iestatot uz 0 tiek atspējots. Lai izmantotu šo iespēju, ir nepieciešams Thold spraudnis.

en	milliseconds
lv	milisekundes

en	Ping Alert Threshold
lv	Ping trauksmes robežvērtība

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
lv	Ja apiešanas (turp un atpakaļ) latentums, izmantojot jebkādu no iepriekš definētajām Cacti ping metodēm, pārsniedz šo robežvērtību, reģistrē trauksmi vai nosūta e-pastu, pamatojoties uz iekārtas kritiskuma un uzraudzības iestatījumiem. Vienība - milisekunde. Iestatot uz 0 tiek atspējots. Lai izmantotu šo iespēju, ir nepieciešams Thold spraudnis.

en	Re-Baseline Warning
lv	Sākotnējā stāvokļa atjaunošanas brīdinājums

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
lv	Procentuālā daļa virs pašreizējā vidējā ping laika, lai aprēķinātu brīdinājuma robežvērtību. Atjauninot vērtību, tas automātiski pielāgos ping brīdinājuma robežvērtību.

en	Re-Baseline Alert
lv	Sākotnējā stāvokļa atjaunošanas trauksme

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
lv	Procentuālā daļa virs pašreizējā vidējā ping laika, lai aprēķinātu trauksmes robežvērtību. Atjauninot vērtību, tas automātiski pielāgos ping trauksmes robežvērtību.

en	Down Device Message
lv	Neaktīvas ierīces ziņojums

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
lv	Ziņojums, kas tiks parādīts, kad ierīce ir neaktīva (nedarbojoša, bezsaistē, izslēgta).

en	Monitoring
lv	Uzraudzība