en	Mission Critical
ja	ミッションクリティカル

en	Triggered (Muted/Acked)
ja	ダウン（ミュート/アック）

en	Down (Muted/Acked)
ja	ダウン（ミュート/アック）

en	No Availability Check
ja	空室状況チェックなし

en	Warning Ping
ja	警告ping

en	Alert Ping
ja	アラートping

en	All Monitored
ja	すべて監視

en	Not Up
ja	上

en	Not Up or Triggered
ja	起動していないまたはトリガーされた

en	Not Up, Triggered or Breached
ja	起動していない、トリガーされている、または違反している

en	Tiles & Time
ja	タイルと時間

en	10 Chars
ja	10文字

en	20 Chars
ja	20文字

en	30 Chars
ja	30文字

en	40 Chars
ja	40文字

en	50 Chars
ja	50文字

en	75 Chars
ja	75文字

en	100 Chars
ja	100文字

en	New Dashboard
ja	新しいダッシュボード

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
ja	ダッシュボード名を入力し、「保存」を押して続行します。それ以外の場合は「キャンセル」を押します。

en	Create New Dashboard
ja	新しいダッシュボードを作成する

en	Monitored Devices
ja	監視対象デバイス

en	All Monitored Devices
ja	すべての監視対象デバイス

en	Monitored Devices either Down or Recovering
ja	監視対象デバイスが停止中または回復中

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
ja	監視対象デバイスがダウン、回復中、またはトリガーされたしきい値を使用

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
ja	監視対象デバイスがダウン、回復中、またはしきい値が違反またはトリガーされた

en	Unknown monitoring status (%s)
ja	不明な監視ステータス（％s）

en	, and All Criticalities
ja	、そしてすべての重要性

en	, and of Low Criticality or Higher
ja	、および低重要度以上の

en	, and of Medium Criticality or Higher
ja	中程度以上の重要度

en	, and of High Criticality or Higher
ja	、そして高臨界度以上

en	, and of Mission Critical Status
ja	ミッションクリティカルステータス

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
ja	</div><div class="center monitorFooterTextBold">最初に[Devices]ページから監視対象の適格なデバイスを選択してください。 </div>

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
ja	[ ％d秒後にもう一度更新]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
ja	監視フィルタ[最終更新日：％s]

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Refresh the Device List
ja	デバイスリストを更新する

en	Save Filter Settings
ja	フィルタ設定を保存

en	Save New Dashboard
ja	新しいダッシュボードを保存

en	Rename Dashboard
ja	ダッシュボードの名前を変更する

en	Delete Dashboard
ja	ダッシュボードを削除する

en	%s Alert for downed Devices
ja	停止したデバイスの％sアラート

en	%s Alerts for downed Devices
ja	停止したデバイスの％sアラート

en	Criticality
ja	重要度

en	Trim
ja	トリム

en	All Trees
ja	すべての木

en	Non-Tree Devices
ja	非ツリーデバイス

en	Non-Site Devices
ja	非ツリーデバイス

en	Non-Templated Devices
ja	非テンプレートデバイス

en	[ Filter Settings Saved ]
ja	[保存したフィルタ設定]

en	Un-Mute
ja	ミュート解除

en	Dashboard '%s' Removed.
ja	ダッシュボード '%s'が削除されました。

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
ja	ダッシュボード「%s」はあなたが所有していません。

en	Dashboard '%s' has been Saved!
ja	ダッシュボード「%s」が保存されました！

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
ja	ダッシュボード「%s」を保存できませんでした。

en	Non-Site Device
ja	非ツリーデバイス

en	Root Branch
ja	ルートブランチ

en	Tree: %s
ja	木

en	Branch: %s
ja	支店：％s

en	Just Up
ja	ジャストアップ

en	Edit Device
ja	デバイスを編集

en	View Graphs
ja	グラフを表示する

en	View Thresholds/Alerts
ja	しきい値を表示

en	View Device Syslog Alerts
ja	Syslogアラートを表示する

en	View Device Syslog Entries
ja	Syslogアラートを表示する

en	Unspecified

en	Device Status Information
ja	デバイスステータス情報

en	Site:
ja	サイト

en	Criticality:
ja	重要度：

en	Admin Note:
ja	管理者用メモ：

en	IP/Hostname:
ja	IP /ホスト名：

en	Curr/Avg:
ja	Curr / Avg：

en	%d ms
ja	％d ms

en	Warn/Alert:
ja	警告/アラート：

en	%0.2d ms
ja	％0.2d ms

en	Last Fail:
ja	最後の失敗：

en	Time In State:
ja	状態の時間：

en	Agent Uptime:
ja	エージェント稼働時間：

en	Sys Description:
ja	システムの説明：

en	Hostname of device
ja	デバイスのホスト名

en	Length in status
ja	ステータスの長さ

en	Averages
ja	平均

en	Last Fail
ja	最後の失敗

en	Hostname:
ja	ホスト：

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
ja	Cacti Monitorプラグインpingしきい値通知

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
ja	次のレポートは、ping待ち時間のしきい値を超えたデバイスを識別します。下記のURLにあるCactiシステムに関連するデバイスに加入しているため、このレポートを受信しています。

en	Cacti Monitoring Site
ja	監視オプションの変更

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
ja	デバイスがしきい値を超えると、％d分ごとに通知を受け取ります。

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
ja	デバイスがしきい値を超えるたびに通知を受け取ります。

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
ja	次のデバイスはアラート通知しきい値を超えました。

en	Current Ping
ja	現在のping

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
ja	次のデバイスは、それらの警告通知しきい値を超えました。

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
ja	これらのデバイスで％sモニタリングを継続する

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
ja	[続行]をクリックして、次のデバイスの監視設定を変更します。更新する列を指定するには、[このフィールドを更新する]をオンにしてください。

en	Update this Field
ja	このフィールドを更新する

en	Change Monitoring Options
ja	監視オプションの変更

en	Enable Monitoring
ja	監視を有効にする

en	Disable Monitoring
ja	監視を無効にする

en	Indefinitely
ja	無期限に

en	%d Month
ja	％d月

en	%d Months
ja	％d月

en	%d Year
ja	％d年

en	Normal User
ja	使用するフォーマットファイル

en	Monitor Settings
ja	モニター設定

en	Alarm Sound
ja	警報音

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
ja	これは、デバイスが停止したときに再生されるサウンドファイルです。

en	Loop Alarm Sound
ja	警報音

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
ja	これは、デバイスが停止したときに再生されるサウンドファイルです。

en	Show Icon Legend
ja	アイコンの凡例を表示

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
ja	これをチェックすると、モニターディスプレイにアイコンの凡例が表示されます。

en	Show Uptime
ja	稼働時間を表示

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
ja	これをチェックすると、モニターディスプレイにアイコンの凡例が表示されます。

en	Zoom to Errors
ja	エラーにズーム

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
ja	これをチェックすると、モニターディスプレイにアイコンの凡例が表示されます。

en	Zoom Background
ja	背景をズーム

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
ja	モニターディスプレイのズームエラーの背景色

en	Zoom Fontsize
ja	ズームフォントサイズ

en	Enable on new devices
ja	新しいデバイスで有効にする

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
ja	これをチェックすると、新しいデバイスを作成するときにモニタリングを自動的に有効にします

en	Notification/Reboot Log Retention
ja	通知/再起動ログの保存

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
ja	この日数だけ通知を保持し、ログを再起動します。

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
ja	これは、ページが更新されるまでの秒数です。 （1〜300）

en	This is how monitor will Group Devices.
ja	これはモニタがデバイスをグループ化する方法です。

en	Default with permissions
ja	権限付きのデフォルト

en	This is how monitor will render Devices.
ja	これは、モニタがデバイスをレンダリングする方法です。

en	Tiles & Downtime
ja	タイルとダウンタイム

en	Notification Report Format
ja	通知レポートの形式

en	Format File to Use
ja	使用するフォーマットファイル

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
ja	使用するカスタムHTMLラッパーとCSSファイルを選択します。このファイルには、レポートをまとめるためのHTMLとCSSの両方が含まれています。それが単なるCSS以上のものを含んでいるなら、あなたは特別なものを置く必要があります。 <REPORT>ファイル内のタグ。このフォーマットタグはレポートの内容に置き換えられます。これらのファイルは 'format'ディレクトリにあります。

en	Ping Threshold Notifications
ja	pingしきい値通知

en	Warning Latency Notification
ja	警告待ち時間通知

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
ja	デバイスが警告しきい値を超え、重要度を下回るラウンドトリップping待ち時間を持つ場合、そのデバイスへの購読メールは電子メール通知を受け取ります。無効にするには「無効」を選択します。 Tholdプラグインはこの機能を有効にするために必要です。

en	Alert Latency Notification
ja	アラート待ち時間通知

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
ja	デバイスのアラートしきい値を超え、重要度を下回るラウンドトリップping待ち時間がデバイスに設定されている場合、デバイスへの購読電子メールは電子メール通知を受け取ります。無効にするには「無効」を選択します。 Tholdプラグインはこの機能を有効にするために必要です。

en	How Often to Resend Emails
ja	メールを再送信する頻度

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
ja	ユーザが待ち時間のしきい値を超えている場合、これらのデバイスのサブスクライバに電子メール通知を送信する頻度

en	Every Occurrence
ja	すべての発生

en	Every Hour
ja	毎時

en	Every %d Hours
ja	％d時間ごと

en	Reboot Notifications
ja	再起動通知

en	Send Reboot Notifications
ja	再起動通知を送信する

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
ja	デバイス再起動通知をユーザーに送信する必要がありますか？

en	Include Threshold Alert Lists
ja	しきい値アラートリストを含める

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
ja	しきい値アラートリストも通知を受け取る必要があります

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
ja	再起動通知の再起動メッセージの件名を入力します。

en	Cacti Device Reboot Notification
ja	Cactiデバイス再起動通知

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
ja	再起動通知メッセージに含めるEメール本文を入力します。現在サポートされているサポートされている代替タグは<DETAILS>のみです。

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
ja	<h1>再起動通知を監視する</h1><p>次のデバイスが再起動されました。追加情報については、以下の詳細を参照してください。 </p><br><DETAILS>

en	Enter the Email Name to send the notifications from
ja	通知フォームを送信するためのEメール名を入力してください

en	Enter the Email Address to send the notification from
ja	通知を送信するEメールアドレスを入力してください

en	Notification List
ja	通知リスト

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
ja	下の通知リストを選択してください。通知リストに登録しているすべてのEメールに通知されます。

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
ja	再起動イベントを通知する電子メールアドレスのカンマ区切りリストを入力します。

en	Do not Change
ja	変えないで

en	%d Percent Above Average
ja	平均以上の％dパーセント

en	Device Monitoring Settings
ja	デバイス監視設定

en	Monitor Device
ja	モニター装置

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
ja	[監視]タブでこのデバイスを監視するには、このボックスをオンにします。

en	Device Criticality
ja	デバイスの重要度

en	What is the Criticality of this Device.
ja	この装置の重要性は何ですか。

en	Ping Warning Threshold
ja	ping警告しきい値

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
ja	事前定義されたCacti ping方式のいずれかによる往復遅延がこのしきい値を超えると、警告を記録するか、[Devices Criticality]および[Monitor]設定に基づいて電子メールを送信します。単位はミリ秒です。 0に設定すると無効になります。 Tholdプラグインはこの機能を活用するために必要です。

en	Ping Alert Threshold
ja	pingアラートしきい値

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
ja	事前定義されたCacti ping方式のいずれかによる往復遅延がこのしきい値を超えた場合は、Devices Criticality and Monitor設定に基づいてアラートをログに記録するか、電子メールを送信してください。単位はミリ秒です。 0に設定すると無効になります。 Tholdプラグインはこの機能を活用するために必要です。

en	Re-Baseline Warning
ja	ベースライン再警告

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
ja	警告しきい値を考慮するための現在の平均ping時間を超える割合。更新された場合、これはPing警告しきい値を自動的に調整します。

en	Re-Baseline Alert
ja	ベースライン再警告

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
ja	アラートしきい値を考慮するための現在の平均ping時間を超える割合。更新された場合、これはPingアラートしきい値を自動的に調整します。

en	Down Device Message
ja	ダウンデバイスメッセージ

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
ja	これは、このデバイスが停止したと報告されたときに表示されるメッセージです。