en	Disabled
it	Disabilitato

en	Low
it	Bassa

en	Medium
it	Medio

en	High
it	Alta

en	Mission Critical
it	Critico per la missione

en	Unknown
it	Sconosciuto

en	Down
it	Giù

en	Recovering
it	Recupero in corso

en	Up
it	Su

en	Triggered
it	innescato

en	Triggered (Muted/Acked)
it	Giù (Muto/Acked)

en	Down (Muted/Acked)
it	Giù (Muto/Acked)

en	No Availability Check
it	Nessuna disponibilità Verificare la disponibilità

en	Warning Ping
it	Avviso Ping

en	Alert Ping
it	Allarme Ping

en	Extra Small
it	Molto Piccolo

en	Small
it	Piccolo

en	Large
it	Grande

en	Extra Large
it	Molto grande

en	Zoom

en	All Monitored
it	Tutti monitorati

en	Not Up
it	Non su

en	Not Up or Triggered
it	Non su o innescato

en	Not Up, Triggered or Breached
it	Non su, innescato o rotto

en	Default
it	Predefinito

en	List
it	Lista

en	Tiles

en	Tiles & Time
it	Piastrelle & Tempo

en	Tree
it	Albero

en	Site
it	Sito

en	Device Template
it	Modello del dispositivo

en	Full
it	Pieno

en	10 Chars
it	10 caratteri

en	20 Chars
it	20 caratteri

en	30 Chars
it	30 caratteri

en	40 Chars
it	40 caratteri

en	50 Chars
it	50 caratteri

en	75 Chars
it	75 caratteri

en	100 Chars
it	100 caratteri

en	New Dashboard
it	Nuova dashboard

en	Dashboard
it	Bacheca

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
it	Immettere il nome del dashboard e quindi premere "Salva" per continuare, altrimenti premere "Annulla"

en	Create New Dashboard
it	Crea nuovo dashboard

en	Monitored Devices
it	Dispositivi monitorati

en	All Monitored Devices
it	Tutti i dispositivi monitorati

en	Monitored Devices either Down or Recovering
it	Dispositivi monitorati sia Down che Recupero

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
it	Dispositivi monitorati sia verso il basso, il recupero o con soglie attivate

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
it	Dispositivi monitorati sia verso il basso, il recupero, o con soglie superate o attivate

en	Unknown monitoring status (%s)
it	Stato di monitoraggio sconosciuto (%s)

en	, and All Criticalities
it	e tutte le criticità

en	, and of Low Criticality or Higher
it	e di bassa criticità o di criticità più elevata

en	, and of Medium Criticality or Higher
it	e di Media Criticità o di Criticità Media o Superiore

en	, and of High Criticality or Higher
it	e di Alta Criticità o di Alta Criticità o Superiore

en	, and of Mission Critical Status
it	e dello status di Mission Critical Status

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
it	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Ricordati di selezionare prima i dispositivi idonei da monitorare dalla pagina Dispositivi!

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
it	[ Aggiorna di nuovo in %d Secondi ]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
it	Filtro di monitoraggio [ Ultimo aggiornamento: %s ]

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Unsaved
it	Non salvato

en	Layout

en	Status
it	Stato

en	View
it	Vedi

en	Grouping
it	Raggruppa

en	Refresh
it	Aggiorna

en	Refresh the Device List
it	Aggiornare l'elenco dei dispositivi

en	Save
it	Salva

en	Save Filter Settings
it	Salvare le impostazioni del filtro

en	New
it	Nuovo

en	Save New Dashboard
it	Salva nuova dashboard

en	Rename
it	Rinomina

en	Rename Dashboard
it	Rinomina dashboard

en	Delete
it	Elimina

en	Delete Dashboard
it	Elimina dashboard

en	%s Alert for downed Devices
it	%s Allarme per i dispositivi abbattuti

en	%s Alerts for downed Devices
it	%s Avvisi per i dispositivi abbattuti

en	Search
it	Cerca

en	Criticality
it	Criticità

en	Size
it	Dimensione

en	Trim
it	Taglia

en	All Trees
it	Tutti gli alberi

en	Non-Tree Devices
it	Dispositivi non ad albero

en	All Sites
it	Tutti i Siti

en	Non-Site Devices
it	Dispositivi non ad albero

en	Sites
it	Siti

en	All Templates
it	Tutti i Modelli

en	Non-Templated Devices
it	Dispositivi non esemplari

en	Template
it	Modello

en	[ Filter Settings Saved ]
it	Impostazioni filtro salvate ]

en	Cancel
it	Annulla

en	Mute
it	Silenzia

en	Acknowledge
it	Confermare

en	Un-Mute
it	Disattivare il silenziamento

en	Reset

en	Dashboard '%s' Removed.
it	Dashboard "%s" rimosso.

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
it	La dashboard "%s" non è di tua proprietà.

en	Dashboard '%s' has been Saved!
it	La dashboard "%s" è stata salvata!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
it	Impossibile salvare la dashboard "%s".

en	Non-Site Device
it	Dispositivi non ad albero

en	Root Branch
it	Ramo delle radici

en	Tree: %s
it	Albero: %s

en	Branch: %s
it	Ramo: %s

en	Just Up

en	Edit Device
it	Modifica apparecchio

en	View Graphs
it	Visualizza i grafici

en	View Thresholds/Alerts
it	Visualizza Soglie

en	View Device Syslog Alerts
it	Visualizza gli avvisi di Syslog

en	View Device Syslog Entries
it	Visualizza gli avvisi di Syslog

en	Never
it	Mai

en	Unspecified

en	None
it	Nessuno

en	Device Status Information
it	Informazioni sullo stato del dispositivo

en	Device:
it	Dispositivo:

en	Site:
it	Sito

en	Location:
it	Località:

en	Criticality:
it	Criticità:

en	Status:
it	Stato:

en	Admin Note:
it	Nota dell'amministrazione:

en	IP/Hostname:
it	IP/nome host:

en	Curr/Avg:

en	%d ms

en	Warn/Alert:
it	Avviso / Allarme:

en	%0.2d ms

en	Last Fail:
it	Ultimo fallimento:

en	Time In State:

en	Availability:
it	Disponibilità:

en	Agent Uptime:
it	Agente Uptime:

en	N/A

en	Sys Description:
it	Descrizione del sistema:

en	Contact:
it	Contatto:

en	Notes:
it	Note:

en	Hostname
it	Nome Host

en	Hostname of device
it	Nome del dispositivo

en	Description
it	Descrizione

en	Availability
it	Disponibilità

en	Length in status
it	Lunghezza in stato

en	Averages
it	Medie

en	Warning
it	Attenzione

en	Last Fail
it	Ultimo fallito

en	Admin
it	Amministratore

en	Notes
it	Note

en	Devices
it	Dispositivi

en	Description:
it	Descrizione:

en	Hostname:
it	主机名:

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
it	Cacti Monitor Plugin Ping Plugin Ping Notifica della soglia di soglia

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
it	Il seguente rapporto identificherà i dispositivi che hanno eclissato il loro ping soglie di latenza. Si sta ricevendo questo rapporto in quanto si è abbonati ad un dispositivo associato al sistema Cacti che si trova al seguente URL.

en	Cacti Monitoring Site
it	Modifica delle opzioni di monitoraggio

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
it	Riceverai notifiche ogni %d minuti se il dispositivo è al di sopra della sua soglia.

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
it	Riceverai notifiche ogni volta che il dispositivo supera la sua soglia.

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
it	I seguenti dispositivi hanno violato la soglia di notifica di allarme.

en	Current Ping
it	Ping corrente

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
it	I seguenti dispositivi hanno violato la soglia di notifica di avviso.

en	Any
it	Qualsiasi

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
it	Fare clic su 'Continua' a %s monitoraggio su questi dispositivi

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
it	Fare clic su 'Continua' per modificare le impostazioni di monitoraggio per i seguenti dispositivi. Ricordarsi di selezionare 'Aggiorna questo campo' per indicare quali colonne aggiornare.

en	Update this Field
it	Aggiornare questo campo

en	Change Monitoring Options
it	Modifica delle opzioni di monitoraggio

en	Enable Monitoring
it	Abilita monitoraggio

en	Disable Monitoring
it	Disattivare il monitoraggio

en	Indefinitely
it	Indefinitamente

en	%d Month
it	%d Mese

en	%d Months
it	%d Mesi

en	%d Year
it	%d Anno

en	Normal User
it	Utente Normale

en	Monitor Settings
it	Impostazioni del monitor

en	Alarm Sound
it	Suono dell'allarme

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
it	Questo è il file audio che verrà riprodotto quando un dispositivo va giù.

en	Loop Alarm Sound
it	Suono dell'allarme

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
it	Questo è il file audio che verrà riprodotto quando un dispositivo va giù.

en	Show Icon Legend
it	Mostra Legenda delle icone

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
it	Selezionare questa opzione per visualizzare una legenda di icone sul display del monitor.

en	Show Uptime
it	Visualizza Tempi di attività

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
it	Selezionare questa opzione per visualizzare una legenda di icone sul display del monitor.

en	Zoom to Errors
it	Zoom sugli errori

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
it	Selezionare questa opzione per visualizzare una legenda di icone sul display del monitor.

en	Zoom Background
it	Zoom sullo sfondo

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
it	Colore di sfondo per errori di ingrandimento sul display del monitor

en	Zoom Fontsize
it	Zoom dimensione carattere

en	Monitor
it	Schermo

en	Enable on new devices
it	Abilita su nuovi dispositivi

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
it	Selezionare questa opzione per attivare automaticamente il monitoraggio quando si creano nuovi dispositivi

en	Notification/Reboot Log Retention
it	Mantenimento del registro di notifica/riavvio

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
it	Conservare i registri di notifica e di riavvio per questo numero di giorni.

en	Refresh Interval
it	Intervallo di aggiornamento

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
it	Questo è il tempo in secondi prima che la pagina si aggiorni. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
it	Questo è il modo in cui il monitor raggrupperà i dispositivi.

en	Default with permissions
it	Predefinito con le autorizzazioni

en	This is how monitor will render Devices.
it	Questo è il modo in cui il monitor renderà i dispositivi.

en	Tiles & Downtime
it	Piastrelle e tempi di inattività

en	Notification Report Format
it	Formato del rapporto di notifica

en	Format File to Use
it	Formato del file da utilizzare

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
it	Scegliere il wrapper html personalizzato e il file CSS da utilizzare. Questo file contiene sia html che CSS per avvolgere il tuo report. Se contiene più di un semplice CSS, è necessario inserire uno speciale tag <REPORT> all'interno del file. Questo tag di formato sarà sostituito dal contenuto del report. Questi file si trovano nella directory "formati".

en	Ping Threshold Notifications
it	Notifiche delle soglie di Ping

en	Warning Latency Notification
it	Avviso di avviso di latenza Notifica di latenza

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
it	Se un dispositivo ha una Latenza di Ping Round Trip Ping al di sopra della soglia di avviso e al di sopra della criticità sottostante, la sottoscrizione di e-mail al dispositivo riceverà una notifica via e-mail. Selezionare "Disabilitato" per Disabilitare. Il Thold Plugin è necessario per abilitare questa funzione.

en	Alert Latency Notification
it	Notifica di allarme in caso di latenza

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
it	Se un dispositivo ha una Latenza di Ping Round Trip Ping al di sopra della soglia di allarme e al di sopra della criticità sottostante, le email di sottoscrizione al dispositivo riceveranno una notifica via email. Selezionare "Disabilitato" per Disabilitare. Il Thold Plugin è necessario per abilitare questa funzione.

en	How Often to Resend Emails
it	Come inviare di nuovo le e-mail spesso

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
it	Con quale frequenza dovrebbero essere inviate notifiche via e-mail agli abbonati per questi dispositivi se superano le loro soglie di latenza.

en	Every Occurrence
it	Ogni evento

en	Every %d Minutes
it	Ogni %d minuti

en	Every Hour
it	Ogni Ora

en	Every %d Hours
it	Ogni % di ore

en	Reboot Notifications
it	Riavviare le notifiche

en	Send Reboot Notifications
it	Invio di notifiche di riavvio

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
it	Le notifiche di riavvio del dispositivo devono essere inviate agli utenti?

en	Include Threshold Alert Lists
it	Includi liste di allarme soglia

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
it	Se anche gli elenchi di soglia di allarme dovrebbero ricevere una notifica

en	Subject
it	Oggetto

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
it	Immettere l'oggetto di un messaggio di riavvio per il Reboot Nofication.

en	Cacti Device Reboot Notification
it	Cacti Dispositivo Cacti Riavvio Noficazione

en	Email Body
it	Corpo della e-mail

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
it	Immettere un corpo dell'e-mail da includere nel messaggio di notifica del riavvio. Attualmente, l'unico tag di sostituzione supportato è <DETAILS>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
it	<h1>Monitor Reboot Notifica di riavvio</h1><p>Sono stati riavviati i seguenti dispositivi. Vedere i dettagli sotto per ulteriori informazioni.</p><br><br><DETAILS>>.

en	Notification Email Addresses
it	Indirizzi e-mail di notifica

en	From Name
it	Da Nome

en	Enter the Email Name to send the notifications from
it	Inserisci il Nome e-mail per inviare il modulo di notifica

en	From Address
it	Da indirizzo

en	Enter the Email Address to send the notification from
it	Inserisci l'indirizzo e-mail da cui inviare la notifica da

en	Notification List
it	Elenco delle notifiche

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
it	Selezionare un elenco di notifiche qui sotto. Tutte le e-mail iscritte all'elenco delle notifiche saranno notificate.

en	Email Addresses
it	Indirizzo email

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
it	Inserire un elenco delimitato da virgole di indirizzi e-mail per informare di un evento di riavvio.

en	Do not Change
it	Non cambiare

en	%d Percent Above Average
it	%d Percentuale sopra la media

en	Device Monitoring Settings
it	Impostazioni di monitoraggio del dispositivo

en	Monitor Device
it	Dispositivo di monitoraggio

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
it	Selezionare questa casella per monitorare il dispositivo nella scheda Monitor.

en	Device Criticality
it	Criticità del dispositivo

en	What is the Criticality of this Device.
it	Qual è la criticità di questo dispositivo.

en	Ping Warning Threshold
it	Soglia di avvertimento Ping

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
it	Se la latenza di andata e ritorno attraverso uno qualsiasi dei metodi di ping Cacti predefiniti supera questa soglia, registra un avviso o invia un'e-mail in base alle impostazioni Devices Criticality e Monitor. L'unità è in millisecondi. L'impostazione su 0 disabilita. Il Thold Plugin è necessario per sfruttare questa funzionalità.

en	milliseconds
it	millisecondi

en	Ping Alert Threshold
it	Soglia di Allarme Ping

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
it	Se la latenza di andata e ritorno attraverso uno qualsiasi dei metodi di ping Cacti predefiniti supera questa soglia, registra un avviso o invia un'e-mail in base alle impostazioni Devices Criticality e Monitor. L'unità è in millisecondi. L'impostazione su 0 disabilita. Il Thold Plugin è necessario per sfruttare questa funzionalità.

en	Re-Baseline Warning
it	Avvertimento Re-Baseline

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
it	La percentuale al di sopra dell'attuale tempo medio di ping per considerare una soglia di avvertimento. Se aggiornato, regolerà automaticamente la soglia di avviso Ping.

en	Re-Baseline Alert
it	Allarme Re-Baseline

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
it	La percentuale al di sopra dell'attuale tempo medio di ping per considerare una soglia di allarme. Se aggiornato, regola automaticamente la soglia dell'allarme Ping.

en	Down Device Message
it	Messaggio dispositivo giù

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
it	Questo è il messaggio che verrà visualizzato quando il dispositivo viene segnalato come down.

en	Monitoring
it	Monitoraggio