en	Disabled
hi	अक्षम

en	Low
hi	कम

en	Medium
hi	मध्यम

en	High
hi	उच्च

en	Mission Critical
hi	महत्वपूर्ण मिशन

en	Unknown
hi	अज्ञात

en	Down
hi	नीचे

en	Recovering
hi	पुन: प्राप्त करना

en	Up
hi	ऊपर

en	Triggered
hi	उत्प्रेरित

en	Triggered (Muted/Acked)
hi	डाउन (म्यूट / Acked)

en	Down (Muted/Acked)
hi	डाउन (म्यूट / Acked)

en	No Availability Check
hi	कोई उपलब्धता जाँच नहीं

en	Warning Ping
hi	चेतावनी पिंग

en	Alert Ping
hi	अलर्ट पिंग

en	Extra Small
hi	अतिरिक्त छोटे

en	Small
hi	छोटा

en	Large
hi	विशाल

en	Extra Large
hi	अतिरिक्त छोटे

en	Zoom
hi	ज़ूम करो

en	All Monitored
hi	सभी पर नजर रखी

en	Not Up
hi	उठा नहीं

en	Not Up or Triggered
hi	अप या ट्रिगर नहीं है

en	Not Up, Triggered or Breached
hi	नॉट अप, ट्रिगर्ड या ब्रेक्ड

en	Default
hi	डिफ़ॉल्ट

en	List
hi	सूची

en	Tiles
hi	टाइल्स

en	Tiles & Time
hi	टाइलें और समय

en	Tree
hi	वृक्षugiou

en	Site
hi	साइट

en	Device Template
hi	डिवाइस टेम्पलेट

en	Full
hi	पूर्ण

en	10 Chars
hi	10 शुल्क

en	20 Chars
hi	20 शुल्क

en	30 Chars
hi	30 शुल्क

en	40 Chars
hi	40 शुल्क

en	50 Chars
hi	50 शुल्क

en	75 Chars
hi	75 शुल्क

en	100 Chars
hi	100 शुल्क

en	New Dashboard
hi	नया डैशबोर्ड

en	Dashboard
hi	डैशबोर्ड

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
hi	डैशबोर्ड नाम दर्ज करें और फिर जारी रखने के लिए 'सहेजें' दबाएं, अन्यथा 'रद्द करें' दबाएं

en	Create New Dashboard
hi	नया डैशबोर्ड बनाएं

en	Monitored Devices
hi	मॉनिटर किए गए उपकरण

en	All Monitored Devices
hi	सभी मॉनिटर किए गए उपकरण

en	Monitored Devices either Down or Recovering
hi	मॉनिटर किए गए डिवाइस या तो डाउन या रिकवरिंग हैं

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
hi	मॉनिटर किए गए डिवाइस या तो डाउन, रिकवरिंग, या ट्रिगर थ्रेशोल्ड के साथ

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
hi	मॉनिटर किए गए डिवाइस या तो डाउन, रिकवरिंग, या ब्रेक्ड या ट्रिगर थ्रेशोल्ड के साथ

en	Unknown monitoring status (%s)
hi	अज्ञात निगरानी स्थिति ( %s)

en	, and All Criticalities
hi	, और सभी आलोचनाएँ

en	, and of Low Criticality or Higher
hi	, और कम आलोचना या उच्चतर

en	, and of Medium Criticality or Higher
hi	, और मध्यम आलोचना या उच्चतर

en	, and of High Criticality or Higher
hi	, और उच्च आलोचना या उच्चतर

en	, and of Mission Critical Status
hi	, और मिशन क्रिटिकल स्टेटस का

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
hi	</div><div class="center monitorFooterTextBold"> डिवाइस पेज से मॉनिटर करने के लिए पहले योग्य डिवाइस का चयन करना याद रखें! </div>

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
hi	[ % D सेकंड में फिर से ताज़ा करें]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
hi	फ़िल्टर फ़िल्टर करें [अंतिम ताज़ा करें: %s]

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Unsaved
hi	न सहेजा गया

en	Layout
hi	नक्शा

en	Status
hi	ऑर्डर स्थिति

en	View
hi	देखें

en	Grouping
hi	समूहीकरण

en	Refresh
hi	रीफ्रैश करो

en	Refresh the Device List
hi	डिवाइस सूची को ताज़ा करें

en	Save
hi	सेव करें

en	Save Filter Settings
hi	फ़िल्टर सेटिंग्स सहेजें

en	New
hi	नया

en	Save New Dashboard
hi	नया डैशबोर्ड सहेजें

en	Rename
hi	नाम बदलें

en	Rename Dashboard
hi	डैशबोर्ड का नाम बदलें

en	Delete
hi	हटाएं

en	Delete Dashboard
hi	डैशबोर्ड हटाएं

en	%s Alert for downed Devices
hi	डाउन किए गए उपकरणों के लिए %s अलर्ट

en	%s Alerts for downed Devices
hi	डाउन किए गए उपकरणों के लिए% अलर्ट

en	Search
hi	खोजें

en	Criticality
hi	निर्णायक मोड़

en	Size
hi	आकार

en	Trim
hi	ट्रिम

en	All Trees
hi	सभी पेड़

en	Non-Tree Devices
hi	गैर-पेड़ उपकरण

en	All Sites
hi	सभी पेड़

en	Non-Site Devices
hi	गैर-पेड़ उपकरण

en	Sites
hi	साइटां

en	All Templates
hi	सभी टेम्पलेट

en	Non-Templated Devices
hi	गैर-अस्थायी उपकरण

en	Template
hi	खाका

en	[ Filter Settings Saved ]
hi	[फ़िल्टर सेटिंग्स सहेजा गया]

en	Cancel
hi	कैंसिल करें

en	Mute
hi	मूक

en	Acknowledge
hi	स्वीकार करते हैं

en	Un-Mute
hi	संयुक्त राष्ट्र के म्यूट

en	Reset
hi	पुनः सेट करें

en	Dashboard '%s' Removed.
hi	डैशबोर्ड '%s' निकाला गया।

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
hi	डैशबोर्ड '%s' आपके स्वामित्व में नहीं है।

en	Dashboard '%s' has been Saved!
hi	डैशबोर्ड '%s' सहेजा गया है!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
hi	डैशबोर्ड '%s' सहेजा नहीं जा सका!

en	Non-Site Device
hi	गैर-पेड़ उपकरण

en	Root Branch
hi	जड़ शाखा

en	Tree: %s
hi	पेड़

en	Branch: %s
hi	शाखा: %s

en	Just Up
hi	बस ऊपर

en	Edit Device
hi	उपकरण संपादित करें

en	View Graphs
hi	रेखांकन देखें

en	View Thresholds/Alerts
hi	थ्रेसहोल्ड देखें

en	View Device Syslog Alerts
hi	Syslog अलर्ट देखें

en	View Device Syslog Entries
hi	Syslog अलर्ट देखें

en	Never
hi	कभी नहीं

en	Unspecified

en	None
hi	कोई नहीं

en	Device Status Information
hi	डिवाइस स्थिति की जानकारी

en	Device:
hi	उपकरणः

en	Site:
hi	साइट

en	Location:
hi	स्थान:

en	Criticality:
hi	निर्णायक मोड़:

en	Status:
hi	ऑर्डर स्थिति

en	Admin Note:
hi	व्यवस्थापक नोट:

en	IP/Hostname:
hi	आईपी / होस्ट का नाम:

en	Curr/Avg:
hi	कुर / औसत:

en	%d ms
hi	% d मि

en	Warn/Alert:
hi	चेतावनी दें / अलर्ट:

en	%0.2d ms
hi	% 0.2d एमएस

en	Last Fail:
hi	अंतिम विफल:

en	Time In State:
hi	राज्य में समय:

en	Availability:
hi	उपलब्धता

en	Agent Uptime:
hi	एजेंट अपटाइम:

en	N/A
hi	लागू नहीं

en	Sys Description:
hi	Sys विवरण:

en	Contact:
hi	संपर्क:

en	Notes:
hi	नोट

en	Hostname
hi	होस्टनांऽ

en	Hostname of device
hi	डिवाइस का होस्टनाम

en	Description
hi	विवरण

en	Availability
hi	उपलब्धता

en	Length in status
hi	स्थिति में लंबाई

en	Averages
hi	औसत

en	Warning
hi	चेतावनी

en	Last Fail
hi	अंतिम असफलता

en	Admin
hi	व्यवस्थापक

en	Notes
hi	नोट

en	Devices
hi	डिवाइस

en	Description:
hi	विवरण

en	Hostname:
hi	#-#-#-#-# balsa.HEAD.hi.po (Balsa 2.x) #-#-#-#-# उपयोगकर्ता का नाम #-#-#-#-# eel.HEAD.hi.po (eel VERSION) #-#-#-#-# उपयोगकर्ता का नाम: (_U)

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
hi	कैक्टि मॉनिटर प्लगिन पिंग थ्रेसहोल्ड अधिसूचना

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
hi	निम्नलिखित रिपोर्ट उन उपकरणों की पहचान करेगी, जिन्होंने अपने पिंग लेटेंसी थ्रेसहोल्ड को ग्रहण किया है। जब आप नीचे दिए गए URL पर स्थित Cacti सिस्टम से संबंधित डिवाइस के लिए सब्सक्राइब किए जाते हैं, तब से आप यह रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं।

en	Cacti Monitoring Site
hi	मॉनिटरिंग विकल्प बदलें

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
hi	यदि डिवाइस इसकी सीमा से ऊपर है, तो आपको हर% d मिनट पर सूचनाएं प्राप्त होंगी।

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
hi	डिवाइस की दहलीज से ऊपर होने पर आपको हर बार सूचनाएं प्राप्त होंगी।

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
hi	निम्नलिखित उपकरणों ने अपने अलर्ट अधिसूचना थ्रेसहोल्ड का उल्लंघन किया है।

en	Current Ping
hi	वर्तमान पिंग

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
hi	निम्नलिखित डिवाइसेस ने उनकी चेतावनी अधिसूचना थ्रेसहोल्ड का उल्लंघन किया है।

en	Any
hi	कोई भी@ label

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
hi	इन डिवाइसों पर %s निगरानी के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
hi	निम्न डिवाइस (ओं) के लिए निगरानी सेटिंग्स बदलने के लिए 'जारी रखें' पर क्लिक करें। कौन सा कॉलम अपडेट करना है, यह इंगित करने के लिए 'इस क्षेत्र को अपडेट करें' की जाँच करना याद रखें।

en	Update this Field
hi	इस फील्ड को अपडेट करें

en	Change Monitoring Options
hi	मॉनिटरिंग विकल्प बदलें

en	Enable Monitoring
hi	मॉनिटरिंग सक्षम करें

en	Disable Monitoring
hi	निगरानी अक्षम करें

en	Indefinitely
hi	अनिश्चित काल

en	%d Month
hi	% d महीना

en	%d Months
hi	% d माह

en	%d Year
hi	% d वष

en	Normal User
hi	सामान्य उपयोगकर्ता

en	Monitor Settings
hi	मॉनिटर सेटिंग्स

en	Alarm Sound
hi	सचेतक ध्वनि

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
hi	यह वह साउंड फाइल है जो किसी डिवाइस के डाउन होने पर चलाया जाएगा।

en	Loop Alarm Sound
hi	सचेतक ध्वनि

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
hi	यह वह साउंड फाइल है जो किसी डिवाइस के डाउन होने पर चलाया जाएगा।

en	Show Icon Legend
hi	आइकॉन लीजेंड दिखाएं

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
hi	मॉनिटर प्रदर्शन पर एक आइकन किंवदंती दिखाने के लिए इसे जांचें

en	Show Uptime
hi	दिखावा करना

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
hi	मॉनिटर प्रदर्शन पर एक आइकन किंवदंती दिखाने के लिए इसे जांचें

en	Zoom to Errors
hi	त्रुटियों को ज़ूम करें

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
hi	मॉनिटर प्रदर्शन पर एक आइकन किंवदंती दिखाने के लिए इसे जांचें

en	Zoom Background
hi	ज़ूम पृष्ठभूमि

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
hi	मॉनिटर प्रदर्शन पर ज़ूम की गई त्रुटियों के लिए पृष्ठभूमि का रंग

en	Zoom Fontsize
hi	ज़ूम फ़ॉन्ट्स

en	Monitor
hi	मॉनिटर

en	Enable on new devices
hi	नए उपकरणों पर सक्षम करें

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
hi	नए डिवाइस बनाते समय निगरानी को स्वचालित रूप से सक्षम करने के लिए इसे जांचें

en	Notification/Reboot Log Retention
hi	अधिसूचना / रिबूट लॉग रिटेंशन

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
hi	इस संख्या के लिए अधिसूचना और रिबूट लॉग रखें।

en	Refresh Interval
hi	अंतराल ताज़ा करें

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
hi	पृष्ठ रीफ़्रेश होने से पहले सेकंड में यह समय है। (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
hi	इस प्रकार मॉनिटर ग्रुप डिवाइसेस होगा।

en	Default with permissions
hi	अनुमतियों के साथ डिफ़ॉल्ट

en	This is how monitor will render Devices.
hi	यह है कि मॉनिटर डिवाइसेस को कैसे रेंडर करेगा।

en	Tiles & Downtime
hi	टाइलें और डाउनटाइम

en	Notification Report Format
hi	अधिसूचना रिपोर्ट प्रारूप

en	Format File to Use
hi	प्रारूप फ़ाइल का उपयोग करने के लिए

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
hi	उपयोग करने के लिए कस्टम HTML आवरण और सीएसएस फ़ाइल चुनें। इस फ़ाइल में HTML और CSS दोनों शामिल हैं जो आपकी रिपोर्ट के आसपास हैं। यदि इसमें केवल CSS से अधिक है, तो आपको एक विशेष स्थान देने की आवश्यकता है <REPORT> फ़ाइल के अंदर टैग। इस प्रारूप टैग को रिपोर्ट सामग्री द्वारा बदल दिया जाएगा। ये फाइलें 'फॉर्मेट' डायरेक्टरी में स्थित हैं।

en	Ping Threshold Notifications
hi	पिंग थ्रेसहोल्ड सूचनाएं

en	Warning Latency Notification
hi	चेतावनी विलंबता अधिसूचना

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
hi	यदि किसी डिवाइस में वार्निंग थ्रेशोल्ड के ऊपर और नीचे की समालोचना के ऊपर एक राउंड ट्रिप पिंग लेटेंसी है, तो डिवाइस को ईमेल सब्सक्राइब करने पर ईमेल नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। अक्षम करने के लिए 'अक्षम' का चयन करें। इस सुविधा को सक्षम करने के लिए Thold Plugin आवश्यक है।

en	Alert Latency Notification
hi	अलर्ट लेटेंसी नोटिफिकेशन

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
hi	अगर किसी डिवाइस में अलर्ट थ्रेशोल्ड के ऊपर और नीचे क्रिटिसिटी के ऊपर एक राउंड ट्रिप पिंग लेटेंसी है, तो डिवाइस को ईमेल सब्मिट करने पर ईमेल नोटिफिकेशन मिलेगा। अक्षम करने के लिए 'अक्षम' का चयन करें। इस सुविधा को सक्षम करने के लिए Thold Plugin आवश्यक है।

en	How Often to Resend Emails
hi	कितनी बार ईमेल को फिर से भेजें

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
hi	इन उपकरणों के लिए ग्राहकों को ईमेल सूचनाएँ कितनी बार भेजी जानी चाहिए, यदि वे उनकी विलंबता सीमा से अधिक हों

en	Every Occurrence
hi	हर घटना

en	Every %d Minutes
hi	प्रत्येक% d मिनट

en	Every Hour
hi	प्रत्येक घंटे

en	Every %d Hours
hi	हर द% ख ड

en	Reboot Notifications
hi	रिबूट सूचनाएं

en	Send Reboot Notifications
hi	रिबूट सूचनाएं भेजें

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
hi	क्या डिवाइस रिबूट अधिसूचना उपयोगकर्ताओं को भेजी जानी चाहिए?

en	Include Threshold Alert Lists
hi	थ्रेशोल्ड अलर्ट लिस्ट शामिल करें

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
hi	क्या थ्रेसहोल्ड अलर्ट सूचियों को भी अधिसूचना प्राप्त करनी चाहिए

en	Subject
hi	विषय

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
hi	रिबूट नोफिकेशन के लिए एक रिबूट संदेश विषय दर्ज करें।

en	Cacti Device Reboot Notification
hi	कैक्टि डिवाइस रिबूट नोफिकेशन

en	Email Body
hi	ईमेल बॉडी

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
hi	रिबूट अधिसूचना संदेश में शामिल करने के लिए एक ईमेल निकाय दर्ज करें। वर्तमान में, एकमात्र समर्थित प्रतिस्थापन टैग स्वीकार किया गया है <विवरण>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
hi	<h1> मॉनिटर रिबूट अधिसूचना </h1><p> निम्नलिखित डिवाइस रिबूट किए गए थे। अतिरिक्त जानकारी के लिए नीचे दिए गए विवरण देखें। </p><br><DETAILS>

en	Notification Email Addresses
hi	अधिसूचना ईमेल पते

en	From Name
hi	नाम से

en	Enter the Email Name to send the notifications from
hi	नोटिफिकेशन फॉर्म भेजने के लिए ईमेल नाम दर्ज करें

en	From Address
hi	इस पते से

en	Enter the Email Address to send the notification from
hi	से अधिसूचना भेजने के लिए ईमेल पता दर्ज करें

en	Notification List
hi	अधिसूचना सूची

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
hi	नीचे एक अधिसूचना सूची का चयन करें। अधिसूचना सूची में शामिल सभी ईमेल को अधिसूचित किया जाएगा।

en	Email Addresses
hi	ईमेल पता

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
hi	रीबूट ईवेंट की सूचना देने के लिए ईमेल पतों की अल्पविराम सीमांकित सूची दर्ज करें।

en	Do not Change
hi	कभी मत बदलना

en	%d Percent Above Average
hi	औसत से ऊपर% d प्रतिशत

en	Device Monitoring Settings
hi	डिवाइस मॉनिटरिंग सेटिंग्स

en	Monitor Device
hi	मॉनिटर डिवाइस

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
hi	इस डिवाइस को मॉनिटर टैब पर मॉनिटर करने के लिए इस बॉक्स को देखें।

en	Device Criticality
hi	डिवाइस की आलोचना

en	What is the Criticality of this Device.
hi	इस डिवाइस की आलोचना क्या है।

en	Ping Warning Threshold
hi	पिंग चेतावनी थ्रेसहोल्ड

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
hi	यदि पूर्व-निर्धारित कैक्टि पिंग विधियों में से किसी के माध्यम से राउंड-ट्रिप विलंबता इस सीमा से ऊपर उठती है, तो डिवाइसेस क्रिटिसिटी और मॉनिटर सेटिंग के आधार पर एक चेतावनी लॉग करें या ईमेल भेजें। इकाई मिलीसेकंड में है। 0 अस्तबल में सेट करना। इस कार्यशीलता का लाभ उठाने के लिए थ्रिल प्लगिन की आवश्यकता होती है।

en	milliseconds
hi	मिलीसेकेंड

en	Ping Alert Threshold
hi	पिंग अलर्ट थ्रेसहोल्ड

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
hi	यदि किसी पूर्वनिर्धारित कैक्टि पिंग विधियों के माध्यम से गोल-यात्रा विलंबता इस दहलीज से ऊपर उठती है, तो एक चेतावनी लॉग करें या डिवाइसेस क्रिटिसिटी और मॉनिटर सेटिंग के आधार पर ईमेल भेजें। इकाई मिलीसेकंड में है। 0 अस्तबल में सेट करना। इस कार्यशीलता का लाभ उठाने के लिए थ्रिल प्लगिन की आवश्यकता होती है।

en	Re-Baseline Warning
hi	फिर से आधारभूत चेतावनी

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
hi	चेतावनी थ्रेसहोल्ड पर विचार करने के लिए वर्तमान औसत पिंग समय के ऊपर प्रतिशत। यदि अद्यतन किया जाता है, तो यह स्वचालित रूप से पिंग चेतावनी थ्रेसहोल्ड को समायोजित करेगा।

en	Re-Baseline Alert
hi	री-बेसलाइन अलर्ट

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
hi	अलर्ट थ्रेसहोल्ड पर विचार करने के लिए वर्तमान औसत पिंग समय से ऊपर प्रतिशत। यदि अद्यतन किया जाता है, तो यह स्वचालित रूप से पिंग अलर्ट थ्रेसहोल्ड को समायोजित करेगा।

en	Down Device Message
hi	डिवाइस संदेश नीचे

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
hi	यह संदेश है जो इस उपकरण के नीचे बताए जाने पर प्रदर्शित किया जाएगा।

en	Monitoring
hi	निगरानी