en	Disabled
he-il	לא זמין

en	Low
he-il	נמוך

en	Medium
he-il	בינוני

en	High
he-il	גבוה

en	Mission Critical
he-il	משימה קריטית

en	Unknown
he-il	לא ידוע

en	Down
he-il	למטה

en	Recovering
he-il	שחזור

en	Up
he-il	למעלה

en	Triggered
he-il	טריגר

en	Triggered (Muted/Acked)
he-il	למטה (מושתק / מושמט)

en	Down (Muted/Acked)
he-il	למטה (מושתק / מושמט)

en	No Availability Check
he-il	אין בדיקת זמינות

en	Warning Ping
he-il	אזהרה Ping

en	Alert Ping
he-il	התראה Ping

en	Extra Small
he-il	קטן מאוד

en	Small
he-il	קטן

en	Large
he-il	גדול

en	Extra Large
he-il	אקסטרה לארג'

en	Zoom
he-il	זום

en	All Monitored
he-il	כל פיקוח

en	Not Up
he-il	לא למעלה

en	Not Up or Triggered
he-il	לא למעלה או טריגר

en	Not Up, Triggered or Breached
he-il	לא למעלה, הופעל או הופר

en	Default
he-il	ברירת מחדל

en	List
he-il	רשימה

en	Tiles
he-il	אריח

en	Tiles & Time
he-il	אריחים וזמן

en	Tree
he-il	עץ

en	Site
he-il	אתר

en	Device Template
he-il	תבנית מכשיר

en	Full
he-il	מלא

en	10 Chars
he-il	10 תווים

en	20 Chars
he-il	20 תווים

en	30 Chars
he-il	30 תווים

en	40 Chars
he-il	40 תווים

en	50 Chars
he-il	50 תווים

en	75 Chars
he-il	75 תווים

en	100 Chars
he-il	100 תווים

en	New Dashboard
he-il	לוח מחוונים חדש

en	Dashboard
he-il	לוח בקרה

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
he-il	הזן את שם לוח המחוונים ואז לחץ על 'שמור' כדי להמשיך, אחרת לחץ על 'ביטול'

en	Create New Dashboard
he-il	צור לוח מחוונים חדש

en	Monitored Devices
he-il	התקנים מנוטרים

en	All Monitored Devices
he-il	כל התקנים פיקוח

en	Monitored Devices either Down or Recovering
he-il	התקנים מנוטרלים או למטה או שחזור

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
he-il	התקנים מנוטרלים או למטה, שחזור, או עם סף מפעילה

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
he-il	ניטור התקנים או למטה, השחזור, או עם חרט או סף מפעילה

en	Unknown monitoring status (%s)
he-il	מצב ניטור לא ידוע ( %s)

en	, and All Criticalities
he-il	, ואת כל קריטיות

en	, and of Low Criticality or Higher
he-il	, וכן של ביקורתיות נמוכה או גבוהה יותר

en	, and of Medium Criticality or Higher
he-il	, וכן של קריטי בינוני או גבוה יותר

en	, and of High Criticality or Higher
he-il	, וכן של קריטי גבוה או גבוה יותר

en	, and of Mission Critical Status
he-il	, וכן של מצב קריטי המשימה

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
he-il	</div><div class="center monitorFooterTextBold" style=";text-align:right;direction:rtl"> זכור תחילה לבחור התקנים כשירים להיות פיקוח מדף התקנים! </div>

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
he-il	[רענון שוב ב- % d שניות]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
he-il	צג מסנן [רענון אחרון: %s]

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Unsaved
he-il	לא נשמר

en	Layout
he-il	פריסה

en	Status
he-il	סטטוס

en	View
he-il	הצג

en	Grouping
he-il	קיבוץ

en	Refresh
he-il	רענן

en	Refresh the Device List
he-il	רענן את רשימת ההתקנים

en	Save
he-il	שמור

en	Save Filter Settings
he-il	שמור הגדרות מסנן

en	New
he-il	חדש

en	Save New Dashboard
he-il	שמור לוח מחוונים חדש

en	Rename
he-il	שינוי שם

en	Rename Dashboard
he-il	שנה את שם לוח המחוונים

en	Delete
he-il	מחק

en	Delete Dashboard
he-il	מחק את לוח המחוונים

en	%s Alert for downed Devices
he-il	התראת %s עבור התקנים שהורדו

en	%s Alerts for downed Devices
he-il	%s התראות עבור התקנים שהורדו

en	Search
he-il	חיפוש

en	Criticality
he-il	קריטיות

en	Size
he-il	גודל

en	Trim
he-il	מְטוּפָּח

en	All Trees
he-il	כל העצים

en	Non-Tree Devices
he-il	התקנים שאינם-עץ

en	All Sites
he-il	כל האתרים

en	Non-Site Devices
he-il	התקנים שאינם-עץ

en	Sites
he-il	אתרים

en	All Templates
he-il	כל התבניות

en	Non-Templated Devices
he-il	התקנים שאינם מתויגים

en	Template
he-il	תבנית

en	[ Filter Settings Saved ]
he-il	[סינון הגדרות שמורים]

en	Cancel
he-il	ביטול

en	Mute
he-il	השתק

en	Acknowledge
he-il	& אשר@ info

en	Un-Mute
he-il	ללא השתקה

en	Reset
he-il	איפוס

en	Dashboard '%s' Removed.
he-il	לוח המחוונים '%s' הוסר.

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
he-il	לוח המחוונים '%s' אינו בבעלותך.

en	Dashboard '%s' has been Saved!
he-il	לוח המחוונים '%s' נשמר!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
he-il	לא ניתן לשמור את לוח המחוונים '%s'!

en	Non-Site Device
he-il	התקנים שאינם-עץ

en	Root Branch
he-il	ענף רוט

en	Tree: %s
he-il	עץ: %s

en	Branch: %s
he-il	סניף: %s

en	Just Up
he-il	רק למעלה

en	Edit Device
he-il	ערוך את המכשיר

en	View Graphs
he-il	הצג גרפים

en	View Thresholds/Alerts
he-il	הצג ספים

en	View Device Syslog Alerts
he-il	הצג התראות Syslog

en	View Device Syslog Entries
he-il	הצג התראות Syslog

en	Never
he-il	לעולם לא

en	Unspecified

en	None
he-il	ללא

en	Device Status Information
he-il	מידע על סטטוס המכשיר

en	Device:
he-il	× × ×ª× × × ×ª × × ×§× × ×©× Epos ×ª× × ×¦× , × × × × ×ª × × ×©×ª× × × × ×¢×¨× ×ª PATH × × × × × ×¨ × ×¦× × . ×¤×©× × × × × "say", × × ×¨×ª × × × × ×ª × × ×ª× × × × × × × ×ª× × × ×ª × × ×§× × × ×ªÖ¾ × × ×¨×¦× ×©× Epos.

en	Site:
he-il	אתר

en	Location:
he-il	מיקום:

en	Criticality:
he-il	קריטי:

en	Status:
he-il	סטטוס:

en	Admin Note:
he-il	הערה למנהל המערכת:

en	IP/Hostname:
he-il	IP / Hostname:

en	Curr/Avg:
he-il	Curr / Avg:

en	%d ms
he-il	% d ms

en	Warn/Alert:
he-il	התראה / התראה:

en	%0.2d ms
he-il	% 0.2 ms

en	Last Fail:
he-il	נכשל אחרון:

en	Time In State:
he-il	זמן המדינה:

en	Availability:
he-il	זמינות:

en	Agent Uptime:
he-il	הסוכן Uptime:

en	N/A
he-il	לא זמין

en	Sys Description:
he-il	Sys תיאור:

en	Contact:
he-il	איש קשר:

en	Notes:
he-il	הערות:

en	Hostname

en	Hostname of device
he-il	שם מארח של המכשיר

en	Description
he-il	תיאור

en	Availability
he-il	זמינות

en	Length in status
he-il	אורך הסטטוס

en	Averages
he-il	ממוצעים

en	Warning
he-il	אזהרה

en	Last Fail
he-il	נכשל אחרון

en	Admin
he-il	מנהל

en	Notes
he-il	הערות

en	Devices
he-il	ניתן להתנתק מכל ההתקנים האחרים, כגון טלפון נייד או מחשב ציבורי, על ידי לחיצה על כפתור התנתקות מכל ההתקנים האחרים.

en	Description:
he-il	תיאור:

en	Hostname:
he-il	שם מארח:

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
he-il	תוסף לפקח תוסף Ping סף

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
he-il	הדוח הבא יזהה מכשירים שאפלו את סף חביון ה- ping שלהם. אתה מקבל דוח זה מכיוון שאתה מנוי למכשיר המשויך למערכת Cacti הנמצאת בכתובת הבאה שלהלן.

en	Cacti Monitoring Site
he-il	שינוי אפשרויות ניטור

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
he-il	תקבל התראות מדי% d דקות אם ההתקן נמצא מעל לסף שלו.

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
he-il	תקבל התראות בכל פעם שהמכשיר נמצא מעל לסף שלו.

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
he-il	ההתקנים הבאים פרצו את סף הודעת ההתראה שלהם.

en	Current Ping
he-il	פינג הנוכחי

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
he-il	ההתקנים הבאים פרצו את סף הודעת ההתראה שלהם.

en	Any
he-il	הכל

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
he-il	לחץ על 'המשך' לניטור %s בהתקנים אלה.

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
he-il	לחץ על 'המשך' כדי לשנות את הגדרות הניטור עבור ההתקנים הבאים. זכור לבדוק 'עדכן שדה זה' כדי לציין אילו עמודות לעדכון.

en	Update this Field
he-il	עדכן שדה זה

en	Change Monitoring Options
he-il	שינוי אפשרויות ניטור

en	Enable Monitoring
he-il	הפעל מעקב

en	Disable Monitoring
he-il	השבת מעקב

en	Indefinitely
he-il	ללא הגבלה

en	%d Month
he-il	% d חודש

en	%d Months
he-il	% חודשים

en	%d Year
he-il	% d שנה

en	Normal User
he-il	עיצוב קובץ לשימוש

en	Monitor Settings
he-il	צג הגדרות

en	Alarm Sound
he-il	צליל אזעקה

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
he-il	זהו קובץ הקול שיופעל כאשר המכשיר יירד.

en	Loop Alarm Sound
he-il	צליל אזעקה

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
he-il	זהו קובץ הקול שיופעל כאשר המכשיר יירד.

en	Show Icon Legend
he-il	הצג מקרא אייקון

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
he-il	סמן את האפשרות כדי להציג מקרא סמלים בתצוגת 'צג'

en	Show Uptime
he-il	הצג זמן עבודה

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
he-il	סמן את האפשרות כדי להציג מקרא סמלים בתצוגת 'צג'

en	Zoom to Errors
he-il	התקרב לשגיאות

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
he-il	סמן את האפשרות כדי להציג מקרא סמלים בתצוגת 'צג'

en	Zoom Background
he-il	רקע זום

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
he-il	צבע רקע לשגיאות מתקרבות בתצוגת הצג

en	Zoom Fontsize
he-il	הגדל גודל גופנים

en	Monitor
he-il	מוניטור

en	Enable on new devices
he-il	הפעל בהתקנים חדשים

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
he-il	סמן אפשרות זו כדי לאפשר ניטור אוטומטי בעת יצירת מכשירים חדשים

en	Notification/Reboot Log Retention
he-il	התראה על רישום / הפעלה מחדש של יומן

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
he-il	שמור על הודעות ואתחל יומנים עבור מספר ימים זה.

en	Refresh Interval
he-il	מרווח רענון

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
he-il	זה הזמן בשניות לפני רענון הדף. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
he-il	זה איך לפקח יהיה התקנים קבוצה.

en	Default with permissions
he-il	ברירת מחדל עם הרשאות

en	This is how monitor will render Devices.
he-il	זה איך לפקח יעבד התקנים.

en	Tiles & Downtime
he-il	אריחים &amp; השבתה

en	Notification Report Format
he-il	פורמט דוח התראות

en	Format File to Use
he-il	עיצוב קובץ לשימוש

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
he-il	בחר את עטיפת ה- HTML המותאמת אישית ואת קובץ ה- CSS לשימוש. קובץ זה מכיל הן HTML והן CSS כדי לעטוף את הדוח שלך. אם הוא מכיל יותר מ CSS פשוט, אתה צריך מקום מיוחד <REPORT> בתוך הקובץ. תג פורמט זה יוחלף בתוכן הדוח. קבצים אלה נמצאים בספריה 'פורמטים'.

en	Ping Threshold Notifications
he-il	הודעות סף פינג

en	Warning Latency Notification
he-il	אזהרה על זמן המתנה

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
he-il	אם למכשיר יש חביון פינג של נסיעה מעגלית מעל לסף ההתרעה ומעל לפריט הקריטי שלהלן, הודעות דוא"ל למנוי יקבלו התראה בדוא"ל. בחר 'מושבת' כדי לבטל. תוסף Thold נדרש כדי לאפשר תכונה זו.

en	Alert Latency Notification
he-il	התראה על זמן המתנה

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
he-il	אם למכשיר יש חביון פינג של נסיעה חוצה-מסלול מעל לסף ההתראה ומעל הקריטי להלן, הודעות דוא"ל למכשיר יקבלו התראה בדוא"ל. בחר 'מושבת' כדי לבטל. תוסף Thold נדרש כדי לאפשר תכונה זו.

en	How Often to Resend Emails
he-il	כיצד לעתים קרובות כדי לשלוח מחדש הודעות דוא"ל

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
he-il	התדירות שבה הודעות דוא"ל נשלחות למנויים עבור מכשירים אלה, אם הם חרגו מסף ההשהיה שלהם

en	Every Occurrence
he-il	כל התרחשות

en	Every %d Minutes
he-il	כל %d דקות

en	Every Hour
he-il	כל שעה

en	Every %d Hours
he-il	כל% d שעות

en	Reboot Notifications
he-il	אתחל את ההתראות

en	Send Reboot Notifications
he-il	שלח הודעות הפעלה מחדש

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
he-il	האם יש לשלוח הודעות הפעלה מחדש של המכשיר למשתמשים?

en	Include Threshold Alert Lists
he-il	כלול רשימות התראות סף

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
he-il	גם רשימות התראות הסף יקבלו הודעה

en	Subject
he-il	נושא

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
he-il	הזן נושא אתחול מחדש עבור Nofication אתחול.

en	Cacti Device Reboot Notification
he-il	המכשיר מחדש אתחול

en	Email Body
he-il	גוף האימייל

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
he-il	הזן גוף דואר אלקטרוני שיכלול בהודעה 'הודעה על הפעלה מחדש'. בשלב זה, התג החלופי הנתמך היחיד הוא <DETAILS>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
he-il	<h1 style=";text-align:right;direction:rtl"> צג אתחול מחדש </h1><p style=";text-align:right;direction:rtl"> ההתקנים הבאים של המכשיר הופעלו מחדש. ראה פרטים בהמשך לקבלת מידע נוסף. </p><br><DETAILS>

en	Notification Email Addresses
he-il	כתובת אימייל להתראה

en	From Name
he-il	שם השולח

en	Enter the Email Name to send the notifications from
he-il	הזן את שם האימייל כדי לשלוח את טופס ההודעות

en	From Address
he-il	כתובת שולח

en	Enter the Email Address to send the notification from
he-il	הזן את כתובת הדואר האלקטרוני כדי לשלוח את ההודעה

en	Notification List
he-il	רשימת הודעות

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
he-il	בחר רשימת הודעות בהמשך. כל הודעות האימייל הרשומות ברשימת ההודעות יקבלו הודעה.

en	Email Addresses
he-il	כתובות דוא"ל

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
he-il	הזן רשימה מופרדת בפסיקים של כתובות דואר אלקטרוני כדי להודיע על אירוע אתחול.

en	Do not Change
he-il	אל תשתנה

en	%d Percent Above Average
he-il	% מעל הממוצע מעל

en	Device Monitoring Settings
he-il	הגדרות ניטור התקנים

en	Monitor Device
he-il	צג המכשיר

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
he-il	סמן תיבה זו כדי לפקח על התקן זה בכרטיסייה צג.

en	Device Criticality
he-il	קריטריון ההתקן

en	What is the Criticality of this Device.
he-il	מהי הקריטיות של התקן זה.

en	Ping Warning Threshold
he-il	סף אזהרה Ping

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
he-il	אם חביון הנסיעה הלוך ושוב בכל אחת משיטות ה- ping המוגדרות מראש של Cacti מעלה מעל לסף זה, היכנס לאזהרה או שלח אימייל בהתבסס על ההגדרה 'קריטיטי התקנים' ו'ניטור '. היחידה נמצאת במילישניות. ההגדרה ל -0 מושבתת. תוסף Thold נדרש למנף פונקציונליות זו.

en	milliseconds
he-il	מילי שניות

en	Ping Alert Threshold
he-il	סף התראות Ping

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
he-il	אם חביון הנסיעה הלוך ושוב בכל אחת משיטות ה- ping המוגדרות מראש של Cacti מעלה מעל לסף זה, היכנס להתראה או שלח הודעת אימייל בהתבסס על ההגדרה 'קריטיטי התקנים' ו'ניטור '. היחידה נמצאת במילישניות. ההגדרה ל -0 מושבתת. תוסף Thold נדרש למנף פונקציונליות זו.

en	Re-Baseline Warning
he-il	אזהרה בסיסית

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
he-il	אחוז מעל הזמן הממוצע ping הממוצע לשקול סף אזהרה. אם עדכון זה יתאים באופן אוטומטי את סף אזהרת הפינג.

en	Re-Baseline Alert
he-il	התראה חוזרת

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
he-il	אחוז מעל הזמן הממוצע ping הממוצע לשקול סף התראה. אם עדכון זה יתאים באופן אוטומטי את סף התראת Ping.

en	Down Device Message
he-il	הודעה על מכשיר למטה

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
he-il	זהו המסר שיוצג כאשר מכשיר זה מדווח כמטה.

en	Monitoring
he-il	מעקב