en	Disabled
fr	Désactivé

en	Low
fr	Basse

en	Medium
fr	Moyen

en	High
fr	Élevé

en	Mission Critical
fr	Critique à la mission

en	Unknown
fr	Inconnu

en	Down

en	Recovering
fr	En cours de récupération

en	Up

en	Triggered
fr	Déclenché

en	Triggered (Muted/Acked)
fr	Bas (Muet/Activé)

en	Down (Muted/Acked)
fr	Bas (Muet/Activé)

en	No Availability Check
fr	Pas de contrôle de disponibilité

en	Warning Ping
fr	Avertissement Ping

en	Alert Ping

en	Extra Small
fr	Très petit

en	Small
fr	Petit

en	Large
fr	Grand

en	Extra Large
fr	Très Grand

en	Zoom

en	All Monitored
fr	Tous surveillés

en	Not Up
fr	Pas Up

en	Not Up or Triggered
fr	Pas vers le haut ou déclenché

en	Not Up, Triggered or Breached
fr	Pas vers le haut, ni déclenchée, ni brisée

en	Default
fr	Défaut

en	List
fr	Liste

en	Tiles
fr	Tuiles

en	Tiles & Time
fr	Carreaux et temps

en	Tree
fr	Arbre

en	Site

en	Device Template
fr	Modèle d'équipement

en	Full
fr	Complet

en	10 Chars
fr	10 caractères

en	20 Chars
fr	20 caractères

en	30 Chars
fr	30 caractères

en	40 Chars
fr	40 caractères

en	50 Chars
fr	50 caractères

en	75 Chars
fr	75 caractères

en	100 Chars
fr	100 caractères

en	New Dashboard
fr	Nouveau tableau de bord

en	Dashboard
fr	Tableau de bord

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
fr	Entrez le nom du tableau de bord, puis appuyez sur `` Enregistrer '' pour continuer, sinon appuyez sur `` Annuler ''

en	Create New Dashboard
fr	Créer un nouveau tableau de bord

en	Monitored Devices
fr	Dispositifs surveillés

en	All Monitored Devices
fr	Tous les dispositifs surveillés

en	Monitored Devices either Down or Recovering
fr	Dispositifs surveillés vers le bas ou en cours de récupération

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
fr	Dispositifs surveillés, soit vers le bas, soit avec récupération, soit avec seuils déclenchés

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
fr	Dispositifs surveillés soit vers le bas, soit avec récupération, soit avec des seuils dépassés ou déclenchés.

en	Unknown monitoring status (%s)
fr	Statut de surveillance inconnu (%s)

en	, and All Criticalities
fr	et toutes les criticités

en	, and of Low Criticality or Higher
fr	et de faible criticité ou de criticité supérieure

en	, and of Medium Criticality or Higher
fr	et de criticité moyenne ou supérieure

en	, and of High Criticality or Higher
fr	et de criticité élevée ou supérieure

en	, and of Mission Critical Status
fr	et de l'état critique de la mission

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
fr	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Souvenez-vous d'abord de sélectionner les dispositifs admissibles à surveiller dans la page Dispositifs!</div> !

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
fr	Rafraîchir à nouveau dans %d secondes ]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
fr	Filtre du moniteur [ Dernier rafraîchissement : %s ]

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Unsaved
fr	Non enregistré

en	Layout
fr	Mise en page

en	Status
fr	État

en	View
fr	Voir

en	Grouping
fr	Regroupement

en	Refresh
fr	Actualiser

en	Refresh the Device List
fr	Rafraîchir la liste des périphériques

en	Save
fr	Sauvegarder

en	Save Filter Settings
fr	Enregistrer les paramètres du filtre

en	New
fr	Nouveau

en	Save New Dashboard
fr	Enregistrer un nouveau tableau de bord

en	Rename
fr	Renommer

en	Rename Dashboard
fr	Renommer le tableau de bord

en	Delete
fr	Supprimer

en	Delete Dashboard
fr	Supprimer le tableau de bord

en	%s Alert for downed Devices
fr	Alerte %s pour les appareils hors service

en	%s Alerts for downed Devices
fr	Alertes %s pour les appareils hors service

en	Search
fr	Rechercher

en	Criticality
fr	Criticité

en	Size
fr	Taille

en	Trim
fr	Finition

en	All Trees
fr	Tous les arbres

en	Non-Tree Devices
fr	Dispositifs non arborescents

en	All Sites
fr	Tous les sites

en	Non-Site Devices
fr	Dispositifs non arborescents

en	Sites

en	All Templates
fr	Tous les modèles

en	Non-Templated Devices
fr	Dispositifs non traités

en	Template
fr	Modèle

en	[ Filter Settings Saved ]
fr	Paramètres du filtre enregistrés

en	Cancel
fr	Abandonner

en	Mute
fr	Muet

en	Acknowledge
fr	Reconnaitre

en	Un-Mute

en	Reset
fr	Réinitialiser

en	Dashboard '%s' Removed.
fr	Tableau de bord "%s" supprimé.

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
fr	Le tableau de bord "%s" ne vous appartient pas.

en	Dashboard '%s' has been Saved!
fr	Le tableau de bord "%s" a été enregistré!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
fr	Le tableau de bord "%s" n'a pas pu être enregistré!

en	Non-Site Device
fr	Dispositifs non arborescents

en	Root Branch
fr	Ajouter une branche à la racine

en	Tree: %s
fr	Arbre : %s

en	Branch: %s
fr	Branche : %s

en	Just Up
fr	Juste en haut

en	Edit Device
fr	Modifier un appareil

en	View Graphs
fr	Voir les graphiques

en	View Thresholds/Alerts
fr	Seuils d'affichage

en	View Device Syslog Alerts
fr	Voir les alertes Syslog

en	View Device Syslog Entries
fr	Voir les alertes Syslog

en	Never
fr	Jamais

en	Unspecified

en	None
fr	Aucun

en	Device Status Information
fr	Informations sur l'état de l'appareil

en	Device:
fr	Machine :

en	Site:
fr	Site

en	Location:
fr	Lieu :

en	Criticality:
fr	Criticité :

en	Status:
fr	Statut :

en	Admin Note:
fr	Note administrative :

en	IP/Hostname:
fr	IP/Nom d'hôte :

en	Curr/Avg:
fr	Curr/Avg :

en	%d ms
fr	%d m

en	Warn/Alert:
fr	Avertissement/Alerte :

en	%0.2d ms
fr	0,2d ms %0,2d ms

en	Last Fail:
fr	Dernier échec :

en	Time In State:
fr	Time In State :

en	Availability:
fr	Disponibilité:

en	Agent Uptime:
fr	Temps de disponibilité de l'agent :

en	N/A

en	Sys Description:
fr	Sys Description :

en	Contact:
fr	Contact :

en	Notes:
fr	Notes :

en	Hostname
fr	Nom d'hôte

en	Hostname of device
fr	Nom d'hôte de l'appareil

en	Description

en	Availability
fr	Disponibilité

en	Length in status
fr	Longueur dans l'état

en	Averages
fr	Moyennées

en	Warning
fr	Avertissement

en	Last Fail
fr	Dernier échec

en	Admin

en	Notes

en	Devices
fr	Équipements

en	Description:
fr	Description :

en	Hostname:
fr	Nom d’hôte :

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
fr	Cacti Monitor Plugin Ping Plugin Threshold Notification

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
fr	Le rapport suivant identifiera les périphériques qui ont éclipsé leur ping seuils de latence. Vous recevez ce rapport depuis que vous êtes abonné à un appareil. associé au système Cacti situé à l'adresse URL ci-dessous.

en	Cacti Monitoring Site
fr	Options de surveillance des changements

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
fr	Vous recevrez des notifications toutes les %d minutes si l'appareil est au-dessus de son seuil.

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
fr	Vous recevrez des notifications chaque fois que le dispositif est au-dessus de son seuil.

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
fr	Les dispositifs suivants ont dépassé leur seuil de notification d'alerte.

en	Current Ping
fr	Ping actuel

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
fr	Les dispositifs suivants ont dépassé leur seuil de notification d'avertissement.

en	Any
fr	N'importe quel

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
fr	Cliquez sur'Continuer' pour accéder à la surveillance en %s sur ce(s) dispositif(s).

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
fr	Cliquez sur'Continuer' pour modifier les paramètres de surveillance pour le(s) dispositif(s) suivant(s). N'oubliez pas de cocher'Mettre à jour ce champ' pour indiquer les colonnes à mettre à jour.

en	Update this Field
fr	Mettre à jour ce champ

en	Change Monitoring Options
fr	Options de surveillance des changements

en	Enable Monitoring
fr	Activer Surveillance

en	Disable Monitoring
fr	Désactiver la surveillance

en	Indefinitely
fr	Indéfiniment

en	%d Month
fr	%d mois

en	%d Months
fr	%d mois

en	%d Year
fr	%d année

en	Normal User
fr	Utilisateur normal

en	Monitor Settings
fr	Réglages du moniteur

en	Alarm Sound
fr	Son de l'alarme

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
fr	Il s'agit du fichier son qui sera lu lorsqu'un appareil tombe en panne.

en	Loop Alarm Sound
fr	Son de l'alarme

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
fr	Il s'agit du fichier son qui sera lu lorsqu'un appareil tombe en panne.

en	Show Icon Legend
fr	Afficher la légende des icônes

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
fr	Cochez cette case pour afficher une légende d'icône sur l'écran du moniteur.

en	Show Uptime
fr	Afficher la disponibilité

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
fr	Cochez cette case pour afficher une légende d'icône sur l'écran du moniteur.

en	Zoom to Errors
fr	Zoomer sur les erreurs

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
fr	Cochez cette case pour afficher une légende d'icône sur l'écran du moniteur.

en	Zoom Background
fr	Zoom arrière-plan

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
fr	Couleur d'arrière-plan pour les erreurs de zoom sur l'affichage du moniteur

en	Zoom Fontsize
fr	Zoomer la taille de la police

en	Monitor
fr	Moniteur

en	Enable on new devices
fr	Activer sur de nouveaux appareils

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
fr	Cochez cette case pour activer automatiquement la surveillance lors de la création de nouveaux périphériques.

en	Notification/Reboot Log Retention
fr	Conservation des journaux de notification/redémarrage

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
fr	Conservez les journaux de notification et de redémarrage pendant ce nombre de jours.

en	Refresh Interval
fr	Intervalle d'actualisation

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
fr	C'est le temps en secondes avant que la page ne se rafraîchisse. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
fr	C'est ainsi que le moniteur Groupera les périphériques.

en	Default with permissions
fr	Par défaut avec permissions

en	This is how monitor will render Devices.
fr	C'est ainsi que le moniteur rendra les périphériques.

en	Tiles & Downtime
fr	Carreaux et temps d'arrêt

en	Notification Report Format
fr	Format du rapport de notification

en	Format File to Use
fr	Format de fichier à utiliser

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
fr	Choisissez l'habillage html personnalisé et le fichier CSS à utiliser. Ce fichier contient à la fois du html et du CSS pour envelopper votre rapport. S'il contient plus que du CSS, vous devez placer une balise spéciale <REPORT> à l'intérieur du fichier. Cette balise de format sera remplacée par le contenu du rapport. Ces fichiers se trouvent dans le répertoire 'formats'.

en	Ping Threshold Notifications
fr	Notifications Ping Threshold Notifications

en	Warning Latency Notification
fr	Notification de latence d'avertissement

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
fr	Si un dispositif a une latence Ping aller-retour supérieure au seuil d'avertissement et supérieure à la criticité ci-dessous, l'abonnement aux e-mails du dispositif recevra une notification par e-mail. Sélectionnez'Désactivé' pour désactiver. Le plugin Thold est nécessaire pour activer cette fonction.

en	Alert Latency Notification
fr	Notification de latence d'alerte

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
fr	Si un dispositif a une latence Ping aller-retour supérieure au seuil d'alerte et supérieure à la criticité ci-dessous, l'abonnement aux e-mails du dispositif recevra une notification par e-mail. Sélectionnez'Désactivé' pour désactiver. Le plugin Thold est nécessaire pour activer cette fonction.

en	How Often to Resend Emails
fr	Quelle est la fréquence d'envoi des courriels ?

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
fr	À quelle fréquence les notifications par courriel doivent-elles être envoyées aux abonnés de ces dispositifs s'ils dépassent leurs seuils de latence ?

en	Every Occurrence
fr	Chaque fois qu'un événement se produit

en	Every %d Minutes
fr	Toutes les %d minutes

en	Every Hour
fr	Toutes les heures

en	Every %d Hours
fr	Toutes les %d heures

en	Reboot Notifications
fr	Notifications de redémarrage

en	Send Reboot Notifications
fr	Envoyer des notifications de redémarrage

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
fr	Les notifications de redémarrage de périphérique doivent-elles être envoyées aux utilisateurs ?

en	Include Threshold Alert Lists
fr	Inclure les listes d'alertes de seuil

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
fr	Si les Listes d'Alerte de Seuil reçoivent également une notification

en	Subject
fr	Sujet

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
fr	Entrez un objet de message de redémarrage pour le Nofication de redémarrage.

en	Cacti Device Reboot Notification
fr	Cacti Device Reboot Nofication (Nofication de redémarrage de l'appareil Cacti)

en	Email Body
fr	Corps de l’email

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is &#060;DETAILS&#062;
fr	Entrez un corps d'email à inclure dans le message de notification de redémarrage. Actuellement, la seule balise de remplacement prise en charge est &#060;DETAILS&#062 ;

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
fr	<h1>Monitor Reboot Notification </h1><p>Les périphériques suivants ont été redémarrés. Voir les détails ci-dessous pour plus d'informations.</p><br><DETAILS>>DETAILS

en	Notification Email Addresses
fr	Adresses E-mail de notification

en	From Name
fr	Nom de l'expéditeur

en	Enter the Email Name to send the notifications from
fr	Entrez le nom du courriel pour envoyer le formulaire de notification

en	From Address
fr	Depuis l'adresse

en	Enter the Email Address to send the notification from
fr	Entrez l'adresse e-mail pour envoyer la notification à partir de

en	Notification List
fr	Liste de notification

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
fr	Sélectionnez une liste de notification ci-dessous. Tous les courriels inscrits à la liste de notification seront notifiés.

en	Email Addresses
fr	Adresse courriel

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
fr	Entrez une liste d'adresses e-mail délimitées par des virgules pour informer d'un événement de redémarrage.

en	Do not Change
fr	Ne pas changer

en	%d Percent Above Average
fr	Pourcentage supérieur à la moyenne

en	Device Monitoring Settings
fr	Réglages de surveillance de l'appareil

en	Monitor Device
fr	Dispositif de surveillance

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
fr	Cochez cette case pour surveiller ce périphérique dans l'onglet Moniteur.

en	Device Criticality
fr	Criticité de l'appareil

en	What is the Criticality of this Device.
fr	Quelle est la criticité de cet appareil.

en	Ping Warning Threshold
fr	Seuil d'avertissement Ping

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
fr	Si la latence aller-retour via l'une des méthodes Cacti ping prédéfinies dépasse ce seuil, enregistrez un avertissement ou envoyez un e-mail en fonction du paramètre Criticité des dispositifs et surveillance. L'unité est en millisecondes. Le réglage à 0 désactive. Le plugin Thold est nécessaire pour exploiter cette fonctionnalité.

en	milliseconds
fr	millisecondes

en	Ping Alert Threshold
fr	Seuil d'alerte Ping

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
fr	Si la latence aller-retour via l'une des méthodes Cacti ping prédéfinies dépasse ce seuil, enregistrez une alerte ou envoyez un e-mail en fonction du paramètre Criticité des dispositifs et surveillance. L'unité est en millisecondes. Le réglage à 0 désactive. Le plugin Thold est nécessaire pour exploiter cette fonctionnalité.

en	Re-Baseline Warning
fr	Réinitialisation de l'alerte de base

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
fr	Le pourcentage au-dessus du temps moyen de ping actuel pour considérer un seuil d'avertissement. S'il est mis à jour, cela ajustera automatiquement le seuil d'avertissement Ping.

en	Re-Baseline Alert
fr	Nouvelle alerte de référence

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
fr	Le pourcentage au-dessus du temps moyen actuel de ping pour considérer un seuil d'alerte. S'il est mis à jour, cela ajustera automatiquement le seuil d'alerte Ping.

en	Down Device Message
fr	Down Message de l'appareil

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
fr	C'est le message qui s'affichera lorsque ce dispositif sera signalé comme étant en panne.

en	Monitoring
fr	Moniteur