en	Disabled
es	Deshabilitado

en	Low
es	Bajo

en	Medium
es	Media

en	High
es	Alto

en	Mission Critical
es	Misión crítica

en	Unknown
es	Desconocido

en	Down
es	Caído

en	Recovering
es	Recuperando

en	Up
es	Arriba

en	Triggered
es	Activado

en	Triggered (Muted/Acked)
es	Caído (Silenciado/Reconocido)

en	Down (Muted/Acked)
es	Caído (Silenciado/Reconocido)

en	No Availability Check
es	Sin comprobar disponibilidad

en	Warning Ping
es	Ping de advertencia

en	Alert Ping
es	Ping de alerta

en	Extra Small
es	Extra Pequeño

en	Small
es	Pequeño

en	Large
es	Grande

en	Extra Large
es	Extra grande

en	Zoom

en	All Monitored
es	Todos los monitoreados

en	Not Up
es	No esta arriba

en	Not Up or Triggered
es	Que no están arriba o Activados

en	Not Up, Triggered or Breached
es	Que no están arriba o Activados

en	Default
es	Predeterminado

en	List
es	Lista

en	Tiles
es	Mosaicos

en	Tiles & Time
es	Mosaicos y tiempo

en	Tree
es	Arbol

en	Site
es	Sitio

en	Device Template
es	Plantilla de Dispositivo

en	Full
es	Completo

en	10 Chars
es	10 caracteres

en	20 Chars
es	20 caracteres

en	30 Chars
es	30 caracteres

en	40 Chars
es	40 caracteres

en	50 Chars
es	50 caracteres

en	75 Chars
es	75 caracteres

en	100 Chars
es	100 caracteres

en	New Dashboard
es	Nuevo tablero

en	Dashboard
es	Escritorio

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
es	Ingrese el nombre del tablero y luego presione 'Guardar' para continuar, de lo contrario presione 'Cancelar'

en	Create New Dashboard
es	Crear nuevo panel

en	Monitored Devices
es	Dispositivos monitoreados ya sea Caídos o en Recuperación

en	All Monitored Devices
es	Todos los dispositivos monitoreados

en	Monitored Devices either Down or Recovering
es	Dispositivos monitoreados ya sea Caídos o en Recuperación

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
es	Dispositivos monitoreados ya sea Caídos, en Recuperación, con umbrales supereados

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
es	Dispositivos monitoreados ya sea Caídos, en Recuperación, con umbrales supereados

en	Unknown monitoring status (%s)
es	Estado de monitoreo desconocido (%s)

en	, and All Criticalities
es	, y todas las criticidades

en	, and of Low Criticality or Higher
es	, y de Criticidad baja o superior

en	, and of Medium Criticality or Higher
es	, y de Criticidad media o superior

en	, and of High Criticality or Higher
es	, y de Criticidad alta o superior

en	, and of Mission Critical Status
es	, y de Estado de Misión crítica

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
es	<br><b>Recuerda seleccionar primero los dispositivos elegibles para ser monitoreados desde la página de dispositivos!</b>

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
es	Volver a actualizar en %d segundos

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
es	Última actualización: % s

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Unsaved
es	No guardado

en	Layout
es	Diseño

en	Status
es	Estado

en	View
es	Vista

en	Grouping
es	Agrupamiento

en	Refresh
es	Actualizar

en	Refresh the Device List
es	Actualizar la lista de dispositivos

en	Save
es	Guardar

en	Save Filter Settings
es	Guardar opciones de filtro

en	New
es	Nuevo

en	Save New Dashboard
es	Guardar nuevo panel

en	Rename
es	Renombrar

en	Rename Dashboard
es	Cambiar el nombre del panel

en	Delete
es	Eliminar

en	Delete Dashboard
es	Eliminar el Dashboards

en	%s Alert for downed Devices
es	%s Alerta para dispositivos caídos

en	%s Alerts for downed Devices
es	%s Alerta para dispositivos caídos

en	Search
es	Buscar

en	Criticality
es	Criticidad

en	Size
es	Tamaño

en	Trim
es	Versi&oacute;n

en	All Trees
es	Todos los Arboles

en	Non-Tree Devices
es	Dispositivos sin árbol

en	All Sites
es	Todos los sitios

en	Non-Site Devices
es	Dispositivos sin árbol

en	Sites
es	Sitios

en	All Templates
es	Todas las plantillas

en	Non-Templated Devices
es	Dispositivos sin árbol

en	Template
es	Plantilla

en	[ Filter Settings Saved ]
es	Opciones de filtro guardadas

en	Cancel
es	Cancelar

en	Mute
es	Silenciar

en	Acknowledge
es	Reconocido

en	Un-Mute
es	Reactivar audio

en	Reset
es	Restablecer

en	Dashboard '%s' Removed.
es	Panel '%s' eliminado.

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
es	El panel de control '%s' no es de su propiedad.

en	Dashboard '%s' has been Saved!
es	¡Se ha guardado el panel '%s'!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
es	¡No se pudo guardar el panel '%s'!

en	Non-Site Device
es	Dispositivos sin árbol

en	Root Branch
es	Rama principal

en	Tree: %s
es	Arbol:

en	Branch: %s
es	Rama: %s

en	Just Up
es	Recién recuperado

en	Edit Device
es	Editar dispositivo

en	View Graphs
es	Ver gráficos

en	View Thresholds/Alerts
es	Ver umbrales

en	View Device Syslog Alerts
es	Ver alertas de Syslog

en	View Device Syslog Entries
es	Ver alertas de Syslog

en	Never
es	Nunca

en	Unspecified

en	None
es	Ninguno

en	Device Status Information
es	Estado de dispositivo

en	Device:
es	Dispositivo:

en	Site:
es	Sitio

en	Location:
es	Ubicación:

en	Criticality:
es	Criticidad:

en	Status:
es	Estado:

en	Admin Note:
es	Nota de Admin:

en	IP/Hostname:
es	IP/Nombre de equipo:

en	Curr/Avg:
es	Actual/prom:

en	%d ms

en	Warn/Alert:
es	Adv/Alerta:

en	%0.2d ms

en	Last Fail:
es	Ultima falla:

en	Time In State:
es	Tiempo en el estado:

en	Availability:
es	Disponibilidad:

en	Agent Uptime:
es	Tiempo de funcionamiento del agente:

en	N/A
es	n/d

en	Sys Description:
es	Descripción de Sistema:

en	Contact:
es	Contacto:

en	Notes:
es	Notas:

en	Hostname
es	Nombre de equipo

en	Hostname of device
es	Nombre de host del dispositivo

en	Description
es	Descripción

en	Availability
es	Disponibilidad

en	Length in status
es	Longitud en estado

en	Averages
es	Promedios

en	Warning
es	Advertencia

en	Last Fail
es	Ultima falla:

en	Admin
es	Administrador

en	Notes
es	Notas

en	Devices
es	Dispositivos

en	Description:
es	Descripción:

en	Hostname:
es	Nombre del servidor:

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
es	Notificación de umbral de Ping para el Plugin Monitor de Cacti

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
es	El siguiente informe indentificará a los dispositivos que han superado sus umbrales de latencia. Estás recibiendo este informe ya que estás suscripto al dispositivo asociado a Cacti en la siguiente URL.

en	Cacti Monitoring Site
es	Cambiar opciones de Monitoreo

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
es	Recibirás notificaciones cada %d minutos si el dispositivo está por encima de su umbral.

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
es	Recibirás notificaciones cada vez que el dispositivo esté por encima de su umbral.

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
es	Los siguientes dispositivos han violado su umbral de notificación de alerta.

en	Current Ping
es	Ping de alerta

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
es	Los siguientes dispositivos han violado su umbral de notificación de advertencia.

en	Any
es	Cualquiera

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
es	Haga click en 'Continuar' para %s monitoreo en estos dispositivos

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
es	Haga click en 'Continuar' para cambiar las opciones de monitoreo para los siguientes dispositivos. Recuerde activar 'Actualizar este campo' para indica que columnas actualizar.

en	Update this Field
es	Actualizar este campo

en	Change Monitoring Options
es	Cambiar opciones de Monitoreo

en	Enable Monitoring
es	Habilitar monitoreo

en	Disable Monitoring
es	Deshabilitar Monitoreo

en	Indefinitely
es	Indefinidamente

en	%d Month
es	%d Mes

en	%d Months
es	%d Meses

en	%d Year
es	%d Año

en	Normal User
es	Usuario estándar

en	Monitor Settings
es	Opciones de Monitor

en	Alarm Sound
es	Sonido de la alarma

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
es	Este es el archivo de sonido que se reproducirá cuando un dispositivo este caído.

en	Loop Alarm Sound
es	Sonido de la alarma

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
es	Este es el archivo de sonido que se reproducirá cuando un dispositivo este caído.

en	Show Icon Legend
es	Mostrar ícono de leyenda

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
es	Activa esto para mostrar un ícono de leyenda en la pantalla de Monitor

en	Show Uptime
es	Mostrar tiempo de actividad

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
es	Activa esto para mostrar un ícono de leyenda en la pantalla de Monitor

en	Zoom to Errors
es	Zoom a errores

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
es	Activa esto para mostrar un ícono de leyenda en la pantalla de Monitor

en	Zoom Background
es	Zoom de fondo

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
es	Color de fondo para errores de zoom en la pantalla del monitor

en	Zoom Fontsize
es	Zoom tamaño de fuente

en	Monitor

en	Enable on new devices
es	Habilitar en nuevos dispositivos

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
es	Compruébelo para habilitar automáticamente la monitorización al crear nuevos dispositivos.

en	Notification/Reboot Log Retention
es	Retención de notificaciones/reinicios

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
es	Mantener notificaciones y registros de reinicios por esta cantidad de días.

en	Refresh Interval
es	Intervalo de actualización

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
es	Este es el tiempo en segundos antes de que la página se actualice. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
es	Esto es como Monitor agrupará los dispositivos.

en	Default with permissions
es	Por defecto con los permisos

en	This is how monitor will render Devices.
es	Esto es como Monitor mostrará los dispositivos.

en	Tiles & Downtime
es	Mosaicos y Downtime

en	Notification Report Format
es	Retención de notificaciones/reinicios

en	Format File to Use
es	Formato de archivo a usar

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
es	Elige el formateador HTML personalizado y el archivo CSS a usar. Este archivo contiene ambos HTML y CSS para formatear tu informe. Si contiene más que simple CSS, necesitas colocar un tag especial <REPORT> dentro del archivo. Este tag formato será reemplazado por el contenido del informe. Estos archivos están ubicados en el directorio 'formats'.

en	Ping Threshold Notifications
es	Notificación de umbral de Ping para el Plugin Monitor de Cacti

en	Warning Latency Notification
es	Notificación de advertencia de latencia

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
es	Si un dispositivo tiene una latencia de ping por encima del umbral de advertencia y por encima de la siguiente criticidad, suscribir correos electrónicos al dispositivo enviará una notificación por correo. Seleccione "Deshabilitado" para Desactivar. El Plugin Thold es necesario para activar esta función.

en	Alert Latency Notification
es	Notificación de alerta de latencia

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
es	Si un dispositivo tiene una latencia de ping por encima del umbral de alerta y por encima de la siguiente criticidad, suscribir correos electrónicos al dispositivo enviará una notificación por correo. Seleccione "Deshabilitado" para Desactivar. El Plugin Thold es necesario para activar esta función.

en	How Often to Resend Emails
es	Cuan frecuente volver a enviar correos

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
es	Con qué frecuencia deben enviarse notificaciones por correo electrónico a los suscriptores de estos equipos si superan sus umbrales de latencia

en	Every Occurrence
es	Cada ocurrencia

en	Every %d Minutes
es	Cada %d minutos

en	Every Hour
es	Cada hora

en	Every %d Hours
es	Cada %d horas

en	Reboot Notifications
es	Notificación de alerta de latencia

en	Send Reboot Notifications
es	Notificación de alerta de latencia

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
es	¿Deben enviarse las notificaciones de reinicio de dispositivos a los usuarios?

en	Include Threshold Alert Lists
es	Incluir Listas de Alerta de Umbral

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
es	En caso de que las listas de alerta de umbral también reciban notificación

en	Subject
es	Asunto

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
es	Introduzca un asunto del mensaje de reinicio para la noficación de reinicio.

en	Cacti Device Reboot Notification
es	Noficación de reinicio de dispositivos Cacti

en	Email Body
es	Contenido del correo

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
es	Introduzca un cuerpo de correo electrónico para incluirlo en el mensaje de notificación de reinicio. Actualmente, la única etiqueta de reemplazo aceptada es <DETALLES>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
es	<h1>Notificación de reinicio del monitor </h1><p>Los siguientes dispositivos fueron reiniciados. Vea los detalles a continuación para información adicional.</p><br><DETAILS>

en	Notification Email Addresses
es	Direcciones de correo electrónico de notificación

en	From Name
es	Nombre del remitente

en	Enter the Email Name to send the notifications from
es	Introduzca el nombre de correo electrónico para enviar el formulario de notificaciones

en	From Address
es	De la Dirección

en	Enter the Email Address to send the notification from
es	Ingrese la dirección de correo electrónico para enviar la notificación desde

en	Notification List
es	Notificaciones

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
es	Seleccione una lista de notificaciones a continuación. Todos los correos electrónicos suscritos a la lista de notificación serán notificados.

en	Email Addresses
es	Direcciones de correo

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
es	Introduzca una lista delimitada por comas de direcciones de correo electrónico para informar de un evento de reinicio.

en	Do not Change
es	No cambiar

en	%d Percent Above Average
es	%d Por ciento por encima del promedio

en	Device Monitoring Settings
es	Opciones de monitoreo de dispositivos

en	Monitor Device
es	Monitorear dispositivo

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
es	Marque esta casilla para monitorear este dispositivo en el pestaña de Monitor.

en	Device Criticality
es	Criticidad de dispositivo

en	What is the Criticality of this Device.
es	Cuál es la criticidad de este dispositivo.

en	Ping Warning Threshold
es	Umbral de advertencia de Ping

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
es	Si la latencia a través de cualquiera de los método de ping predefinido en Cacti se eleva por encima de este umbral, registre una advertencia o envíe un correo basado en la configuración de criticidad y opciones de Monitoreo. La unidad se configura en milisegundos. Especificar 0 lo deshabilita. El Plugin Thold es requerido para aprovechar esta funcionalidad.

en	milliseconds
es	milisegundos

en	Ping Alert Threshold
es	Umbral de alerta de Ping

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
es	Si la latencia a través de cualquiera de los método de ping predefinido en Cacti se eleva por encima de este umbral, registre una alerta o envíe un correo basado en la configuración de criticidad y opciones de Monitoreo. La unidad se configura en milisegundos. Especificar 0 lo deshabilita. El Plugin Thold es requerido para aprovechar esta funcionalidad.

en	Re-Baseline Warning
es	Advertencia base

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
es	El porcentaje por encima del proedio actual de l tiempo de ping a considerar un umbral de advertencia. Si se actualiza, esto ajustará automáticamente el umbral de advertencia de ping.

en	Re-Baseline Alert
es	Alerta base

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
es	El porcentaje por encima del proedio actual de l tiempo de ping a considerar un umbral de alerta. Si se actualiza, esto ajustará automáticamente el umbral de advertencia de ping.

en	Down Device Message
es	Mensaje de dispositivo caído

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
es	Este es el mensaje que se mostrará cuando un dispositivo sea reportado como caído.

en	Monitoring
es	Monitoreando