en	Mission Critical
el	Κρίσιμη αποστολή

en	Triggered
el	Ξεκίνησε

en	Triggered (Muted/Acked)
el	Κάτω (με σίγαση / παραμονή)

en	Down (Muted/Acked)
el	Κάτω (με σίγαση / παραμονή)

en	No Availability Check
el	Έλεγχος διαθεσιμότητας

en	Warning Ping
el	Προειδοποίηση Ping

en	Alert Ping

en	All Monitored
el	Όλα παρακολουθούνται

en	Not Up
el	Δεν είναι επάνω

en	Not Up or Triggered
el	Όχι επάνω ή ενεργοποιημένη

en	Not Up, Triggered or Breached
el	Όχι επάνω, ενεργοποιημένο ή παραβιασμένο

en	Tiles
el	Πλακάκια

en	Tiles & Time
el	Πλακάκια &amp; Ώρα

en	Device Template
el	Πρότυπο συσκευής

en	10 Chars
el	10 χαρακτήρες

en	20 Chars
el	20 χαρακτήρες

en	30 Chars
el	30 χαρακτήρες

en	40 Chars
el	40 χαρακτήρες

en	50 Chars
el	50 χαρακτήρες

en	75 Chars
el	75 χαρακτήρες

en	100 Chars
el	100 χαρακτήρες

en	New Dashboard
el	Νέος πίνακας ελέγχου

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
el	Εισαγάγετε το Όνομα του Πίνακα ελέγχου και, στη συνέχεια, πατήστε "Αποθήκευση" για να συνεχίσετε, αλλιώς πατήστε "Ακύρωση"

en	Create New Dashboard
el	Δημιουργία νέου πίνακα ελέγχου

en	Monitored Devices
el	Παρακολούθηση συσκευών

en	All Monitored Devices
el	Όλες οι παρακολουθούμενες συσκευές

en	Monitored Devices either Down or Recovering
el	Παρακολούθηση συσκευών είτε Κάτω είτε Ανάκτηση

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
el	Παρακολούθηση συσκευών είτε Κάτω, Ανάκτηση ή Με Καθορισμένα Κατώτατα Όρια

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
el	Παρακολούθηση συσκευών είτε Κάτω, Ανάκτηση, είτε με κατώφλια που έχουν παραβιαστεί ή ξεκινήσει

en	Unknown monitoring status (%s)
el	Άγνωστη κατάσταση παρακολούθησης ( %s)

en	, and All Criticalities
el	, και Όλα τα κρισιμότητας

en	, and of Low Criticality or Higher
el	, και χαμηλής κριτικής ή υψηλότερης

en	, and of Medium Criticality or Higher
el	, και μεσαίου κριτικού χαρακτήρα ή υψηλότερου

en	, and of High Criticality or Higher
el	, και Υψηλού Κρίσιμου ή Υψηλότερου

en	, and of Mission Critical Status
el	, και της κρίσιμης κατάστασης αποστολής

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
el	</div><div class="center monitorFooterTextBold"> Θυμηθείτε πρώτα να επιλέξετε τις Επιλέξιμες συσκευές που θα παρακολουθούνται από τη σελίδα Συσκευές! </div>

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
el	[Ανανέωση ξανά σε % d δευτερόλεπτα]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
el	Φίλτρο οθόνης [Τελευταία ανανέωση: %s]

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Refresh the Device List
el	Ανανεώστε τη λίστα συσκευών

en	Save Filter Settings
el	Αποθήκευση ρυθμίσεων φίλτρου

en	Save New Dashboard
el	Αποθήκευση νέου πίνακα ελέγχου

en	Rename Dashboard
el	Μετονομασία πίνακα ελέγχου

en	Delete Dashboard
el	Διαγραφή πίνακα ελέγχου

en	%s Alert for downed Devices
el	%s Ειδοποίηση για κατεβασμένες συσκευές

en	%s Alerts for downed Devices
el	%s Ειδοποιήσεις για κατεβασμένες συσκευές

en	All Trees
el	Όλα τα δέντρα

en	Non-Tree Devices
el	Μη-Tree Devices

en	Non-Site Devices
el	Μη-Tree Devices

en	All Templates
el	Όλα τα πρότυπα

en	Non-Templated Devices
el	Μη προτυποποιημένες συσκευές

en	[ Filter Settings Saved ]
el	[Αποθηκευμένες ρυθμίσεις φίλτρου]

en	Un-Mute
el	Απενεργοποίηση σίγασης

en	Dashboard '%s' Removed.
el	Ο πίνακας ελέγχου "%s" καταργήθηκε.

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
el	Ο πίνακας ελέγχου "%s" δεν σας ανήκει.

en	Dashboard '%s' has been Saved!
el	Ο πίνακας ελέγχου "%s" αποθηκεύτηκε!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
el	Δεν ήταν δυνατή η αποθήκευση του πίνακα ελέγχου "%s"!

en	Non-Site Device
el	Μη-Tree Devices

en	Root Branch
el	Υποκατάστημα ρίζας

en	Tree: %s
el	Δέντρο: %s

en	Branch: %s
el	Υποκατάστημα: %s

en	Just Up
el	Ακριβώς επάνω

en	Edit Device
el	Επεξεργασία συσκευής

en	View Graphs
el	Προβολή γραφημάτων

en	View Thresholds/Alerts
el	Προβολή ορίων

en	View Device Syslog Alerts
el	Προβολή ειδοποιήσεων Syslog

en	View Device Syslog Entries
el	Προβολή ειδοποιήσεων Syslog

en	Unspecified

en	Device Status Information
el	Πληροφορίες κατάστασης συσκευής

en	Site:
el	Ιστοσελίδα

en	Criticality:
el	Κριτική:

en	Admin Note:
el	Σημείωση διαχειριστή:

en	IP/Hostname:
el	IP / Hostname:

en	Curr/Avg:
el	Curr / Μέσος όρος:

en	%d ms
el	% d ms

en	Warn/Alert:
el	Προειδοποίηση / ειδοποίηση:

en	%0.2d ms
el	% 0.2d ms

en	Last Fail:
el	Τελευταία αποτυχία:

en	Time In State:
el	Ώρα στην Πολιτεία:

en	Agent Uptime:
el	Χρόνος αναμονής του παράγοντα:

en	Sys Description:
el	Sys Περιγραφή:

en	Notes:
el	Σημειώσεις

en	Hostname of device
el	Όνομα κεντρικού υπολογιστή της συσκευής

en	Length in status
el	Μήκος κατάστασης

en	Averages
el	Μέσοι όροι

en	Last Fail
el	Τελευταία αποτυχία

en	Hostname:
el	Όνομα κεντρικού υπολογιστή:

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
el	Παρακολούθηση κατωφλιού Ping Plugin Παρακολούθησης Pac

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
el	Η ακόλουθη αναφορά θα εντοπίσει συσκευές που έχουν αποκρύψει τα όρια λανθάνοντος χρόνου ping. Λαμβάνετε αυτήν την αναφορά αφού έχετε εγγραφεί σε μια Συσκευή που σχετίζεται με το σύστημα Cacti που βρίσκεται στην παρακάτω διεύθυνση URL παρακάτω.

en	Cacti Monitoring Site
el	Αλλαγή επιλογών παρακολούθησης

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
el	Θα λάβετε ειδοποιήσεις κάθε% d λεπτά εάν η Συσκευή βρίσκεται πάνω από το όριο.

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
el	Θα λαμβάνετε ειδοποιήσεις κάθε φορά που η συσκευή βρίσκεται πάνω από το κατώφλι της.

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
el	Οι ακόλουθες συσκευές έχουν παραβιάσει το όριο ειδοποίησης ειδοποιήσεων.

en	Current Ping
el	Τρέχον Ping

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
el	Οι ακόλουθες συσκευές έχουν παραβιάσει το κατώφλι προειδοποίησης ειδοποίησης.

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για παρακολούθηση %s σε αυτές τις συσκευές

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
el	Κάντε κλικ στο κουμπί "Συνέχεια" για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις παρακολούθησης για τις ακόλουθες συσκευές. Θυμηθείτε να ελέγξετε την επιλογή 'Ενημέρωση αυτού του πεδίου' για να δηλώσετε ποιες στήλες θα ενημερωθούν.

en	Update this Field
el	Ενημερώστε αυτό το πεδίο

en	Change Monitoring Options
el	Αλλαγή επιλογών παρακολούθησης

en	Enable Monitoring
el	Ενεργοποιήστε την παρακολούθηση

en	Disable Monitoring
el	Απενεργοποιήστε την παρακολούθηση

en	Indefinitely
el	Απεριόριστα

en	Monitor Settings
el	Ρυθμίσεις οθόνης

en	Alarm Sound
el	Ήχος συναγερμού

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
el	Αυτό είναι το αρχείο ήχου που θα αναπαραχθεί όταν μια Συσκευή σβήσει.

en	Loop Alarm Sound
el	Ήχος συναγερμού

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
el	Αυτό είναι το αρχείο ήχου που θα αναπαραχθεί όταν μια Συσκευή σβήσει.

en	Show Icon Legend
el	Εμφάνιση εικονιδίου εικονιδίου

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
el	Επιλέξτε αυτό για να εμφανιστεί ένα εικονίδιο με το εικονίδιο στην οθόνη της οθόνης

en	Show Uptime
el	Εμφάνιση χρόνου λειτουργίας

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
el	Επιλέξτε αυτό για να εμφανιστεί ένα εικονίδιο με το εικονίδιο στην οθόνη της οθόνης

en	Zoom to Errors
el	Μεγέθυνση σε σφάλματα

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
el	Επιλέξτε αυτό για να εμφανιστεί ένα εικονίδιο με το εικονίδιο στην οθόνη της οθόνης

en	Zoom Background
el	Μεγέθυνση φόντου

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
el	Χρώμα φόντου για εσφαλμένα σφάλματα στην οθόνη της οθόνης

en	Zoom Fontsize
el	Μεγέθυνση γραμματοσειράς

en	Monitor
el	Οθόνη

en	Enable on new devices
el	Ενεργοποίηση σε νέες συσκευές

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
el	Επιλέξτε αυτό για να ενεργοποιήσετε αυτόματα την παρακολούθηση κατά τη δημιουργία νέων συσκευών

en	Notification/Reboot Log Retention
el	Κοινοποίηση / επανεκκίνηση καταχώρησης αρχείου καταγραφής

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
el	Διατηρήστε τις ειδοποιήσεις και τα αρχεία καταγραφής επανεκκίνησης για αυτόν τον αριθμό ημερών.

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
el	Αυτή είναι η ώρα σε δευτερόλεπτα πριν ανανεωθεί η σελίδα. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
el	Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο παρακολουθεί τις Συσκευές Ομάδας.

en	Default with permissions
el	Προεπιλογή με δικαιώματα

en	This is how monitor will render Devices.
el	Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο η οθόνη θα κάνει συσκευές.

en	Tiles & Downtime
el	Πλακάκια και διακοπές

en	Notification Report Format
el	Μορφή αναφοράς ειδοποίησης

en	Format File to Use
el	Μορφοποίηση αρχείου προς χρήση

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
el	Επιλέξτε το προσαρμοσμένο περιτύλιγμα html και το αρχείο CSS που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Αυτό το αρχείο περιέχει τόσο html όσο και CSS για να τυλίξει την αναφορά σας. Εάν περιέχει κάτι παραπάνω από απλά CSS, πρέπει να τοποθετήσετε ένα ειδικό <REPORT> ετικέτα μέσα στο αρχείο. Αυτή η ετικέτα μορφής θα αντικατασταθεί από το περιεχόμενο αναφοράς. Αυτά τα αρχεία βρίσκονται στον κατάλογο μορφοτύπων.

en	Ping Threshold Notifications
el	Ειδοποιήσεις κατωφλιού Ping

en	Warning Latency Notification
el	Ειδοποίηση καθυστέρησης προειδοποίησης

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
el	Εάν μια συσκευή έχει καθυστέρηση πτώσης στρογγυλής εκκένωσης πάνω από το κατώφλι προειδοποίησης και πάνω από την παρακάτω κρισιμότητα, η εγγραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη συσκευή θα λάβει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε "Απενεργοποιημένο" για απενεργοποίηση. Η Thold Plugin είναι απαραίτητη για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

en	Alert Latency Notification
el	Ειδοποίηση καθυστέρησης ειδοποίησης

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
el	Εάν μια συσκευή έχει καθυστέρηση πτήσης στρογγυλής εκκένωσης πάνω από το κατώτατο όριο ειδοποίησης και πάνω από την παρακάτω κρισιμότητα, η εγγραφή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη συσκευή θα λάβει ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Επιλέξτε "Απενεργοποιημένο" για απενεργοποίηση. Η Thold Plugin είναι απαραίτητη για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

en	How Often to Resend Emails
el	Πόσο συχνά στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
el	Πόσο συχνά πρέπει να αποστέλλονται ειδοποιήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε συνδρομητές για αυτές τις συσκευές αν υπερβαίνουν τα όρια λανθάνουσας κατάστασης

en	Every Occurrence
el	Κάθε εμφάνιση

en	Every Hour
el	Κάθε ώρα

en	Every %d Hours
el	Κάθε% d Ώρες

en	Reboot Notifications
el	Ειδοποιήσεις επανεκκίνησης

en	Send Reboot Notifications
el	Αποστολή Ειδοποιήσεων επανεκκίνησης

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
el	Πρέπει να αποστέλλονται ειδοποιήσεις επανεκκίνησης συσκευών στους χρήστες;

en	Include Threshold Alert Lists
el	Συμπεριλάβετε λίστες ειδοποιήσεων κατωφλίου

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
el	Πρέπει επίσης να ειδοποιούνται οι λίστες ειδοποιήσεων κατωφλίου

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
el	Καταχωρίστε ένα θέμα μηνύματος επανεκκίνησης για την ειδοποίηση επανεκκίνησης.

en	Cacti Device Reboot Notification
el	Αναφορά επανεκκίνησης συσκευής Cacti

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
el	Εισαγάγετε ένα σώμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που θα συμπεριληφθεί στο μήνυμα Ειδοποίηση επανεκκίνησης. Αυτήν τη στιγμή, η αποδεκτή μόνο ετικέτα αντικατάστασης που είναι αποδεκτή είναι <DETAILS>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
el	<h1> Παρακολούθηση επανεκκίνησης παρακολούθησης </h1><p> Οι ακόλουθες συσκευές επανεκκινήθηκαν. Δείτε τις λεπτομέρειες παρακάτω για περισσότερες πληροφορίες. </p><br><DETAILS>

en	Notification Email Addresses
el	Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδοποιήσεων

en	Enter the Email Name to send the notifications from
el	Καταχωρίστε το όνομα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να στείλετε τη φόρμα ειδοποιήσεων

en	Enter the Email Address to send the notification from
el	Καταχωρίστε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να στείλετε την ειδοποίηση από

en	Notification List
el	Λίστα ειδοποιήσεων

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
el	Επιλέξτε μια λίστα ειδοποιήσεων παρακάτω. Θα ειδοποιηθούν όλα τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχουν εγγραφεί στη λίστα ειδοποιήσεων.

en	Email Addresses
el	Διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
el	Εισαγάγετε έναν κατάλογο γραμματοκιβωτίων διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να ενημερώσετε για ένα συμβάν επανεκκίνησης.

en	Do not Change
el	Μην αλλάξεις

en	%d Percent Above Average
el	% d Ποσοστό άνω του μέσου όρου

en	Device Monitoring Settings
el	Ρυθμίσεις παρακολούθησης συσκευών

en	Monitor Device
el	Συσκευή παρακολούθησης

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
el	Επιλέξτε αυτό το πλαίσιο για να παρακολουθήσετε αυτή τη συσκευή στην καρτέλα Monitor.

en	Device Criticality
el	Κριτική συσκευής

en	What is the Criticality of this Device.
el	Ποια είναι η κρισιμότητα αυτής της συσκευής.

en	Ping Warning Threshold
el	Κατώφλι Προειδοποίησης Ping

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
el	Εάν η καθυστέρηση στρογγυλής αποστολής μέσω οποιασδήποτε από τις προκαθορισμένες μεθόδους Cacti ping ανεβαίνει πάνω από αυτό το όριο, καταγράψτε μια προειδοποίηση ή στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βάση τη ρύθμιση Criticality και Monitor της συσκευής. Η μονάδα είναι σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η ρύθμιση στο 0 απενεργοποιείται. Η Thold Plugin απαιτείται για να αξιοποιήσει αυτή τη λειτουργικότητα.

en	milliseconds
el	χιλιοστά του δευτερολέπτου

en	Ping Alert Threshold
el	Ελάχιστο όριο ειδοποίησης Ping

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
el	Εάν η λανθάνουσα περίοδος γύρου μέσω οποιασδήποτε από τις προκαθορισμένες μεθόδους Cacti ping ανεβαίνει πάνω από αυτό το όριο, καταγράψτε μια ειδοποίηση ή στείλτε ένα μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με βάση τη ρύθμιση Criticality και Monitor της συσκευής. Η μονάδα είναι σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Η ρύθμιση στο 0 απενεργοποιείται. Η Thold Plugin απαιτείται για να αξιοποιήσει αυτή τη λειτουργικότητα.

en	Re-Baseline Warning
el	Προειδοποίηση εκ νέου αναφοράς

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
el	Το ποσοστό πάνω από το τρέχον μέσο χρόνο ping για να ληφθεί υπόψη ένα κατώφλι προειδοποίησης. Αν ενημερωθεί, αυτό θα προσαρμόσει αυτόματα το Κατώφλι Προειδοποίησης Ping.

en	Re-Baseline Alert
el	Ειδοποίηση εκ νέου αναφοράς

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
el	Το ποσοστό πάνω από το τρέχον μέσο χρόνο ping για να ληφθεί υπόψη ένα όριο ειδοποίησης. Αν ενημερωθεί, αυτό θα ρυθμίσει αυτόματα το όριο ειδοποίησης Ping.

en	Down Device Message
el	Μήνυμα συσκευής κάτω

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
el	Αυτό είναι το μήνυμα που θα εμφανιστεί όταν αυτή η συσκευή αναφερθεί ως κάτω.

en	Monitoring
el	Παρακολούθηση