en	Disabled
de	Deaktiviert

en	Low
de	Niedrig

en	Medium
de	Mittel

en	High
de	Hoch

en	Mission Critical
de	Missionskritisch

en	Unknown
de	Unbekannt

en	Down
de	Runter

en	Recovering
de	Wiederherstellend

en	Up
de	Hoch

en	Triggered
de	Getriggert

en	Triggered (Muted/Acked)
de	Nach unten (stumm/gesperrt)

en	Down (Muted/Acked)
de	Nach unten (stumm/gesperrt)

en	No Availability Check
de	Keine Verfügbarkeitsprüfung

en	Warning Ping
de	Warnhinweis Ping

en	Alert Ping
de	Alarmping

en	Extra Small
de	Extra klein

en	Small
de	Klein

en	Large
de	Groß

en	Extra Large
de	Extra Groß

en	Zoom
de	Vergrössern

en	All Monitored
de	Alle überwacht

en	Not Up
de	Nicht aktiv

en	Not Up or Triggered
de	Nicht oben oder ausgelöst

en	Not Up, Triggered or Breached
de	Nicht oben, ausgelöst oder verletzt

en	Default
de	Voreinstellung

en	List
de	Liste

en	Tiles
de	Kacheln

en	Tiles & Time
de	Kacheln & Zeit

en	Tree
de	Baum

en	Site
de	Standort

en	Device Template
de	Zielsystem Schablone

en	Full
de	Voll

en	10 Chars
de	10 Zeichen

en	20 Chars
de	20 Zeichen

en	30 Chars
de	30 Zeichen

en	40 Chars
de	40 Zeichen

en	50 Chars
de	50 Zeichen

en	75 Chars
de	75 Zeichen

en	100 Chars
de	100 Zeichen

en	New Dashboard
de	Neues Dashboard

en	Dashboard

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
de	Geben Sie den Dashboard-Namen ein und klicken Sie auf "Speichern", um fortzufahren. Andernfalls drücken Sie auf "Abbrechen".

en	Create New Dashboard
de	Neues Dashboard erstellen

en	Monitored Devices
de	Überwachte Geräte

en	All Monitored Devices
de	Alle überwachten Geräte

en	Monitored Devices either Down or Recovering
de	Überwachte Geräte entweder ausgefallen oder wiederhergestellt

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
de	Überwachte Geräte entweder heruntergefahren, wiederhergestellt oder mit ausgelösten Schwellenwerten

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
de	Überwachte Geräte entweder heruntergefahren, wiederhergestellt oder mit unterbrochenen oder getriggerten Schwellenwerten.

en	Unknown monitoring status (%s)
de	Unbekannter Überwachungszustand (%s)

en	, and All Criticalities
de	und alle kritischen Punkte

en	, and of Low Criticality or Higher
de	und von niedriger Kritikalität oder höher.

en	, and of Medium Criticality or Higher
de	und von mittlerer Kritikalität oder höher.

en	, and of High Criticality or Higher
de	und von hoher Kritikalität oder höherem Niveau.

en	, and of Mission Critical Status
de	und des kritischen Status der Mission

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
de	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Erinnern Sie sich daran, zuerst auf der Seite Geräte geeignete Geräte auszuwählen, die überwacht werden sollen!</div>

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
de	[ Aktualisieren Sie erneut in %d Sekunden ]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
de	Monitorfilter [ Letztes Aktualisieren: %s ]

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Unsaved
de	Nicht gespeichert

en	Layout

en	Status

en	View
de	Ansicht

en	Grouping
de	Gruppieren

en	Refresh
de	Aktualisieren

en	Refresh the Device List
de	Aktualisieren der Geräteliste

en	Save
de	Speichern

en	Save Filter Settings
de	Filtereinstellungen speichern

en	New
de	Neu

en	Save New Dashboard
de	Neues Dashboard speichern

en	Rename
de	Umbenennen

en	Rename Dashboard
de	Dashboard umbenennen

en	Delete
de	Löschen

en	Delete Dashboard
de	Dashboard löschen

en	%s Alert for downed Devices
de	%s Warnmeldung für ausgefallene Geräte

en	%s Alerts for downed Devices
de	%s Warnmeldungen für ausgefallene Geräte

en	Search
de	Suche

en	Criticality
de	Kritikalität

en	Size
de	Größe

en	Trim
de	Menüleiste

en	All Trees
de	Alle Bäume

en	Non-Tree Devices
de	Nicht-Baum-Geräte

en	All Sites
de	Alle Websites

en	Non-Site Devices
de	Nicht-Baum-Geräte

en	Sites
de	Standorte

en	All Templates
de	Alle Vorlagen

en	Non-Templated Devices
de	Nicht vorkonfigurierte Geräte

en	Template
de	Vorlage

en	[ Filter Settings Saved ]
de	[ Filtereinstellungen gespeichert ]

en	Cancel
de	Abbrechen

en	Mute
de	Stumm

en	Acknowledge
de	Quittierung erforderlich

en	Un-Mute
de	Nicht stumm schalten

en	Reset
de	Zurücksetzen

en	Dashboard '%s' Removed.
de	Dashboard '%s' entfernt.

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
de	Das Dashboard '%s' gehört nicht Ihnen.

en	Dashboard '%s' has been Saved!
de	Dashboard '%s' wurde gespeichert!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
de	Dashboard '%s' konnte nicht gespeichert werden!

en	Non-Site Device
de	Nicht-Baum-Geräte

en	Root Branch
de	Wurzelzweig

en	Tree: %s
de	Baum: %s

en	Branch: %s
de	Branche: %s

en	Just Up

en	Edit Device
de	Gerät bearbeiten

en	View Graphs
de	Graphen anschauen

en	View Thresholds/Alerts
de	Schwellenwerte anzeigen

en	View Device Syslog Alerts
de	Syslog-Alarme anzeigen

en	View Device Syslog Entries
de	Syslog-Alarme anzeigen

en	Never
de	Niemals

en	Unspecified

en	None
de	Nichts

en	Device Status Information
de	Informationen zum Gerätestatus

en	Device:
de	Zielsystem:

en	Site:
de	Standort

en	Location:
de	Umgebung:

en	Criticality:
de	Kritikalität:

en	Status:

en	Admin Note:
de	Admin Hinweis:

en	IP/Hostname:

en	Curr/Avg:

en	%d ms

en	Warn/Alert:
de	Warnung/Alarm:

en	%0.2d ms
de	%0,2d ms

en	Last Fail:
de	Letzter Fehler:

en	Time In State:
de	Zeit im Zustand:

en	Availability:
de	Verfügbarkeit:

en	Agent Uptime:

en	N/A
de	Nicht verfügbar

en	Sys Description:
de	Systembeschreibung:

en	Contact:
de	Kontakt:

en	Notes:
de	Notizen:

en	Hostname
de	Zielsystemname

en	Hostname of device
de	Hostname des Gerätes

en	Description
de	Beschreibung

en	Availability
de	Verfügbarkeit

en	Length in status
de	Länge im Status

en	Averages
de	Durchschnitte

en	Warning
de	Warnung

en	Last Fail
de	Letzter Fehler

en	Admin

en	Notes
de	Notizen

en	Devices
de	Zielsysteme

en	Description:
de	Beschreibung:

en	Hostname:
de	Gerätename:

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
de	Kakteenüberwachung Plugin Ping-Schwellenwert Benachrichtigung

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
de	Der folgende Bericht identifiziert Geräte, die ihren Ping verdunkelt haben. Latenzschwellen. Sie erhalten diesen Bericht, da Sie ein Gerät abonniert haben. die mit dem Kakteensystem verbunden sind, das sich unter der folgenden URL befindet.

en	Cacti Monitoring Site
de	Überwachungsoptionen ändern

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
de	Sie erhalten alle %d Minuten Benachrichtigungen, wenn das Gerät über seinem Schwellenwert liegt.

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
de	Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn sich das Gerät über seinem Schwellenwert befindet.

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
de	Die folgenden Geräte haben ihre Alarmmeldeschwelle überschritten.

en	Current Ping
de	Aktueller Ping

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
de	Die folgenden Geräte haben ihren Schwellenwert für die Warnmeldung überschritten.

en	Any
de	Beliebig

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
de	Klicken Sie auf'Weiter', um die %s Überwachung auf diesen Geräten durchzuführen.

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
de	Klicken Sie auf "Weiter", um die Überwachungseinstellungen für die folgenden Geräte zu ändern. Denken Sie daran, das Kontrollkästchen'Dieses Feld aktualisieren' zu aktivieren, um anzugeben, welche Spalten aktualisiert werden sollen.

en	Update this Field
de	Dieses Feld aktualisieren

en	Change Monitoring Options
de	Überwachungsoptionen ändern

en	Enable Monitoring
de	Überwachung aktivieren

en	Disable Monitoring
de	Überwachung deaktivieren

en	Indefinitely
de	Unbestimmt

en	%d Month
de	%d Monat

en	%d Months
de	%d Monate

en	%d Year
de	%d Jahr

en	Normal User
de	Kunde / Urlauber

en	Monitor Settings
de	Monitor-Einstellungen

en	Alarm Sound
de	Alarmton

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
de	Dies ist die Audiodatei, die abgespielt wird, wenn ein Gerät ausfällt.

en	Loop Alarm Sound
de	Alarmton

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
de	Dies ist die Audiodatei, die abgespielt wird, wenn ein Gerät ausfällt.

en	Show Icon Legend
de	Symbol-Legende anzeigen

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
de	Aktivieren Sie diese Option, um eine Symbollegende auf der Monitoranzeige anzuzeigen.

en	Show Uptime
de	Uptime anzeigen

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
de	Aktivieren Sie diese Option, um eine Symbollegende auf der Monitoranzeige anzuzeigen.

en	Zoom to Errors
de	Auf Fehler zoomen

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
de	Aktivieren Sie diese Option, um eine Symbollegende auf der Monitoranzeige anzuzeigen.

en	Zoom Background
de	Hintergrund zoomen

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
de	Hintergrundfarbe für gezoomte Fehler auf der Monitoranzeige

en	Zoom Fontsize
de	Zoom-Schriftgröße

en	Monitor

en	Enable on new devices
de	Auf neuen Geräten aktivieren

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
de	Aktivieren Sie dies, um die Überwachung beim Erstellen neuer Geräte automatisch zu aktivieren.

en	Notification/Reboot Log Retention
de	Benachrichtigung/Startprotokollaufbewahrung

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
de	Bewahren Sie die Benachrichtigungs- und Neustartprotokolle für diese Anzahl von Tagen auf.

en	Refresh Interval
de	Zeit zwischen Aktualisierungen

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
de	Dies ist die Zeit in Sekunden, bevor die Seite aktualisiert wird. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
de	Auf diese Weise wird überwacht, wie Geräte gruppiert werden.

en	Default with permissions
de	Standard mit Berechtigungen

en	This is how monitor will render Devices.
de	So wird der Monitor Geräte darstellen.

en	Tiles & Downtime
de	Fliesen & Ausfallzeiten

en	Notification Report Format
de	Format des Benachrichtigungsberichts

en	Format File to Use
de	Formatieren der zu verwendenden Datei

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
de	Wählen Sie den benutzerdefinierten HTML-Wrapper und die zu verwendende CSS-Datei. Diese Datei enthält sowohl HTML als auch CSS, um Ihren Bericht abzurunden. Wenn es mehr als nur CSS enthält, müssen Sie ein spezielles <REPORT>-Tag in die Datei einfügen. Dieses Format-Tag wird durch den Berichtsinhalt ersetzt. Diese Dateien befinden sich im Verzeichnis'formats'.

en	Ping Threshold Notifications
de	Ping-Schwellenwert Benachrichtigungen

en	Warning Latency Notification
de	Benachrichtigung über Warnlatenzzeiten

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
de	Wenn ein Gerät eine Round Trip Ping Latenzzeit über dem Warnschwellenwert und über dem kritischen Wert unten hat, erhält das Abonnement von E-Mails an das Gerät eine E-Mail-Benachrichtigung. Wählen Sie'Deaktiviert', um sie zu deaktivieren. Das Thold Plugin wird benötigt, um diese Funktion zu aktivieren.

en	Alert Latency Notification
de	Benachrichtigung über Warnlatenzzeiten

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
de	Wenn ein Gerät eine Round Trip Ping Latenzzeit über der Alarmschwelle und über der untenstehenden Kritikalität hat, erhält das Abonnement von E-Mails an das Gerät eine E-Mail-Benachrichtigung. Wählen Sie'Deaktiviert', um sie zu deaktivieren. Das Thold Plugin wird benötigt, um diese Funktion zu aktivieren.

en	How Often to Resend Emails
de	Wie oft man E-Mails erneut versendet

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
de	Wie oft sollten E-Mail-Benachrichtigungen an Abonnenten dieser Geräte gesendet werden, wenn sie ihre Latenzschwellen überschreiten?

en	Every Occurrence
de	Jedes Auftreten

en	Every %d Minutes
de	Alle %d Minuten

en	Every Hour
de	Stündlich

en	Every %d Hours
de	Alle %d Stunden

en	Reboot Notifications
de	Benachrichtigungen neu starten

en	Send Reboot Notifications
de	Benachrichtigungen zum Neustart senden

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
de	Sollen Benachrichtigungen zum Neustart des Geräts an Benutzer gesendet werden?

en	Include Threshold Alert Lists
de	Schwellenwert-Warnlisten einbinden

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
de	Sollten Schwellenwert-Warnlisten auch Benachrichtigung erhalten

en	Subject
de	Betreff

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
de	Geben Sie einen Reboot-Meldungsbetreff für die Reboot Nofication ein.

en	Cacti Device Reboot Notification
de	Kakteengerät Neustart der Nofikation

en	Email Body
de	E-Mail-Inhalt

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is &#060;DETAILS&#062;
de	Geben Sie einen E-Mail-Text ein, der in die Nachricht zur Neustart-Benachrichtigung aufgenommen werden soll. Derzeit wird nur das &#060;DETAILS&#062 als Ersatz-Tag akzeptiert;

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
de	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>Die folgenden Geräte wurden neu gestartet. Weitere Informationen finden Sie im Folgenden: </p><br><DETAILS><DETAILS>.

en	Notification Email Addresses
de	Benachrichtigungs-E-Mail-Adressen

en	From Name
de	Von Name

en	Enter the Email Name to send the notifications from
de	Geben Sie den E-Mail-Namen ein, um das Benachrichtigungsformular zu senden.

en	From Address
de	Absender Adresse

en	Enter the Email Address to send the notification from
de	Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, um die Benachrichtigung zu senden von

en	Notification List
de	Benachrichtigungsliste

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
de	Wählen Sie unten eine Benachrichtigungsliste aus. Alle E-Mails, die in der Benachrichtigungsliste abonniert sind, werden benachrichtigt.

en	Email Addresses
de	E-Mail-Adressen

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
de	Geben Sie eine kommagetrennte Liste von E-Mail-Adressen ein, um über ein Neustartereignis zu informieren.

en	Do not Change
de	Nicht ändern

en	%d Percent Above Average
de	%d Prozent über dem Durchschnitt

en	Device Monitoring Settings
de	Einstellungen zur Geräteüberwachung

en	Monitor Device
de	Überwachungsgerät

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
de	Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um dieses Gerät auf der Registerkarte Monitor zu überwachen.

en	Device Criticality
de	Gerätekritikalität

en	What is the Criticality of this Device.
de	Was ist die Kritikalität dieses Geräts.

en	Ping Warning Threshold
de	Ping Warnung Schwellenwert

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
de	Wenn die Round-Trip-Latenzzeit über eine der vordefinierten Cacti-Ping-Methoden über diesen Schwellenwert steigt, protokollieren Sie eine Warnung oder senden Sie eine E-Mail basierend auf der Einstellung Devices Criticality and Monitor. Die Einheit ist in Millisekunden angegeben. Die Einstellung auf 0 deaktiviert. Um diese Funktionalität nutzen zu können, wird das Thold Plugin benötigt.

en	milliseconds
de	Milisekunden

en	Ping Alert Threshold
de	Ping-Alarm-Schwellenwert

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
de	Wenn die Round-Trip-Latenzzeit über eine der vordefinierten Cacti-Ping-Methoden über diesen Schwellenwert hinausgeht, protokollieren Sie eine Warnung oder senden Sie eine E-Mail basierend auf der Einstellung Device Criticality and Monitor. Die Einheit ist in Millisekunden angegeben. Die Einstellung auf 0 deaktiviert. Um diese Funktionalität nutzen zu können, wird das Thold Plugin benötigt.

en	Re-Baseline Warning
de	Re-Baseline Warnung

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
de	Der Prozentsatz über der aktuellen durchschnittlichen Pingzeit, um einen Warnschwellenwert zu berücksichtigen. Wenn aktualisiert, wird die Ping-Warnschwelle automatisch angepasst.

en	Re-Baseline Alert
de	Re-Baseline Warnung

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
de	Der Prozentsatz über der aktuellen durchschnittlichen Pingzeit, um eine Alarmschwelle zu berücksichtigen. Wenn diese aktualisiert wird, wird die Ping-Alarmschwelle automatisch angepasst.

en	Down Device Message
de	Abwärtsgerätemeldung

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
de	Dies ist die Meldung, die angezeigt wird, wenn dieses Gerät als heruntergefahren gemeldet wird.

en	Monitoring