en	Mission Critical
bg	Критична мисия

en	Recovering
bg	Възстановяване

en	Triggered
bg	Задействани

en	Triggered (Muted/Acked)
bg	Надолу (заглушен / Acked)

en	Down (Muted/Acked)
bg	Надолу (заглушен / Acked)

en	No Availability Check
bg	Без проверка за наличност

en	Warning Ping
bg	Предупреждение Ping

en	Alert Ping
bg	Предупреди пинг

en	All Monitored
bg	Всички наблюдавани

en	Not Up
bg	Нагоре

en	Not Up or Triggered
bg	Не е нагоре или е активирано

en	Not Up, Triggered or Breached
bg	Не е горе, не е задействан или е нарушен

en	Tiles
bg	Фаянсови плочки

en	Tiles & Time
bg	Плочки и време

en	Device Template
bg	Шаблон на устройството

en	10 Chars
bg	10 символа

en	20 Chars
bg	20 символа

en	30 Chars
bg	30 символа

en	40 Chars
bg	40 символа

en	50 Chars
bg	50 символа

en	75 Chars
bg	75 символа

en	100 Chars
bg	100 символа

en	New Dashboard
bg	Ново табло за управление

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
bg	Въведете името на таблото за управление и след това натиснете „Запазване“, за да продължите, иначе натиснете „Отказ“

en	Create New Dashboard
bg	Създайте ново табло за управление

en	Monitored Devices
bg	Контролирани устройства

en	All Monitored Devices
bg	Всички наблюдавани устройства

en	Monitored Devices either Down or Recovering
bg	Контролирани устройства или надолу или възстановяване

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
bg	Контролирани устройства или надолу, възстановяване или с пуснати прагове

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
bg	Контролирани устройства или надолу, възстановяване или с нарушени или задействани прагове

en	Unknown monitoring status (%s)
bg	Неизвестно състояние на мониторинга ( %s)

en	, and All Criticalities
bg	и Всички критични фактори

en	, and of Low Criticality or Higher
bg	и с ниска критичност или по-висока

en	, and of Medium Criticality or Higher
bg	и средна критичност или по-висока

en	, and of High Criticality or Higher
bg	и с висока критичност или по-висока

en	, and of Mission Critical Status
bg	и на Критичното състояние на мисията

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
bg	</div><div class="center monitorFooterTextBold"> Не забравяйте първо да изберете подходящите Устройства, които да бъдат наблюдавани от страницата Устройства! </div>

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
bg	[Опресняване отново в % d секунди]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
bg	Монитор филтър [Последно обновяване: %s]

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Unsaved
bg	Незапазено

en	Refresh the Device List
bg	Обновете списъка с устройства

en	Save Filter Settings
bg	Запазване на настройките на филтъра

en	Save New Dashboard
bg	Запазване на ново табло за управление

en	Rename Dashboard
bg	Преименувайте таблото за управление

en	Delete Dashboard
bg	Изтриване на таблото за управление

en	%s Alert for downed Devices
bg	%s Сигнал за свалени устройства

en	%s Alerts for downed Devices
bg	%s Сигнали за свалени устройства

en	Criticality
bg	Критично

en	Trim
bg	Подстригване

en	All Trees
bg	Всички дървета

en	Non-Tree Devices
bg	Устройства без дърво

en	All Sites
bg	Всички дървета

en	Non-Site Devices
bg	Устройства без дърво

en	All Templates
bg	Всички шаблони

en	Non-Templated Devices
bg	Устройства без шаблони

en	[ Filter Settings Saved ]
bg	[Настройки на филтъра са запазени]

en	Un-Mute

en	Dashboard '%s' Removed.
bg	Таблото за управление „%s“ е премахнато.

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
bg	Таблото за управление „%s“ не е ваша собственост.

en	Dashboard '%s' has been Saved!
bg	Таблото за управление „%s“ е запазено!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
bg	Таблото за управление „%s“ не можа да бъде запазено!

en	Non-Site Device
bg	Устройства без дърво

en	Root Branch

en	Tree: %s
bg	Дърво: %s

en	Branch: %s
bg	Клон: %s

en	Just Up
bg	Просто нагоре

en	Edit Device
bg	Редактиране на устройството

en	View Graphs
bg	Преглед на графиките

en	View Thresholds/Alerts
bg	Преглед на праговете

en	View Device Syslog Alerts
bg	Преглед на сигнали в Syslog

en	View Device Syslog Entries
bg	Преглед на сигнали в Syslog

en	Unspecified

en	Device Status Information
bg	Информация за състоянието на устройството

en	Site:
bg	Tочка на продажба

en	Criticality:
bg	Критично:

en	Admin Note:
bg	Забележка за администратора:

en	IP/Hostname:
bg	IP / Hostname:

en	Curr/Avg:
bg	Curr / Ср:

en	%d ms
bg	% d ms

en	Warn/Alert:
bg	Предупредете / сигнал:

en	%0.2d ms
bg	% 0.2d ms

en	Last Fail:
bg	Последно неизпълнение:

en	Time In State:
bg	Време в състояние:

en	Agent Uptime:
bg	Допускане на агент:

en	Sys Description:
bg	Описание на Sys:

en	Notes:
bg	Бележки

en	Hostname of device
bg	Име на хост на устройство

en	Length in status
bg	Дължина в статус

en	Averages
bg	Средна

en	Last Fail
bg	Последна провал

en	Hostname:
bg	Име на хост:

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
bg	Уведомяване за Ping Праг на плагина за монитор

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
bg	Следващият доклад ще идентифицира Устройства, които са засенчили техните прагове на латентност на пинг. Получавате този отчет, тъй като сте абонирани за Устройство, свързано със системата Cacti, намиращо се на следния URL адрес по-долу.

en	Cacti Monitoring Site
bg	Опции за мониторинг на промяната

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
bg	Ще получавате известия на всеки% d минути, ако устройството е над прага.

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
bg	Ще получавате известия всеки път, когато Устройството е над своя праг.

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
bg	Следните устройства са нарушили своя праг за уведомяване.

en	Current Ping
bg	Текущ пинг

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
bg	Следните устройства са нарушили своя праг за предупреждение.

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
bg	Кликнете върху „Продължи“, за да наблюдавате %s на тези устройства

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
bg	Кликнете върху "Продължи", за да промените настройките за наблюдение за следните устройства. Не забравяйте да маркирате „Актуализиране на това поле“, за да посочите кои колони да се актуализират.

en	Update this Field
bg	Актуализирайте това поле

en	Change Monitoring Options
bg	Опции за мониторинг на промяната

en	Enable Monitoring
bg	Активиране на мониторинга

en	Disable Monitoring
bg	Деактивиране на мониторинга

en	Indefinitely
bg	неопределен период от време

en	%d Month
bg	% d Месец

en	%d Months
bg	% d Месеци

en	%d Year
bg	% d Година

en	Normal User
bg	Форматирайте файла за използване

en	Monitor Settings
bg	Настройки на монитора

en	Alarm Sound
bg	Звук на алармата

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
bg	Това е звуковия файл, който ще се възпроизвежда, когато устройството падне.

en	Loop Alarm Sound
bg	Звук на алармата

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
bg	Това е звуковия файл, който ще се възпроизвежда, когато устройството падне.

en	Show Icon Legend
bg	Показване на легендата на иконите

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
bg	Отметнете това, за да се покаже легенда на иконата на дисплея на монитора

en	Show Uptime
bg	Показване на Uptime

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
bg	Отметнете това, за да се покаже легенда на иконата на дисплея на монитора

en	Zoom to Errors
bg	Увеличете до Грешки

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
bg	Отметнете това, за да се покаже легенда на иконата на дисплея на монитора

en	Zoom Background
bg	Мащабиране на фона

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
bg	Цвят на фона за увеличени грешки на дисплея на монитора

en	Zoom Fontsize

en	Monitor
bg	монитор

en	Enable on new devices
bg	Активиране на нови устройства

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
bg	Отметнете това, за да активирате автоматично мониторинга при създаването на нови устройства

en	Notification/Reboot Log Retention
bg	Уведомление / запазване на регистъра за рестартиране

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
bg	Съхранявайте уведомленията и рестартирайте журналите за този брой дни.

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
bg	Това е времето в секунди, преди страницата да се освежи. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
bg	Ето как мониторът ще групира устройства.

en	Default with permissions
bg	По подразбиране с разрешения

en	This is how monitor will render Devices.
bg	Ето как мониторът ще визуализира устройства.

en	Tiles & Downtime
bg	Плочки и престой

en	Notification Report Format
bg	Формат на доклада за известия

en	Format File to Use
bg	Форматирайте файла за използване

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
bg	Изберете потребителската html обвивка и CSS файла, който да използвате. Този файл съдържа както html, така и CSS за пренасяне на отчета ви. Ако съдържа повече от просто CSS, трябва да поставите специален <REPORT> вътре във файла. Този етикет за формат ще бъде заменен от съдържанието на отчета. Тези файлове се намират в директорията 'formats'.

en	Ping Threshold Notifications
bg	Уведомления за прагове за Ping

en	Warning Latency Notification
bg	Уведомление за латентност при предупреждение

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
bg	Ако дадено устройство има закъснение по време на обиколка по-високо от прага за предупреждение и над критичността по-долу, абонирането на имейли в устройството ще получи известие по имейл. Изберете „Disabled“ за Disable. За да активирате тази функция, е необходим Plug-in за Thold.

en	Alert Latency Notification
bg	Уведомление за латентност на сигнала

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
bg	Ако дадено устройство има закъснение по време на обиколка над прага за предупреждение и над критичността по-долу, абонирането на имейли в устройството ще получи известие по имейл. Изберете „Disabled“ за Disable. За да активирате тази функция, е необходим Plug-in за Thold.

en	How Often to Resend Emails
bg	Колко често се изпращат имейли

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
bg	Колко често трябва да се изпращат уведомления за имейли до абонатите за тези устройства, ако те надвишават праговете за закъснение

en	Every Occurrence
bg	Всяко събитие

en	Every %d Minutes
bg	Всеки% d минути

en	Every Hour
bg	Всеки час

en	Every %d Hours
bg	Всеки% d часа

en	Reboot Notifications
bg	Рестартирайте Известия

en	Send Reboot Notifications
bg	Изпращане на известия за рестартиране

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
bg	Ако уведомленията за рестартиране на устройства се изпращат на потребителите?

en	Include Threshold Alert Lists
bg	Включете списъци с предупреждения за прагове

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
bg	Ако списъците със сигнали за праг също получават известие

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
bg	Въведете тема за рестартиране на съобщението за нулиране на рестартиране.

en	Cacti Device Reboot Notification
bg	Cacti Device Reboot Nofication

en	Email Body
bg	Тяло на имейла

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
bg	Въведете орган за имейл, който да се включи в съобщението за рестартиране на уведомлението. Понастоящем единственият приет подменен заместващ маркер е <DETAILS>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
bg	<h1> Уведомяване за рестартиране на монитора </h1><p> Следните устройства бяха рестартирани. За допълнителна информация вижте подробностите по-долу. </p><br><DETAILS>

en	Notification Email Addresses
bg	Електронни адреси за уведомяване

en	Enter the Email Name to send the notifications from
bg	Въведете имейл адреса, за да изпратите формуляра за известия

en	Enter the Email Address to send the notification from
bg	Въведете имейл адреса, от който да изпратите известието

en	Notification List
bg	Списък с уведомления

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
bg	Изберете списък с уведомления по-долу. Всички имейли, абонирани за списъка с известия, ще бъдат известени.

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
bg	Въведете списък с имейл адреси, разделени със запетая, за да информирате за събитие за рестартиране.

en	Do not Change
bg	Не се променят

en	%d Percent Above Average
bg	% d Процент над средното

en	Device Monitoring Settings
bg	Настройки за наблюдение на устройства

en	Monitor Device
bg	Устройство за наблюдение

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
bg	Поставете отметка в това квадратче, за да наблюдавате това устройство в раздела Монитор.

en	Device Criticality
bg	Критичност на устройството

en	What is the Criticality of this Device.
bg	Каква е критичността на това устройство.

en	Ping Warning Threshold
bg	Праг за предупреждение при пинг

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
bg	Ако закъснението при двупосочно пътуване чрез някой от предварително зададените методи на CactiPing се повиши над този праг, регистрирайте предупреждение или изпратете електронна поща въз основа на настройката за критичност и монитор на устройствата. Устройството е в милисекунди. Настройка на 0 забранява. За да се използва тази функционалност, е необходим приставката Thold.

en	milliseconds
bg	милисекунди

en	Ping Alert Threshold
bg	Праг на сигнала за пинг

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
bg	Ако закъснението по време на обиколка чрез някой от предварително зададените методи на CactiPing се повиши над този праг, регистрирайте сигнал или изпратете имейл въз основа на настройката за критичност и монитор на устройствата. Устройството е в милисекунди. Настройка на 0 забранява. За да се използва тази функционалност, е необходим приставката Thold.

en	Re-Baseline Warning
bg	Предупреждение за повторна база

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
bg	Процентът над сегашното средно време на пинг да се вземе под внимание Предупредителния праг. Ако се актуализира, това автоматично ще коригира прага на предупреждението Ping.

en	Re-Baseline Alert
bg	Сигнал за повторна изходна линия

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
bg	Процентът над сегашното средно време на пинг, за да се вземе под внимание Прагът на предупреждение. Ако се актуализира, това автоматично ще коригира прага на Ping Alert.

en	Down Device Message
bg	Съобщение за устройство надолу

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
bg	Това е съобщението, което ще се покаже, когато това устройство бъде съобщено като надолу.

en	Monitoring
bg	мониторинг