en	Disabled
ar-sa	معطل

en	Low
ar-sa	منخفض

en	Medium
ar-sa	متوسط

en	High
ar-sa	عالي

en	Mission Critical
ar-sa	المهمة الحرجة

en	Unknown
ar-sa	غير معروف

en	Down
ar-sa	المرض

en	Recovering
ar-sa	يستردّ

en	Up
ar-sa	أعلى

en	Triggered
ar-sa	أثار

en	Triggered (Muted/Acked)
ar-sa	لأسفل (صامت / أرسين)

en	Down (Muted/Acked)
ar-sa	لأسفل (صامت / أرسين)

en	No Availability Check
ar-sa	لا التحقق من توافر

en	Warning Ping
ar-sa	تحذير بينغ

en	Alert Ping
ar-sa	تنبيه بينغ

en	Extra Small
ar-sa	صغير جدا

en	Small
ar-sa	صغير

en	Large
ar-sa	كبير

en	Extra Large
ar-sa	صغير جدا

en	Zoom
ar-sa	تكبير

en	All Monitored
ar-sa	جميع رصدها

en	Not Up
ar-sa	لا يصل

en	Not Up or Triggered
ar-sa	لا يصل أو تحريكها

en	Not Up, Triggered or Breached
ar-sa	لا يصل ، أثار أو خرق

en	Default
ar-sa	الافتراضي

en	List
ar-sa	قائمة

en	Tiles
ar-sa	البلاط

en	Tiles & Time
ar-sa	البلاط والوقت

en	Tree
ar-sa	شجرة

en	Site
ar-sa	موضع، موقع، مقر

en	Device Template
ar-sa	قالب الجهاز

en	Full
ar-sa	كامل

en	10 Chars
ar-sa	10 حرف

en	20 Chars
ar-sa	20 حرفًا

en	30 Chars
ar-sa	30 حرفًا

en	40 Chars
ar-sa	40 حرف

en	50 Chars
ar-sa	50 حرفًا

en	75 Chars
ar-sa	75 حرف

en	100 Chars
ar-sa	100 حرف

en	New Dashboard
ar-sa	لوحة تحكم جديدة

en	Dashboard
ar-sa	لوحة المؤشرات

en	Enter the Dashboard Name and then press 'Save' to continue, else press 'Cancel'
ar-sa	أدخل اسم لوحة التحكم ثم اضغط على "حفظ" للمتابعة ، وإلا اضغط على "إلغاء"

en	Create New Dashboard
ar-sa	إنشاء لوحة تحكم جديدة

en	Monitored Devices
ar-sa	أجهزة مراقبة

en	All Monitored Devices
ar-sa	جميع الأجهزة المراقبة

en	Monitored Devices either Down or Recovering
ar-sa	الأجهزة المراقبة إما لأسفل أو الاسترداد

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Triggered Thresholds
ar-sa	الأجهزة التي تتم مراقبتها إما لأسفل أو استرداد أو مع تشغيل العتبات

en	Monitored Devices either Down, Recovering, or with Breached or Triggered Thresholds
ar-sa	الأجهزة التي تتم مراقبتها إما لأسفل أو استرداد أو مع عتبات مشغولة أو مشغولة

en	Unknown monitoring status (%s)
ar-sa	حالة مراقبة غير معروفة (٪ s)

en	, and All Criticalities
ar-sa	و كل الأمور الحرجة

en	, and of Low Criticality or Higher
ar-sa	وقليلة الأهمية أو عالية

en	, and of Medium Criticality or Higher
ar-sa	، ومن الحرج المتوسط أو العالي

en	, and of High Criticality or Higher
ar-sa	، ومن الحرج الشديد أو العالي

en	, and of Mission Critical Status
ar-sa	، والحالة المهمة الحرجة

en	</div><div class="center monitorFooterTextBold">Remember to first select eligible Devices to be Monitored from the Devices page!</div></div></div>
ar-sa	</div><div class="center monitorFooterTextBold" style=";text-align:right;direction:rtl"> تذكر أولاً تحديد الأجهزة المؤهلة المطلوب مراقبتها من صفحة "الأجهزة"! </div>

en	[ Refresh Again in %d Seconds ]
ar-sa	[التحديث مرة أخرى في ٪ d ثوانٍ]

en	Monitor Filter [ Last Refresh: %s ]
ar-sa	مرشح الشاشة [التحديث الأخير:٪ s]

en	[ Showing only first 30 Devices ]

en	Unsaved
ar-sa	لم يتم الحفظ

en	Layout
ar-sa	التصميم

en	Status
ar-sa	الحالة

en	View
ar-sa	عرض

en	Grouping
ar-sa	تجمع

en	Refresh
ar-sa	تحديث

en	Refresh the Device List
ar-sa	تحديث قائمة الأجهزة

en	Save
ar-sa	حفظ

en	Save Filter Settings
ar-sa	حفظ إعدادات التصفية

en	New
ar-sa	جديد

en	Save New Dashboard
ar-sa	حفظ لوحة القيادة الجديدة

en	Rename
ar-sa	إعادة التسمية

en	Rename Dashboard
ar-sa	إعادة تسمية لوحة المعلومات

en	Delete
ar-sa	حذف

en	Delete Dashboard
ar-sa	حذف لوحة القيادة

en	%s Alert for downed Devices
ar-sa	٪ s تنبيه للأجهزة التي تم إسقاطها

en	%s Alerts for downed Devices
ar-sa	٪ s تنبيهات للأجهزة التي تم إسقاطها

en	Search
ar-sa	بحث

en	Criticality
ar-sa	الحرجية

en	Size
ar-sa	مداخل خلفية الحجم

en	Trim
ar-sa	تقليم

en	All Trees
ar-sa	جميع الأشجار

en	Non-Tree Devices
ar-sa	الأجهزة غير شجرة

en	All Sites
ar-sa	جميع الأشجار

en	Non-Site Devices
ar-sa	الأجهزة غير شجرة

en	Sites
ar-sa	المواقع

en	All Templates
ar-sa	جميع القوالب

en	Non-Templated Devices
ar-sa	أجهزة غير معبدة

en	Template
ar-sa	قالب

en	[ Filter Settings Saved ]
ar-sa	[إعدادات التصفية المحفوظة]

en	Cancel
ar-sa	إلغاء

en	Mute
ar-sa	كتم الصوت

en	Acknowledge
ar-sa	اعترف

en	Un-Mute
ar-sa	إلغاء كتم الصوت

en	Reset
ar-sa	إعادة تعيين

en	Dashboard '%s' Removed.
ar-sa	تمت إزالة لوحة التحكم "%s".

en	Dashboard '%s' is not owned by you.
ar-sa	لوحة التحكم "%s" ليست مملوكة لك.

en	Dashboard '%s' has been Saved!
ar-sa	تم حفظ لوحة التحكم "%s"!

en	Dashboard '%s' could not be Saved!
ar-sa	تعذر حفظ لوحة التحكم "%s"!

en	Non-Site Device
ar-sa	الأجهزة غير شجرة

en	Root Branch
ar-sa	فرع الجذر

en	Tree: %s
ar-sa	الأشجار

en	Branch: %s
ar-sa	الفرع:٪ s

en	Just Up
ar-sa	فقط لأعلى

en	Edit Device
ar-sa	تحرير الجهاز

en	View Graphs
ar-sa	عرض الرسوم البيانية

en	View Thresholds/Alerts
ar-sa	عرض العتبات

en	View Device Syslog Alerts
ar-sa	عرض تنبيهات سيسلوغ

en	View Device Syslog Entries
ar-sa	عرض تنبيهات سيسلوغ

en	Never
ar-sa	أبدا

en	Unspecified

en	None
ar-sa	لا شيء

en	Device Status Information
ar-sa	معلومات حالة الجهاز

en	Device:
ar-sa	الجهاز:

en	Site:
ar-sa	موضع، موقع، مقر

en	Location:
ar-sa	موقعك:

en	Criticality:
ar-sa	الحرجية:

en	Status:
ar-sa	الحالة:

en	Admin Note:
ar-sa	ملاحظة المسؤول:

en	IP/Hostname:
ar-sa	IP / اسم المضيف:

en	Curr/Avg:
ar-sa	داء / متوسط:

en	%d ms
ar-sa	%d جزء من الثانية

en	Warn/Alert:
ar-sa	تحذير / تنبيه:

en	%0.2d ms
ar-sa	٪ 0.2d مللي ثانية

en	Last Fail:
ar-sa	فشل الماضي:

en	Time In State:
ar-sa	الوقت في الدولة:

en	Availability:
ar-sa	متوفر

en	Agent Uptime:
ar-sa	الجهوزية الوكيل:

en	N/A

en	Sys Description:
ar-sa	تميز الكلية:

en	Contact:
ar-sa	بيانتت اتصال

en	Notes:
ar-sa	الملاحظات

en	Hostname
ar-sa	اسم الخادم

en	Hostname of device
ar-sa	اسم المضيف للجهاز

en	Description
ar-sa	الوصف

en	Availability
ar-sa	متوفر

en	Length in status
ar-sa	طول في الوضع

en	Averages
ar-sa	المتوسطات

en	Warning
ar-sa	تحذير

en	Last Fail
ar-sa	فشل الماضي

en	Admin
ar-sa	تمت إضافة المشرف

en	Notes
ar-sa	الملاحظات

en	Devices
ar-sa	الأجهزة

en	Description:
ar-sa	الوصف

en	Hostname:
ar-sa	أسم المضيف:

en	Cacti Monitor Plugin Ping Threshold Notification
ar-sa	الصبار رصد البرنامج المساعد بينغ عتبة الإخطار

en	The following report will identify Devices that have eclipsed their ping latency thresholds. You are receiving this report since you are subscribed to a Device associated with the Cacti system located at the following URL below.
ar-sa	سيحدد التقرير التالي الأجهزة التي كسفت عتبات زمن اختبار ping الخاصة بهم. تتلقى هذا التقرير نظرًا لأنك مشترك في جهاز مرتبط بنظام Cacti الموجود على عنوان URL التالي أدناه.

en	Cacti Monitoring Site
ar-sa	تغيير خيارات المراقبة

en	You will receive notifications every %d minutes if the Device is above its threshold.
ar-sa	سوف تتلقى إعلامات كل٪ d دقيقة إذا كان الجهاز أعلى من عتبة.

en	You will receive notifications every time the Device is above its threshold.
ar-sa	سوف تتلقى إعلامات في كل مرة يكون فيها الجهاز أعلى من عتبة.

en	The following Devices have breached their Alert Notification Threshold.
ar-sa	انتهكت الأجهزة التالية حد إخطار التنبيه.

en	Current Ping
ar-sa	بينغ الحالي

en	The following Devices have breached their Warning Notification Threshold.
ar-sa	انتهكت الأجهزة التالية حد إخطار التحذير.

en	Any
ar-sa	الجميع

en	Click 'Continue' to %s monitoring on these Device(s)
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لمراقبة٪ s على هذه الأجهزة (الأجهزة)

en	Click 'Continue' to Change the Monitoring settings for the following Device(s). Remember to check 'Update this Field' to indicate which columns to update.
ar-sa	انقر فوق "متابعة" لتغيير إعدادات المراقبة للجهاز (الأجهزة) التالية. تذكر التحقق من "تحديث هذا الحقل" للإشارة إلى الأعمدة المراد تحديثها.

en	Update this Field
ar-sa	تحديث هذا المجال

en	Change Monitoring Options
ar-sa	تغيير خيارات المراقبة

en	Enable Monitoring
ar-sa	تمكين الرصد

en	Disable Monitoring
ar-sa	تعطيل الرصد

en	Indefinitely
ar-sa	Indefinately

en	%d Month
ar-sa	٪ د الشهر

en	%d Months
ar-sa	٪ د أشهر

en	%d Year
ar-sa	٪ د السنة

en	Normal User
ar-sa	المستخدم العادي

en	Monitor Settings
ar-sa	إعدادات الشاشة

en	Alarm Sound
ar-sa	صوت المنبه

en	This is the sound file that will be played when a Device goes down.
ar-sa	هذا هو ملف الصوت الذي سيتم تشغيله عند تعطل الجهاز.

en	Loop Alarm Sound
ar-sa	صوت المنبه

en	Play the above sound on a loop when a Device goes down.
ar-sa	هذا هو ملف الصوت الذي سيتم تشغيله عند تعطل الجهاز.

en	Show Icon Legend
ar-sa	إظهار أيقونة الأسطورة

en	Check this to show an icon legend on the Monitor display
ar-sa	حدد هذا لإظهار وسيلة إيضاح الرمز على شاشة العرض

en	Show Uptime
ar-sa	إظهار الجهوزية

en	Check this to show Uptime on the Monitor display
ar-sa	حدد هذا لإظهار وسيلة إيضاح الرمز على شاشة العرض

en	Zoom to Errors
ar-sa	تكبير الأخطاء

en	Check this to zoom to errored items on the Monitor display
ar-sa	حدد هذا لإظهار وسيلة إيضاح الرمز على شاشة العرض

en	Zoom Background
ar-sa	تكبير الخلفية

en	Background Color for Zoomed Errors on the Monitor display
ar-sa	لون الخلفية للأخطاء المكبرة على شاشة العرض

en	Zoom Fontsize
ar-sa	تكبير Fontsize

en	Monitor
ar-sa	مراقب

en	Enable on new devices
ar-sa	تمكين على الأجهزة الجديدة

en	Check this to automatically enable monitoring when creating new devices
ar-sa	حدد هذا الخيار لتمكين المراقبة تلقائيًا عند إنشاء أجهزة جديدة

en	Notification/Reboot Log Retention
ar-sa	إعلام / إعادة تشغيل سجل الاحتفاظ

en	Keep Notification and Reboot Logs for this number of days.
ar-sa	الاحتفاظ بسجلات الإخطار وإعادة التشغيل لهذا العدد من الأيام.

en	Refresh Interval
ar-sa	الفاصل الزمني للتحديث

en	This is the time in seconds before the page refreshes. (1 - 300)
ar-sa	هذا هو الوقت بالثواني قبل تحديث الصفحة. (1 - 300)

en	This is how monitor will Group Devices.
ar-sa	هذه هي الطريقة التي سوف رصد أجهزة المجموعة.

en	Default with permissions
ar-sa	الافتراضي مع الأذونات

en	This is how monitor will render Devices.
ar-sa	هذه هي الطريقة التي سوف يعرض جهاز العرض الأجهزة.

en	Tiles & Downtime
ar-sa	البلاط والتوقف

en	Notification Report Format
ar-sa	شكل تقرير الإخطار

en	Format File to Use
ar-sa	تنسيق الملف للاستخدام

en	Choose the custom html wrapper and CSS file to use. This file contains both html and CSS to wrap around your report. If it contains more than simply CSS, you need to place a special <REPORT> tag inside of the file. This format tag will be replaced by the report content. These files are located in the 'formats' directory.
ar-sa	اختر ملف HTML المخصص وملف CSS المراد استخدامه. يحتوي هذا الملف على كل من html و CSS للالتفاف حول تقريرك. إذا كان يحتوي على أكثر من مجرد CSS ، فأنت بحاجة إلى وضع خاص <REPORT> علامة داخل الملف. سيتم استبدال علامة التنسيق بمحتوى التقرير. توجد هذه الملفات في دليل "التنسيقات".

en	Ping Threshold Notifications
ar-sa	بينغ عتبة الإخطارات

en	Warning Latency Notification
ar-sa	تحذير الكمون الإخطار

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Warning Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
ar-sa	إذا كان الجهاز يحتوي على Rounding Ping Latency أعلى من عتبة التحذير وفوق الأهمية الحرجة أدناه ، فستتلقى رسائل البريد الإلكتروني للاشتراك في الجهاز إشعارًا بالبريد الإلكتروني. حدد "معطل" لتعطيل. البرنامج المساعد Thold مطلوب لتمكين هذه الميزة.

en	Alert Latency Notification
ar-sa	تنبيه الكمون تنبيه

en	If a Device has a Round Trip Ping Latency above the Alert Threshold and above the Criticality below, subscribing emails to the Device will receive an email notification. Select 'Disabled' to Disable. The Thold Plugin is required to enable this feature.
ar-sa	إذا كان الجهاز يحتوي على رحلة ذهاب وإياب ذهابًا وإيابًا فوق عتبة التنبيه وفوق الأهمية الحرجة أدناه ، فستتلقى رسائل البريد الإلكتروني للاشتراك في الجهاز إشعارًا بالبريد الإلكتروني. حدد "معطل" لتعطيل. البرنامج المساعد Thold مطلوب لتمكين هذه الميزة.

en	How Often to Resend Emails
ar-sa	في كثير من الأحيان لإعادة إرسال رسائل البريد الإلكتروني

en	How often should emails notifications be sent to subscribers for these Devices if they are exceeding their latency thresholds
ar-sa	عدد مرات إرسال إشعارات البريد الإلكتروني إلى المشتركين في هذه الأجهزة إذا كانت تتجاوز عتبات زمن الوصول

en	Every Occurrence
ar-sa	كل حدث

en	Every %d Minutes
ar-sa	كل d% دقيقة

en	Every Hour
ar-sa	كل ساعة

en	Every %d Hours
ar-sa	كل ٪ د ساعات

en	Reboot Notifications
ar-sa	إعادة تشغيل الإخطارات

en	Send Reboot Notifications
ar-sa	إرسال إعادة تشغيل الإخطارات

en	Should Device Reboot Notifications be sent to users?
ar-sa	هل يجب إرسال إعلامات إعادة تشغيل الجهاز إلى المستخدمين؟

en	Include Threshold Alert Lists
ar-sa	تضمين قوائم تنبيه العتبة

en	Should Threshold Alert Lists also receive Notification
ar-sa	يجب أن تتلقى قوائم تنبيه العتبة إشعارًا أيضًا

en	Subject
ar-sa	الموضوع

en	Enter a Reboot message subject for the Reboot Notification.
ar-sa	أدخل موضوع رسالة Reboot ل Reboot Nofication.

en	Cacti Device Reboot Notification
ar-sa	الصبار جهاز إعادة تشغيل Nofication

en	Email Body
ar-sa	هيئة البريد الإلكتروني

en	Enter an Email body to include in the Reboot Notification message. Currently, the only supported replacement tag accepted is <DETAILS>
ar-sa	أدخل نص بريد إلكتروني لتضمينه في رسالة Reboot Notification. حاليًا ، علامة الاستبدال المدعومة الوحيدة المقبولة هي <التفاصيل>

en	<h1>Monitor Reboot Notification</h1><p>The following Device's were Rebooted. See details below for additional information.</p><br><DETAILS>
ar-sa	<h1 style=";text-align:right;direction:rtl"> رصد إعادة تشغيل الإعلام </h1><p style=";text-align:right;direction:rtl"> تم إعادة تشغيل الجهاز التالي. انظر التفاصيل أدناه للحصول على معلومات إضافية. </p><br><DETAILS>

en	Notification Email Addresses
ar-sa	عناوين البريد الإلكتروني الإخطار

en	From Name
ar-sa	اسم النموذج

en	Enter the Email Name to send the notifications from
ar-sa	أدخل اسم البريد الإلكتروني لإرسال نموذج الإخطارات

en	From Address
ar-sa	كعنوان للبريد

en	Enter the Email Address to send the notification from
ar-sa	أدخل عنوان البريد الإلكتروني لإرسال الإشعار من

en	Notification List
ar-sa	قائمة الإخطارات

en	Select a Notification List below. All Emails subscribed to the notification list will be notified.
ar-sa	اختر قائمة الإخطار أدناه. سيتم إخطار جميع رسائل البريد الإلكتروني المشتركة في قائمة الإشعارات.

en	Email Addresses
ar-sa	عنواين البريد الالكترونى

en	Enter a comma delimited list of Email addresses to inform of a reboot event.
ar-sa	أدخل قائمة محددة بفواصل لعناوين البريد الإلكتروني للإبلاغ عن حدث إعادة التشغيل.

en	Do not Change
ar-sa	لا تغير

en	%d Percent Above Average
ar-sa	٪ d النسبة المئوية أعلى من المتوسط

en	Device Monitoring Settings
ar-sa	إعدادات مراقبة الجهاز

en	Monitor Device
ar-sa	جهاز مراقبة

en	Check this box to monitor this Device on the Monitor Tab.
ar-sa	حدد هذا المربع لمراقبة هذا الجهاز في علامة تبويب الشاشة.

en	Device Criticality
ar-sa	جهاز الأهمية

en	What is the Criticality of this Device.
ar-sa	ما هي أهمية هذا الجهاز؟

en	Ping Warning Threshold
ar-sa	بينغ تحذير عتبة

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log a warning or send email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
ar-sa	إذا ارتفع زمن الانتقال عبر أي من طرق Cacti ping المحددة مسبقًا عن هذا الحد ، سجّل تحذيرًا أو أرسل بريدًا إلكترونيًا بناءً على إعداد Device Criticality and Monitor. الوحدة بالمللي ثانية. الإعداد إلى 0 تعطيل. البرنامج المساعد Thold مطلوب للاستفادة من هذه الوظيفة.

en	milliseconds
ar-sa	ميلي ثانية

en	Ping Alert Threshold
ar-sa	تنبيه تنبيه Ping

en	If the round-trip latency via any of the predefined Cacti ping methods raises above this threshold, log an alert or send an email based upon the Devices Criticality and Monitor setting. The unit is in milliseconds. Setting to 0 disables. The Thold Plugin is required to leverage this functionality.
ar-sa	إذا كان زمن الانتقال في رحلة ذهاب وعودة عبر أي من أساليب Cacti ping المحددة مسبقًا أعلى من هذا الحد ، فقم بتسجيل تنبيه أو إرسال بريد إلكتروني استنادًا إلى إعداد الأجهزة الحرجة والمراقب. الوحدة بالمللي ثانية. الإعداد إلى 0 تعطيل. البرنامج المساعد Thold مطلوب للاستفادة من هذه الوظيفة.

en	Re-Baseline Warning
ar-sa	إعادة خط الأساس تحذير

en	The percentage above the current average ping time to consider a Warning Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Warning Threshold.
ar-sa	النسبة المئوية أعلى من متوسط الوقت الحالي ping للنظر في حد تحذير. إذا تم تحديثه ، فسيؤدي ذلك تلقائيًا إلى ضبط عتبة تحذير Ping.

en	Re-Baseline Alert
ar-sa	إعادة خط الأساس تنبيه

en	The percentage above the current average ping time to consider a Alert Threshold. If updated, this will automatically adjust the Ping Alert Threshold.
ar-sa	النسبة المئوية أعلى من متوسط وقت ping الحالي للنظر في حد التنبيه. إذا تم تحديثه ، فسيؤدي ذلك تلقائيًا إلى ضبط حد تنبيه Ping.

en	Down Device Message
ar-sa	أسفل رسالة الجهاز

en	This is the message that will be displayed when this Device is reported as down.
ar-sa	هذه هي الرسالة التي سيتم عرضها عند الإبلاغ عن هذا الجهاز في حالة تعطله.

en	Monitoring
ar-sa	التوقعات