en	Queues
vi	Hàng đợi

en	Queue Trees
vi	Cây xếp hàng

en	DNS Cache
vi	Bộ nhớ đệm DNS

en	Address Lists
vi	Địa chỉ IP

en	Wireless Aps
vi	Aps không dây

en	Wireless Registrations
vi	Tần số đăng ký không dây

en	Interface Stats
vi	Chỉ số giao diện

en	Since Reset
vi	Kể từ khi thiết lập lại

en	Rx Bytes
vi	Byte Rx

en	Tx Bytes
vi	Tx byte

en	Rx Packets
vi	Gói Rx

en	Tx Packets
vi	Gói Tx

en	Rx Errors
vi	Lỗi Rx

en	Tx Errors
vi	Lỗi Tx

en	No Interfaces Found
vi	Không tìm thấy giao diện

en	Queue Status
vi	Tình trạng xếp hàng

en	Src Addr/Mask
vi	Bổ sung Src / Mặt nạ

en	Dst Addr/Mask
vi	Dst Addr / Mặt nạ

en	Bytes In
vi	Bytes

en	Bytes Out
vi	Byte Out

en	Pkts In
vi	Trong

en	Pkts Out
vi	Ra ngoài

en	Qs In
vi	Qs trong

en	Qs Out
vi	Qs ra

en	Drps In
vi	Tiến sĩ

en	Drps Out

en	No Simple Queues Found
vi	Không tìm thấy hàng đợi đơn giản

en	Queue Tree Status
vi	Trạng thái cây xếp hàng

en	Cur Bytes
vi	Cur Byte

en	Cur Packets
vi	Gói Cur

en	Total Bytes
vi	Tổng số byte

en	Total Packets
vi	Tổng số gói

en	No Queue Trees Found
vi	Không tìm thấy cây xếp hàng

en	Wireless Aps Status
vi	Trạng thái Aps không dây

en	Aps
vi	Vượn

en	SSID

en	BSSID

en	Tx Rate
vi	Tỷ lệ Tx

en	Rx Rate
vi	Tỷ lệ Rx

en	Auth Clients
vi	Auth Khách hàng

en	Noise Floor
vi	Tầng tiếng ồn

en	Tx CQQ

en	PPPoe

en	Connect Time
vi	Kết nối thời gian

en	Cur In

en	Cur Out

en	Avg In
vi	Trung bình

en	Avg Out
vi	Trung bình

en	Total In
vi	Tổng

en	Total Out
vi	Tổng cộng ra

en	No Users Found
vi	Không tìm thấy người dùng

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
vi	Bộ lọc thiết bị (Phiên bản MikroTik mới nhất là: %s)

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
vi	Bộ lọc thiết bị (Phiên bản MikroTik mới nhất là: %s, Đã phát hành: %s)

en	Recovering
vi	Phục hồi

en	FW Ver

en	Lic Ver
vi	Giấy phép

en	Uptime(d:h:m)
vi	Thời gian hoạt động (d: h: m)

en	CPU %

en	CPUs
vi	CPU

en	Total Mem
vi	Tổng số Mem

en	Used Mem
vi	Mem đã qua sử dụng

en	Total Disk
vi	Tổng số đĩa

en	Used Disk
vi	Đĩa đã sử dụng

en	View Simple Queue
vi	Hàng đợi đơn giản

en	View Queue Trees
vi	Cây xếp hàng

en	View Wireless Aps
vi	Aps không dây

en	No Wireless Aps Found
vi	Aps không dây

en	View Interfaces
vi	Interfaces

en	View Graphs
vi	Đồ thị

en	No Graphs Defined
vi	Không có đồ thị được xác định

en	No Devices Found
vi	Không tìm thấy thiết bị nào

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First
vi	Vui lòng chọn Truy vấn Dữ liệu Đầu tiên từ Bảng điều khiển -> Cài đặt -> Máy chủ MIB Đầu tiên

en	Graphs skipped or not created yet
vi	Đồ thị bị bỏ qua hoặc chưa được tạo

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First
vi	Vui lòng chọn Truy vấn dữ liệu trước từ Bảng điều khiển-> Cài đặt-> Máy chủ MIB Đầu tiên

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
vi	Danh sách đồ thị tùy chỉnh được áp dụng - Lọc từ danh sách

en	Graph Preview Filters
vi	Bộ lọc xem trước đồ thị

en	Wireless Registration Stats
vi	Tần số đăng ký không dây

en	MAC Address
vi	Địa chỉ IP

en	Signal to Noise
vi	Tín hiệu cho tiếng ồn

en	No Wireless Registrations Found
vi	Tần số đăng ký không dây

en	DHCP Registrations
vi	Đăng ký DHCP

en	%s Seconds
vi	%s Giây

en	No DHCP Entries Found
vi	Không tìm thấy thiết bị nào

en	TTL

en	No DNS Entries Found
vi	Không tìm thấy thiết bị nào

en	No Address List Entries Found
vi	Không tìm thấy thiết bị nào

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
vi	Nhấp vào 'Tiếp tục' để xóa (các) Người dùng sau và Biểu đồ của họ.

en	Delete Device(s)
vi	Thiết bị

en	You must select at least one User.
vi	Bạn phải chọn ít nhất một Người dùng.

en	MikroTik Users
vi	Người dùng MikroTik

en	Set/Refresh Filters
vi	Đặt / làm mới bộ lọc

en	Clear Filters
vi	Xóa bộ lọc

en	MikroTik Viewer
vi	Người dùng MikroTik

en	MikroTik Admin
vi	Plugin -> Quản trị viên MikroTik

en	MikroTik

en	MikroTik General Settings
vi	Cài đặt chung MikroTik

en	MikroTik Poller Enabled
vi	Xe đẩy MikroTik đã bật

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
vi	Chọn hộp này, nếu bạn muốn bỏ phiếu MikroTik. Nếu không, pug sẽ không hoạt động.

en	MikroTik API Polling Enabled
vi	Xe đẩy MikroTik đã bật

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.
vi	Chọn hộp này, nếu bạn muốn Cacti thăm dò các cài đặt khác nhau bằng API MikroTik. Nếu vì lý do nào đó bạn không có quyền truy cập vào API MikroTik, hãy bỏ chọn tùy chọn này.

en	Automatically Discover Cacti Devices
vi	Tự động khám phá các thiết bị Cacti

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?
vi	Bạn có muốn tự động quét và thêm các thiết bị hỗ trợ MikroTik MIB từ bảng máy chủ Cacti không?

en	Automatically Purge Devices
vi	Tự động thanh lọc thiết bị

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
vi	Bạn có muốn tự động lọc các thiết bị đã bị xóa khỏi hệ thống Cacti không?

en	Maximum Concurrent Collectors
vi	Bộ sưu tập đồng thời tối đa

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
vi	Số lượng quá trình thu thập đồng thời tối đa mà bạn muốn chạy cùng một lúc là bao nhiêu?

en	%d Process
vi	Quá trình% d

en	%d Processes
vi	% d Quá trình

en	Auto Discovery Settings
vi	Tần số khám phá tự động

en	Auto Discovery Frequency
vi	Tần số khám phá tự động

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
vi	Bạn có thường xuyên muốn tìm kiếm Thiết bị Cacti mới không?

en	DHCP/DNS/List Settings
vi	Cài đặt DHCP / DNS / Danh sách

en	DHCP Retention
vi	Duy trì DHCP

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?
vi	Bạn muốn lưu giữ lịch sử đăng ký IP DHCP trong bao lâu?

en	DNS Retention
vi	Lưu giữ DNS

en	How long would you like to retain DNS Cache history?
vi	Bạn muốn lưu giữ lịch sử DNS Cache trong bao lâu?

en	Address List Retention
vi	Lưu giữ danh sách địa chỉ

en	How long would you like to retain Address List history?
vi	Bạn muốn lưu giữ lịch sử Danh sách Địa chỉ trong bao lâu?

en	Device Graph Automation
vi	Tự động hóa đồ thị thiết bị

en	Automatically Add New Graphs
vi	Tự động thêm đồ thị mới

en	How often do you want to check for new objects to graph?
vi	Tần suất bạn muốn kiểm tra các đối tượng mới vào biểu đồ?

en	%d Hour
vi	%d giờ

en	%d Hours
vi	%d giờ

en	%d Day
vi	% d ngày

en	%d Days
vi	% d ngày

en	Exclude Users RegEx
vi	Loại trừ người dùng RegEx

en	User names that match this regex will not be graphed automatically
vi	Tên người dùng phù hợp với biểu thức chính này sẽ không được vẽ biểu đồ tự động

en	Exclude Users Time to Live
vi	Loại trừ người dùng Thời gian để sống

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.
vi	Dữ liệu người dùng bị loại trừ sẽ được lưu giữ trong bao lâu sau khi họ ngắt kết nối.

en	MikroTik Device Collection Frequencies
vi	Bộ sưu tập thiết bị MikroTik

en	Storage Frequency
vi	Tần số lưu trữ

en	How often do you want to scan Storage Statistics?
vi	Bạn có thường xuyên muốn quét Thống kê lưu trữ không?

en	Processor Frequency
vi	Tần số bộ xử lý

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
vi	Tần suất bạn muốn quét Thống kê bộ xử lý thiết bị?

en	Interfaces Frequency
vi	Tần số giao diện

en	How often do you want to scan the Interfaces?
vi	Bạn có thường xuyên muốn quét Giao diện không?

en	DNS/DHCP/List Frequency
vi	Tần số lưu trữ

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?
vi	Tần suất bạn muốn quét Thống kê bộ xử lý thiết bị?

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies
vi	MikroTik Hàng đợi / Bộ sưu tập cây thường xuyên

en	Simple Queue/PPPoe Frequency
vi	Tần số hàng đợi / PPPoe đơn giản

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.
vi	Bạn có thường xuyên muốn quét Thống kê hàng đợi đơn giản không? Chọn Vô hiệu hóa để loại bỏ tính năng này.

en	Queue Trees Frequency
vi	Cây xếp hàng tần số

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.
vi	Bạn có thường xuyên muốn quét Cây xếp hàng không? Chọn Vô hiệu hóa để loại bỏ tính năng này.

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies
vi	Bộ sưu tập không dây MikroTik

en	Wireless HotSpot Users Frequency
vi	Tần số người dùng HotSpot không dây

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
vi	Tần suất bạn muốn quét Thống kê người dùng không dây? Chọn Vô hiệu hóa để loại bỏ tính năng này.

en	Wireless Access Point Frequency
vi	Tần số điểm truy cập không dây

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
vi	Tần suất bạn muốn quét Điểm truy cập không dây? Chọn Vô hiệu hóa để loại bỏ tính năng này.

en	Wireless Registrations Frequency
vi	Tần số đăng ký không dây

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
vi	Tần suất bạn muốn quét Đăng ký không dây? Chọn Vô hiệu hóa để loại bỏ tính năng này.

en	Wireless Stations Frequency
vi	Tần số trạm không dây

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
vi	Tần suất bạn muốn quét các Trạm không dây? Chọn Vô hiệu hóa để loại bỏ tính năng này.

en	General Administration
vi	Quản lý chung

en	Indefinite
vi	Vô thời hạn

en	%d Week
vi	%d Tuần

en	%d Weeks
vi	%d Tuần

en	%d Months
vi	%d phút

en	%d Year
vi	%d Năm

en	Simple Queues
vi	Hàng đợi đơn giản

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created
vi	Đồ thị bị bỏ qua theo quy tắc hoặc không được tạo

en	MikroTik Credentials
vi	Thông tin xác thực MikroTik

en	Read Only User
vi	Người dùng chỉ đọc

en	Provide a read only username for the MikroTik.
vi	Cung cấp tên người dùng chỉ đọc cho MikroTik.

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
vi	Cung cấp mật khẩu tên người dùng chỉ đọc cho MikroTik này.

en	Connection Result
vi	Kết quả kết nối

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.
vi	Ok nếu Cacti có thể kết nối với MikroTik qua cổng API của nó.