en	Present
tr	Mevcut

en	Unknown
tr	Bilinmeyen

en	Running
tr	Çalışıyor

en	Warning
tr	Uyarı

en	Testing
tr	Test

en	Down
tr	Aşağı

en	Devices
tr	Cihazlar

en	Users
tr	Kullanıcılar

en	Queues
tr	Kuyruklar

en	Queue Trees
tr	Kuyruk Ağaçları

en	Interfaces
tr	接口

en	DHCP

en	DNS Cache
tr	DNS Önbelleği

en	Address Lists
tr	IP Adresi

en	Wireless Aps
tr	Kablosuz Aps

en	Wireless Registrations
tr	Kablosuz Kayıtlar Frekansı

en	Graphs
tr	Grafikler

en	Interface Stats
tr	Arayüz İstatistikleri

en	Search
tr	Ara

en	Device
tr	Cihaz

en	All
tr	Tümü

en	Default
tr	Varsayılan

en	Active
tr	Aktif

en	Since Reset
tr	Sıfırlamadan beri

en	Go
tr	Git

en	Clear
tr	Temizle

en	Actions
tr	Eylemler

en	Hostname
tr	Sunucu Adı

en	Name
tr	İsim

en	Rx Bytes
tr	Rx Bayt

en	Tx Bytes
tr	Tx Bayt

en	Rx Packets
tr	Rx Paketleri

en	Tx Packets
tr	Tx Paketleri

en	Rx Errors
tr	Rx Hataları

en	Tx Errors
tr	Tx Hataları

en	Last Seen
tr	Son Görülme

en	Edit Device
tr	Cihaz

en	No Interfaces Found
tr	Arayüz Bulunamadı

en	Queue Status
tr	Sıra Durumu

en	Src Addr/Mask
tr	Src Addr / Maske

en	Dst Addr/Mask
tr	İlk Adres / Maske

en	Bytes In
tr	B

en	Bytes Out
tr	Bayt Dışarı

en	Pkts In

en	Pkts Out

en	Qs In

en	Qs Out

en	Drps In

en	Drps Out
tr	Sarhoş

en	No Simple Queues Found
tr	Basit Sıra Bulunamadı

en	Queue Tree Status
tr	Kuyruk Ağacı Durumu

en	Trees
tr	Ağaç

en	Flow

en	Cur Bytes
tr	Cur Bayt

en	Cur Packets
tr	Cur Paketleri

en	Total Bytes
tr	Toplam Bayt

en	Total Packets
tr	Toplam Paket

en	No Queue Trees Found
tr	Sıra Ağacı Bulunamadı

en	Wireless Aps Status
tr	Kablosuz Aps Durumu

en	Aps

en	SSID

en	BSSID

en	Tx Rate
tr	Tx Hızı

en	Rx Rate
tr	Rx Hızı

en	Clients
tr	Müşteriler

en	Auth Clients
tr	Yetkili Müşteriler

en	Frequency
tr	Sıklık

en	Band

en	Noise Floor
tr	Gürültülü kat

en	Tx CQQ

en	User Statistics
tr	Kullanıcı İstatistikleri

en	Type
tr	Tip

en	Hotspot
tr	Etkin Nokta

en	PPPoe
tr	PPPoE

en	Active Users
tr	Aktif Kullanıcılar

en	User
tr	Kullanıcı

en	IP Address
tr	IP Adresi

en	MAC

en	Connect Time
tr	Zaman bağlamak

en	Cur In
tr	Cur

en	Cur Out

en	Avg In
tr	Ort.

en	Avg Out
tr	Ort.

en	Total In
tr	Toplam

en	Total Out
tr	Toplam Çıkış

en	N/A
tr	Yok

en	No Users Found
tr	Kullanıcı Bulunamadı

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s)
tr	Cihaz Filtresi (En Son MikroTik Sürüm: %s)

en	Device Filter (Latest MikroTik Version is: %s, Released: %s)
tr	Cihaz Filtresi (En Son MikroTik Sürümü: %s, Çıkış Tarihi: %s)

en	ChangeLog
tr	DeğişimGünlüğüLanguage

en	Status
tr	Durum

en	Recovering
tr	kurtarma

en	Up
tr	Yukarı

en	Disabled
tr	Devre dışı

en	Description
tr	Açıklama

en	FW Ver

en	Lic Ver

en	Uptime(d:h:m)
tr	Çalışma süresi (d: s: d)

en	CPU %
tr	İŞLEMCİ %

en	CPUs
tr	CPU'lar

en	Processes
tr	Süreçler

en	Total Mem
tr	Toplam Mem

en	Used Mem
tr	Kullanılan Mem

en	Total Disk
tr	Toplam disk

en	Used Disk
tr	Kullanılan Disk

en	View Users
tr	Kullanıcıları Görüntüle

en	View Simple Queue
tr	Basit Kuyruklar

en	View Queue Trees
tr	Kuyruk Ağaçları

en	View Wireless Aps
tr	Kablosuz Aps

en	No Wireless Aps Found
tr	Kablosuz Aps

en	View Interfaces
tr	接口

en	View Graphs
tr	Grafikler

en	No Graphs Defined
tr	Grafik Tanımlanmamış

en	No Devices Found
tr	Hiç Aygıtı Bulunamadı

en	Please Select Data Query First from Console -> Settings -> Host MIB First
tr	Lütfen Önce Konsol -> Ayarlar -> Önce MIB'yi Barındırın'dan Veri Sorgusunu Seçin

en	Graphs skipped or not created yet
tr	Grafikler atlandı veya henüz oluşturulmadı

en	Please select Data Query first from Console->Settings->Host MIB First
tr	Lütfen önce Konsol-> Ayarlar-> Önce MIB'yi Barındır'dan Veri Sorgusunu seçin

en	Custom Graph List Applied - Filtering from List
tr	Uygulanan Özel Grafik Listesi - Listeden Filtreleme

en	Graph Preview Filters
tr	Grafik Önizleme Filtreleri

en	Wireless Registration Stats
tr	Kablosuz Kayıtlar Frekansı

en	Registrations
tr	Kayıtlar

en	Client Name
tr	Müşteri Adı

en	MAC Address
tr	IP Adresi

en	Signal to Noise
tr	Gürültü sinyali

en	No Wireless Registrations Found
tr	Kablosuz Kayıtlar Frekansı

en	DHCP Registrations
tr	DHCP Kayıtları

en	Entries
tr	Kayıtlar

en	Expires in
tr	Tarihinde Sona Eriyor

en	Blocked
tr	Engellenmiş

en	Last Updated
tr	Son Güncelleme

en	%s Seconds
tr	%s Saniye

en	Dynamic
tr	Dinamik

en	Static
tr	Sabit

en	No DHCP Entries Found
tr	Hiçbir cihaz bulunamadı

en	Permanent
tr	Kalıcı

en	Expired
tr	Süresi Doldu

en	Export
tr	Dışa Aktar

en	Data
tr	Veri

en	TTL

en	No DNS Entries Found
tr	Hiçbir cihaz bulunamadı

en	List
tr	Liste

en	Address
tr	Adres

en	Timeout
tr	Zaman Aşımı

en	No Address List Entries Found
tr	Hiçbir cihaz bulunamadı

en	Delete
tr	Sil

en	Click 'Continue' to Delete the following Users(s) and their Graph(s).
tr	Aşağıdaki Kullanıcıları ve Grafiklerini silmek için 'Devam Et'i tıklayın.

en	Cancel
tr	İptal

en	Continue
tr	Devam et

en	Delete Device(s)
tr	Cihazlar

en	You must select at least one User.
tr	En az bir Kullanıcı seçmelisiniz.

en	Return
tr	Dönüş

en	MikroTik Users
tr	MikroTik Kullanıcıları

en	Inactive
tr	Pasif

en	Set/Refresh Filters
tr	Filtreleri Ayarla / Yenile

en	Clear Filters
tr	Filtreleri Temizle

en	User Name
tr	Kullanıcı Adı

en	Domain
tr	Alan Adı

en	MikroTik Viewer
tr	MikroTik Kullanıcıları

en	MikroTik Admin
tr	Eklentisi -> MikroTik Admin

en	MikroTik

en	MikroTik General Settings
tr	MikroTik Genel Ayarlar

en	MikroTik Poller Enabled
tr	MikroTik Poller Etkinleştirildi

en	Check this box, if you want MikroTik polling to be enabled. Otherwise, the poller will not function.
tr	MikroTik yoklamanın etkin olmasını istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin. Aksi takdirde, yoklayıcı çalışmayacaktır.

en	MikroTik API Polling Enabled
tr	MikroTik Poller Etkinleştirildi

en	Check this box, if you want Cacti to poll various settings using the MikroTik API. If for some reason you don't have access to the MikroTik API, uncheck this option.
tr	Cacti'nin MikroTik API'yi kullanarak çeşitli ayarları yoklamasını istiyorsanız bu kutuyu işaretleyin. Herhangi bir nedenle MikroTik API'ye erişiminiz yoksa, bu seçeneğin işaretini kaldırın.

en	Automatically Discover Cacti Devices
tr	Cacti Cihazlarını Otomatik Olarak Keşfedin

en	Do you wish to automatically scan for and add devices which support the MikroTik MIB from the Cacti host table?
tr	Cacti host tablosundan MikroTik MIB'yi destekleyen cihazları otomatik olarak taramak ve eklemek ister misiniz?

en	Automatically Purge Devices
tr	Cihazları Otomatik Olarak Temizle

en	Do you wish to automatically purge devices that are removed from the Cacti system?
tr	Cacti sisteminden kaldırılan cihazları otomatik olarak temizlemek istiyor musunuz?

en	Maximum Concurrent Collectors
tr	Maksimum Eşzamanlı Koleksiyoner

en	What is the maximum number of concurrent collector process that you want to run at one time?
tr	Bir kerede çalıştırmak istediğiniz maksimum eşzamanlı toplayıcı işlem sayısı nedir?

en	%d Process
tr	% d Süreç

en	%d Processes
tr	% d İşlemler

en	Auto Discovery Settings
tr	Otomatik Keşif Frekansı

en	Auto Discovery Frequency
tr	Otomatik Keşif Frekansı

en	How often do you want to look for new Cacti Devices?
tr	Ne kadar sıklıkla yeni Cacti Cihazları aramak istersiniz?

en	DHCP/DNS/List Settings
tr	DHCP / DNS / Liste Ayarları

en	DHCP Retention
tr	DHCP Saklama

en	How long would you like to retain DHCP IP registration history?
tr	DHCP IP kayıt geçmişini ne kadar süreyle saklamak istersiniz?

en	DNS Retention
tr	DNS Saklama

en	How long would you like to retain DNS Cache history?
tr	DNS Önbellek geçmişini ne kadar süreyle saklamak istersiniz?

en	Address List Retention
tr	Adres Listesini Saklama

en	How long would you like to retain Address List history?
tr	Adres Listesi geçmişini ne kadar süreyle saklamak istersiniz?

en	Device Graph Automation
tr	Cihaz Grafiği Otomasyonu

en	Automatically Add New Graphs
tr	Yeni Grafikleri Otomatik Olarak Ekle

en	How often do you want to check for new objects to graph?
tr	Yeni nesnelerin grafiğini ne sıklıkla kontrol etmek istiyorsunuz?

en	Never
tr	Asla

en	%d Minutes
tr	%d Dakika

en	%d Hour
tr	%d Saat

en	%d Hours
tr	%d Saat

en	%d Day
tr	%d Gün

en	%d Days
tr	%d Gün

en	Exclude Users RegEx
tr	Kullanıcıları hariç tut RegEx

en	User names that match this regex will not be graphed automatically
tr	Bu regex ile eşleşen kullanıcı adları otomatik olarak işaretlenmeyecek

en	Exclude Users Time to Live
tr	Kullanıcıların Yaşama Zamanını Hariç Tut

en	How long should an excluded user's data be preserved after they have disconnected.
tr	Dışlanan bir kullanıcının verilerinin bağlantısı kesildikten sonra ne kadar süreyle korunmaları gerekir.

en	MikroTik Device Collection Frequencies
tr	MikroTik Cihaz Toplama Frekansları

en	Storage Frequency
tr	Depolama frekansı

en	How often do you want to scan Storage Statistics?
tr	Depolama İstatistiklerini ne sıklıkla taramak istiyorsunuz?

en	Processor Frequency
tr	İşlemci Frekansı

en	How often do you want to scan Device Processor Statistics?
tr	Cihaz İşlemci İstatistiklerini ne sıklıkla taramak istiyorsunuz?

en	Interfaces Frequency
tr	Arayüzler Frekans

en	How often do you want to scan the Interfaces?
tr	Arayüzleri ne sıklıkla taramak istiyorsunuz?

en	DNS/DHCP/List Frequency
tr	Depolama frekansı

en	How often do you want to scan the DNS/DHCP/Address Lists?
tr	Cihaz İşlemci İstatistiklerini ne sıklıkla taramak istiyorsunuz?

en	MikroTik Queue/Tree Collection Frequencies
tr	MikroTik Kuyruk / Ağaç Toplama Frekansları

en	Simple Queue/PPPoe Frequency
tr	Basit Sıra / PPPoe Frekansı

en	How often do you want to scan Simple Queue Statistics? Select Disabled to remove this feature.
tr	Basit Sıra İstatistiklerini ne sıklıkla taramak istiyorsunuz? Bu özelliği kaldırmak için Disabled'ı seçin.

en	Queue Trees Frequency
tr	Kuyruk Ağaçları Frekansı

en	How often do you want to scan the Queue Trees? Select Disabled to remove this feature.
tr	Kuyruk Ağaçları'nı ne sıklıkla taramak istiyorsunuz? Bu özelliği kaldırmak için Disabled'ı seçin.

en	MikroTik Wireless Collection Frequencies
tr	MikroTik Kablosuz Koleksiyon Frekansları

en	Wireless HotSpot Users Frequency
tr	Kablosuz HotSpot Kullanıcıları Frekansı

en	How often do you want to scan Wireless User Statistics? Select Disabled to remove this feature.
tr	Kablosuz Kullanıcı İstatistiklerini ne sıklıkla taramak istiyorsunuz? Bu özelliği kaldırmak için Disabled'ı seçin.

en	Wireless Access Point Frequency
tr	Kablosuz Erişim Noktası Frekansı

en	How often do you want to scan the Wireless Access Points? Select Disabled to remove this feature.
tr	Kablosuz Erişim Noktalarını ne sıklıkla taramak istiyorsunuz? Bu özelliği kaldırmak için Disabled'ı seçin.

en	Wireless Registrations Frequency
tr	Kablosuz Kayıtlar Frekansı

en	How often do you want to scan the Wireless Registrations? Select Disabled to remove this feature.
tr	Kablosuz Kayıtlarını ne sıklıkla taramak istiyorsunuz? Bu özelliği kaldırmak için Disabled'ı seçin.

en	Wireless Stations Frequency
tr	Kablosuz İstasyonlar Frekansı

en	How often do you want to scan the Wireless Stations? Select Disabled to remove this feature.
tr	Kablosuz İstasyonları ne sıklıkla taramak istiyorsunuz? Bu özelliği kaldırmak için Disabled'ı seçin.

en	Management
tr	Kullanıcı Yonetimi

en	Normal User
tr	Normal Kullanıcı

en	General Administration
tr	Genel Yönetim

en	%d Minute
tr	% d dakika

en	Indefinite
tr	Belirsiz

en	%d Week
tr	%d Hafta

en	%d Weeks
tr	%d Hafta

en	%d Months
tr	%d Ay

en	%d Year
tr	%d Yıl

en	Simple Queues
tr	Basit Kuyruklar

en	Storage
tr	Depolama

en	(edit)
tr	(Düzenle)

en	Graphs Skipped by Rule, or Not Created
tr	Kurala Göre Atlanan veya Oluşturulmayan Grafikler

en	MikroTik Credentials
tr	MikroTik Kimlik Bilgileri

en	Read Only User
tr	Salt Okunur Kullanıcı

en	Provide a read only username for the MikroTik.
tr	MikroTik için salt okunur bir kullanıcı adı girin.

en	Password
tr	Şifre

en	Provide the read only username password for this MikroTik.
tr	Bu MikroTik için salt okunur kullanıcı adı şifresini girin.

en	Connection Result
tr	Bağlantı sonucu

en	Ok if Cacti can connect to the MikroTik over its API port.
tr	Tamam, eğer Cacti MikroTik'e API portu üzerinden bağlanabiliyorsa.

en	Connection Failed
tr	AÄ adresi ayarlanÄ±yor